المحتويات

المقدمة

أستكشاف أخطاء الواجهات التسلسلية وإصلاحها على Channelized STM-1/OC-3 SPA

المقدمة

يصف هذا المستند الفهم الأساسي للواجهات التسلسلية المحولة على SPA-1XCHSTM1/OC3 واستكشاف أخطائها وإصلاحها.

أستكشاف أخطاء الواجهات التسلسلية وإصلاحها على Channelized STM-1/OC-3 SPA

1. قم بإصدار "show ip interface brief" على الموجه للتحقق من حالة الواجهة التسلسلية المعنية. إذا كانت حالة الواجهة "down/down"، فإنها تعني أن المشاكل موجودة في الطبقة 1 ولكن إذا كانت حالة الواجهة "up/down"، فإن المشكلة في الطبقة 2. إن إصدار يكون في طبقة 2 بعد ذلك خطوة أول أن يضمن أن كلا جانب شكلت مع ال نفسه عملية كبسلة.

2. تعرف على وحدة التحكم الإدارية المطابقة ومجموعة وحدات الاشتراكات (TUG) تحت وحدة التحكم في الشبكة الضوئية المتزامنة (SONET) الخاصة بالواجهة المعنية.

مثال:

بافتراض أن الواجهة serial3/0/0.1/1/1:1 أسفل/أسفل. يمكن شرح هذا التدوين على أنه "interface serial [slot/subslot/port].[au-4/tug-3/tug-2/e1]:[channel-group]". لذلك بالنسبة للواجهة التسلسلية 3/0/0.1/1/1:1 تصبح المعلمات:

الفتحة = 3

الفتحة الفرعية = 0

المنفذ = 0

AU-4 = 1

Tug-3 = 1

تك-2 = 1

E1= 1

مجموعة القنوات = 1

ملاحظة: سيستخدم هذا المثال كمرجع لبقية المستند.

1. تحقق من حالة وحدة التحكم في SONET [slot/subslot/port] باستخدام الأوامر التالية:
Router#show running-config | sec controller SONET 3/0/0

controller SONET 3/0/0

framing sdh

clock source line

aug mapping au-4

!

au-4 1 tug-3 1

mode c-12

tug-2 1 e1 1 channel-group 0 timeslots 1-8

tug-2 1 e1 1 channel-group 1 timeslots 13-14

tug-2 1 e1 1 channel-group 2 timeslots 9-12

Router#show controllers sonet 3/0/0 | begin AU-4 1, TUG-3 1, TUG-2 1, E1 1

AU-4 1, TUG-3 1, TUG-2 1, E1 1 (C-12 1/1/1/1) is down

VT Receiver has LP-T_MIS.

timeslots: 1-30

Transmitter is sending LOF Indication.

Receiver is getting AIS.

Framing is crc4, Clock Source is Internal, National bits are 0x1F.

Data in current interval (693 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs

262 Unavail Secs, 0 Stuffed Secs

2. تتمثل الخطوة التالية في العثور على ما إذا كانت المشكلة محلية للموجه أو على الجانب البعيد. مكنت أنشوطة لينة على AU-4 1، tug-3 1، tug-2 1، E1 مع الإستعمالمن هذا أمر:

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#controller SONET 3/0/0

Router(config-controller)# au-4 1 tug-3 1

Router(config-ctrlr-tug3)#  tug-2 1 e1 1 loopback local

ملاحظة: يمكنك تمكين الاسترجاع على E1 كامل وليس على قنوات معينة فقط. إذا تم تطبيق إسترجاع على E1 كامل، فإن كل القنوات-المجموعات المتناظرة من E1 تلك ستزول.

إن يأتي قارن على حد سواء طبقة 1 و 2، بعد ذلك إصدار ليس محلي إلى المسحاج تخديد. في هذه اللحظة، تحتاج إلى أستكشاف الأخطاء وإصلاحها على الجانب البعيد. ومع ذلك، إذا لم تظهر الواجهة ثم تابع إلى الخطوة 5.

تذكر أن يزيل الاسترجاع في كلا الحالتين مع الإستعمالمن هذا أمر:

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#controller SONET 3/0/0

Router(config-controller)# au-4 1 tug-3 1

Router(config-ctrlr-tug3)#  no tug-2 1 e1 1 loopback local

3. إذا لم تظهر الواجهة، فحاول تنفيذ أمر إيقاف التشغيل على TUG كما هو موضح:

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#controller SONET 3/0/0

Router(config-controller)# au-4 1 tug-3 1

Router(config-ctrlr-tug3)#  tug-2 1 e1 1 shutdown

Router(config-ctrlr-tug3)#  no tug-2 1 e1 1 shutdown

4. إذا لم تظهر الواجهة بعد، فحاول إعادة تكوين مجموعات TUGS كما هو موضح:

