المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

تضمين SONET و SDH

ATM عبر SONET

الحزمة عبر SONET

أستكشاف أخطاء التطابقات وإصلاحها في نوع الإطارات

معلومات ذات صلة

المقدمة

يستعرض هذا المستند الاختلافات الأساسية في الإطارات المستخدمة مع الشبكة الضوئية المتزامنة (SONET) والتدرج الهرمي الرقمي المتزامن (SDH) في بيئة وضع النقل غير المتزامن (ATM)، وفي بيئة الحزمة عبر SONET (POS). وفي الوقت الحالي، يستخدم برنامج SONET على نطاق أوسع في أميركا الشمالية، في حين يتم نشر حقوق السحب الخاصة على نطاق أوسع في أوروبا.

ملاحظة: توجد مناقشة مفصلة للاختلافات بين SONET و SDH خارج نطاق هذا المستند.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

تضمين SONET و SDH

إن كلا من SONET و SDH لديهما فوارق ضئيلة نسبيا، ولكنها لا تزال تشكل أهمية كبيرة، وخاصة في المصطلحات. وفي العديد من الحالات، تكون تعريفات SDH لبعض الرسائل العامة أكثر عمومية في طبيعتها، ويكون مرادفها من الشبكات البصرية المتزامنة (SONET) أكثر توافقا مع ظروف التشغيل داخل أمريكا الشمالية.

يتم سرد بعض الاختلافات الأساسية بين SONET و SDH هنا:

- يستخدم SONET و SDH مصطلحات مختلفة لوصف الطبقات الثلاث. يستخدم SDH قسم المصطلحات المسار، التجميع، وإعادة الإنشاء بينما يستخدم SONET قسم المصطلحات، الخط، والمسار.

- تختلف قيم مصاريف مسار C2 (POH) بشكل طفيف. يستخدم كل من SONET و SDH 0x16 و 0xCF لنقطة البيع.

- وحدات البايت الإضافية المحددة، ومحتوى رسائل أنظمة الحماية التلقائية (AP) التي يتم إرسالها في وحدات البايت K1/K2 مختلفة. يتم توضيح المصروفات العامة لإطار SDH هنا. راجع دليل أستكشاف أخطاء النظام الهرمي الرقمي المتزامن وإصلاحها للحصول على مزيد من المعلومات.

ATM عبر SONET

يحدد الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية شكل الخلايا غير المخصصة والخالية في توصيته I.361. والغرض من هذه الخلايا هو ضمان فصل الخلايا بشكل صحيح أو تعيين الخلايا، مما يمكن واجهة ATM المتلقية من التعرف على بداية كل خلية جديدة. ويحدد الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية في توصيته I.432 آليات تحديد الخلايا.

في بيئات ATM، يكون الفرق الأساسي بين وضعي إطار SONET و SDH هو نوع إرسال الخلية عندما لا يكون هناك مستخدم أو خلايا بيانات متاحة. يحدد منتدى ATM إستخدام الخلايا الخاملة في حالة عدم إنشاء الخلايا غير المعينة. وبشكل أكثر تحديدا، في وضع Synchronous Transport Module-X (STM-X)، ترسل واجهة ATM خلايا خاملة لفصل معدل الخلايا. في وضع إشارة النقل المتزامنة-XC (STS-XC)، ترسل واجهة ATM خلايا غير معينة لفك تشفير معدل الخلايا.

الإعداد الافتراضي ل SONET هو STS-XC. قم بإصدار هذا الأمر في وضع تكوين الواجهة لتكوين وحدة النقل المتزامنة على المستوى 1 (STM-1):

Router(config-if)#atm sonet stm-4

ارجع إلى خلايا التحكم في ATM الموضحة - الخلايا الخاملة والخلايا غير المعينة وخلايا ملء IMA والخلايا غير الصالحة للحصول على مزيد من المعلومات.

الحزمة عبر SONET

يتيح لك أمر إطار أمر النقل تعيين الإطارات على حامل SONET الضوئي (OC) أو SDH STM. الإعداد الافتراضي هو SONET.

Router(config-if)#POs framing [sdh|sonet]

يوجد فرق واحد إضافي بين إطار SONET و SDH وهو قيمة وحدات بت S0 و S1 (الخاصة بالحجم)، وهي وحدات بت 5 و 6 في بايت H1 SONET. تستخدم SDH وحدات بت هذه لتكوين حقل الوحدة الإدارية (AU). يصف معيار ITU-T G.709 (أو G.707، الذي يجمع بين G.707 و G.708 و G.709) مؤشر الاتحاد الأفريقي. هناك نوعان رئيسيان من أنواع الاتحاد الأفريقي، وهما مدرجان هنا:

- يعمل AU-3 بنفس الطريقة التي تعمل بها ثلاث مجموعات من المؤشرات H1، H2، و H3 في إطارات STS-3 المعززة.