Router#show running-config | sec controller SONET 3/0/0

controller SONET 3/0/0

framing sdh

clock source line

aug mapping au-4

!

au-4 1 tug-3 1

mode c-12

tug-2 1 e1 1 channel-group 0 timeslots 1-8

tug-2 1 e1 1 channel-group 1 timeslots 13-14

tug-2 1 e1 1 channel-group 2 timeslots 9-12

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#controller SONET 3/0/0

Router(config-controller)# au-4 1 tug-3 1

Router(config-ctrlr-tug3)#  no tug-2 1 e1 1

Router(config-ctrlr-tug3)#  tug-2 1 e1 1 channel-group 0 timeslots 1-8

Router(config-ctrlr-tug3)#  tug-2 1 e1 1 channel-group 1 timeslots 13-14

Router(config-ctrlr-tug3)#  tug-2 1 e1 1 channel-group 2 timeslots 9-12

ملاحظة: تأكد من تكوين جميع مجموعات القنوات ل TUG الذي قمت بإعادة تكوينه.

5. إذا كانت جميع الواجهات معطلة تحت وحدة التحكم، فتحقق من وجود حلقة لينة في وحدة التحكم في SONET الكاملة.

Router#show ip interface brief

Interface              IP-Address          OK? Method Status                Protocol

Serial3/0/0.1/1/1/1:0  192.168.1.1         YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/1:1  192.168.2.1         YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/1:2  192.168.3.1         YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/1:3  192.168.4.1         YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/1:4  192.168.5.1         YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/1:5  192.168.6.1         YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/2:0  192.168.7.1         YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/2:1  192.168.8.1         YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/2:2  192.168.9.1         YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/2:3  192.168.10.1        YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/3:0  192.168.11.1        YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/3:1  192.168.12.1        YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/3:2  192.168.13.1        YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/2/1:0  192.168.14.1        YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/2/2:0  192.168.15.1        YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/2/3:0  192.168.16.1        YES NVRAM  down                  down

Router(config)#controller sonet 3/0/0

Router(config-controller)#loopback local

إذا ظهرت وحدة التحكم (كما هو موضح) مرة أخرى لا تكون المشكلة مع البطاقة المحلية وتحتاج إلى أستكشاف أخطاء الطرف البعيد وإصلاحها.

Router#show ip interface brief

Interface              IP-Address          OK? Method Status                Protocol

Serial3/0/0.1/1/1/1:0  192.168.1.1         YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/1:1  192.168.2.1         YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/1:2  192.168.3.1         YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/1:3  192.168.4.1         YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/1:4  192.168.5.1         YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/1:5  192.168.6.1         YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/2:0  192.168.7.1         YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/2:1  192.168.8.1         YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/2:2  192.168.9.1         YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/2:3  192.168.10.1        YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/3:0  192.168.11.1        YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/3:1  192.168.12.1        YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/3:2  192.168.13.1        YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/2/1:0  192.168.14.1        YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/2/2:0  192.168.15.1        YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/2/3:0  192.168.16.1        YES NVRAM  up                    up

تذكر إزالة تكوين الاسترجاع قبل المتابعة بعد ذلك:

Router(config)#controller sonet 3/0/0

Router(config-controller)#no loopback local

6. إن لا يظهر القارن لوحدة التحكم بعد ذلك الإصدار يستطيع كنت مع محلي يشارك ميناء مهايئ (SPA) أو مع SPA قارن معالج (SIP). يمكن أن تساعد إعادة الضبط الناعمة على SPA أو SIP في حل المشكلة.

إذا كانت المشكلة مع SPA خاص في SIP وجميع SPAs الأخرى تعمل بشكل جيد (الواجهات هي حركة مرور البيانات لأعلى ولتمرير)، بعد ذلك، إذا قمت بتبديل SPAs في SIP، فقد يكون من المفيد تحديد ما إذا كانت المشكلة مع SIP أو SPA. إذا كان هناك منفذ SPA واحد فقط في بروتوكول SIP، فيمكن أيضا إجراء إعادة تحميل SIP.

ملاحظة: عند إرسال رسالة SIP أو SPA، قد يؤدي ذلك إلى توقف عمل الشبكة نظرا لتعطل جميع الارتباطات المرتبطة ب SIP أو SPA.

أمر إعادة تحميل SPA

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#service internal

Router(config)#end

Router#hw-module subslot

reload

أمر إعادة تحميل SIP

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#service internal

Router(config)#end

Router#hw-module module

reset

للحصول على مزيد من المساعدة، افتح طلب خدمة مع مركز المساعدة التقنية (TAC) من Cisco. توفير تفاصيل حول جميع الاختبارات التي تم إجراؤها فضلا عن مخرج "show tech-support" من الموجه.