- يعمل AU-4 كمجموعة واحدة من المؤشرات في إطارات إشارات النقل المتزامنة-3c (STS-3c) المتضمنة.

لم يتم إستخدام العلامة أو وحدات بت S1s0 في SONET. تقوم واجهة نقطة البيع المرسلة التي تم تكوينها باستخدام إطار SONET بإرسال ss = 00، ويتجاهل جهاز SONET المتلقي هذه وحدات البت، لأنها تستخدم للإشارة إلى معلومات نوع تعيين الحمولة، والتي يتم إبلاغها من خلال حقول أخرى. ترسل واجهة نقطة البيع التي تم تكوينها باستخدام إطار SDH بشكل نموذجي ss = 10.

يوضح هذا الجدول القيم المعروفة جيدا لوحدات بت هذه:

قيمة ثنائية

الوصف

00

SONET

11

محتفظي

01

يستخدم في ADM القديمة

10

AU3/4 - معظم عمليات التنفيذ في أوروبا تستخدم 3.

في الأصل، باستخدام إطار SDH، إحتاجت وحدات بت SS إلى إعادة التكوين يدويا باستخدام الأمر pos flag s1s0 2. على بطاقات الخط Cisco 12000 Series Engine 2 POS Line Cards، تتغير القيمة الآن تلقائيا عند تكوين نوع الإطارات (Cisco BUG CSCdm62748).

router(config)#interface p3/0

router(config-if)#pos flag ?

c2 Path overhead byte

j0 Section trace byte (0x01 for compatibility, 0xCC is default)

s1s0 Specify bit S1 and S0 of H1

router(config-if)#pos flag s1s0 ?

<0-3> S1 & S0 bits

router(config-if)#pos flag s1s0 0

!--- Set to 0 for SONET.

router(config-if)#pos flag s1s0 2

!--- Set to 2 for SDH.

قم بإصدار الأمر SRP flag s1s0 على واجهات بروتوكول إعادة الاستخدام المكاني (SRP).

interface SRP1/0/0

interface SRP1/0/0

ip address 139.97.2.19 255.255.255.240

srp clock-source line a

srp clock-source line b

srp framing sdh a

srp framing sdh b

srp flag c2 19 a

srp flag c2 19 b

srp flag s1s0 2 a

srp flag s1s0 2 b

يعرض الأمر show controller pos وshow controller srp قيمة S1s0 التي تم تلقيها من الطرف البعيد.

router2#show controller pos 5/1 detail

POS5/1

SECTION

LOF = 0          LOS    = 0                            BIP(B1) = 0

LINE

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B2) = 0

PATH

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B3) = 675

LOP = 0          NEWPTR = 0          PSE  = 0          NSE     = 0

Line triggers delayed 100 ms

Active Defects: None

Active Alarms: None

Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA B2-TCA PLOP B3-TCA

Framing: SONET

APS

COAPS = 0 PSBF = 0

State: PSBF_state = False

ais_shut = TRUE

Rx(K1/K2): 00/00 S1S0 = 02, C2 = 16

إذا كانت القيمة التي تم إرسالها غير صحيحة، فقد تقوم ADM في الشبكة باكتشاف الفرق، والإبلاغ عن تنبيه فقد المؤشر (LOP). تتجاهل موجهات Cisco هذه القيمة. فهي لا تعلن عن جرس إنذار، ولا تعكس إلا ما ذكرته الشبكة.

أستكشاف أخطاء التطابقات وإصلاحها في نوع الإطارات

إذا تم تكوين نقطتي نهاية للموجه في إعداد مختبر من الخلف إلى الخلف لأنواع أطر مختلفة، تنجح إختبارات الاتصال، ولا يقوم أي من الجهازين بإعلان التنبيه. ومع ذلك، عند توصيل نقاط نهاية الموجه بشبكة SONET أو SDH، قد تكتشف أدوات التحكم في الوصول المتقدمة (ADM) عدم التطابق، وتبلغ عن تنبيه فقد المسار (PLOP). وقد يقوم إخراج الأمر show controller pos بعد ذلك بالإبلاغ عن "تنبيه المرفق: PathFarEndRxFailure". in order to تحريت هذا مشكلة، ضمنت أن كلا جانب شكلت ل ال نفسه إطار نوع. إذا كانت كذلك، فقد تحتاج إلى إستخدام محلل WAN لالتقاط الإطارات.

يتم إعادة ضبط العلامة S1s0 التي تم تكوينها على واجهات POS تلقائيا إلى 0 بعد إعادة تحميل موجه من السلسلة Cisco 7200 أو 7500 Series يعمل ببرنامج Cisco IOS® الإصدار 12.1(9)E. حللت هذا إصدار ب cisco بق id CSCdw93032 (يسجل زبون فقط).

معلومات ذات صلة

- صفحات دعم التقنية الضوئية

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems