المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

تنبيهات عند طبقات SONET

مؤشرات التنبيه

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أستكشاف الأخطاء وإصلاحها باستخدام أوامر الاسترجاع

تكوين واجهة للاسترجاع الداخلي

تكوين واجهة لاسترداد الخط

تكوين مشغلات تأخير SONET

مشغلات الخط والقسم

مشغلات مستوى المسار

SONET MIB

معلومات ذات صلة

المقدمة

يشرح هذا المستند تنبيهات SONET الشائعة وكيفية أستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

تستخدم المراقبة عبر الإنذار مصطلحين:

- الحالة—الحالة التي يتم الإبلاغ عنها أو الكشف عنها. يدخل جهاز SONET حالة عندما يكتشف الجهاز حدوث حدث. يخرج جهاز SONET الذي يفيد عندما لا يكتشف الجهاز الحدث بعد ذلك. يناقش هذا المستند فقدان الإشارة (LOS) وحالات فقدان الإطار (LOF).

- المؤشر — الذي يدفعه تغير الحالة. هذا يشير إلى وجود شرط. يناقش هذا المستند إشارات التنبيه (AIS) ومؤشر الخلل عن بعد (RDI) ومؤشرات فشل الاستقبال البعيد (FERF).

تحتفظ التنبيهات أو العيوب النشطة بواجهة في حالة أسفل/أسفل. العملية المستخدمة لاستكشاف أخطاء واجهات SONET لأسفل/down وإصلاحها مماثلة لتلك الخاصة بالواجهات الرقمية، مثل T1 و T3.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

تنبيهات عند طبقات SONET

تقوم أجهزة SONET بالكشف عن الأحداث والتنبيهات عند كل طبقة من طبقات SONET الثلاثة — المقطع والخط والمسار. بشكل خاص، يرسل جهاز SONET تنبيهات على حد سواء من الخادم والتدفق لإعلام الأجهزة الأخرى بحالة المشكلة.

قم بإصدار الأمر pos report لتكوين الإنذارات التي يمكن لواجهة الحزمة عبر SONET (POS) تنشيطها.

RTR12410-1(config)#interface pos 2/1

RTR12410-1(config-if)#pos report ?

all     all Alarms/Signals

b1-tca  B1 BER threshold crossing alarm

b2-tca  B2 BER threshold crossing alarm

b3-tca  B3 BER threshold crossing alarm

lais    Line Alarm Indication Signal

lrdi    Line Remote Defect Indication

pais    Path Alarm Indication Signal

plop    Path Loss of Pointer

prdi    Path Remote Defect Indication

rdool   Receive Data Out Of Lock

sd-ber  LBIP BER in excess of SD threshold

sf-ber  LBIP BER in excess of SF threshold

slof    Section Loss of Frame

slos    Section Loss of Signal

يعرض الأمر show controllers عدد المرات التي يتم فيها إعلان الإنذار وما إذا كان أي إنذارات نشطة على واجهة POS و ATM عبر SONET. تم التقاط هذا الإخراج على موجه محول جيجابت (GSR). يشير قسم العيوب النشطة إلى ما تراه الواجهة المحلية. يشير قسم الإنذارات النشطة إلى ما يقوم جهاز البث بالإبلاغ عنه.

RTR12410-1#show controller pos 1/0

POS1/0

SECTION

LOF = 1         LOS    = 1                       BIP(B1) = 31165

LINE

AIS = 1         RDI    = 0     FEBE = 0          BIP(B2) = 0

PATH

AIS = 1         RDI    = 1     FEBE = 0          BIP(B3) = 25614

LOP = 0         NEWPTR = 1     PSE  = 0          NSE     = 0

Active Defects: SLOF SLOS B1-TCA LAIS PAIS PRDI B3-TCA

Active Alarms:  SLOS B1-TCA B3-TCA

Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA B2-TCA PLOP B3-TCA

تم التقاط إخراج النموذج هذا أيضا من GSR. تشير رسالة LINK-3-UPDOWN إلى أن الطبقة المادية مرتفعة وأن جميع الإنذارات النشطة واضحة الآن. تشير رسالة LINEPROTO-5-UPDOWN إلى أن بروتوكول الخط قيد التشغيل؛ بروتوكول الخط على واجهات POS هو ترحيل الإطارات، أو التحكم في إرتباط البيانات عالي المستوى (HDLC) أو بروتوكول نقطة إلى نقطة (PPP).

Aug  7 05:14:37 BST: %LINK-3-UPDOWN: Interface POS4/7, changed state

to up

Aug  7 05:14:38 BST: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

POS4/7,changed state to up

Aug  7 05:14:49 BST: %SONET-4-ALARM:  POS4/7: LRDI cleared

Aug  7 05:14:52 BST: %SONET-4-ALARM:  POS4/7: LRDI

Aug  7 05:15:02 BST: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

POS4/7, changed state to down

! --- Router receives the Line Remote Defect Indicator (LRDI) ! --- and brings down the line protocol.

Aug  7 05:15:13 BST: %SONET-4-ALARM:  POS4/7: LRDI cleared

Aug  7 05:16:42 BST: %SONET-4-ALARM:  POS4/7: LRDI

Aug  7 05:16:45 BST: %SONET-4-ALARM:  POS4/7: SLOS

Aug  7 05:16:47 BST: %LINK-3-UPDOWN: Interface POS4/7, changed state

to down

Aug  7 05:16:56 BST: %SONET-4-ALARM:  POS4/7: LRDI cleared

Aug  7 05:16:56 BST: %SONET-4-ALARM:  POS4/7: PRDI

Aug  7 05:17:49 BST: %SONET-4-ALARM:  POS4/7: LRDI

ملاحظة: لالتقاط الطوابع الزمنية متعددة المستويات على رسائل السجل، قم بتكوين الأمر service timestamp log datetime msec.

يقوم الموجه المزود ATM عبر واجهات SONET أيضا بالإبلاغ عن الإنذارات النشطة باستخدام رسائل السجل التالية:

Feb 18 16:34:22.309: %SONET-4-ALARM: ATM5/0: ~SLOF SLOS LAIS ~LRDI PAIS PRDI ~PLOP

يشير الحرف "~" إلى أن التنبيه المحدد غير نشط، ويشير غياب الحرف ~ إلى أن التنبيه نشط. في هذا النموذج للمخرجات، يشير ~SLOF إلى عدم وجود فقدان قسم لأخطاء الإطار. ومع ذلك، تختبر الواجهة العديد من الإنذارات النشطة الأخرى التي تتضمن فقد المقطع للإشارة (SLOS) وإشارة تنبيه الخط (LAIS).

مؤشرات التنبيه

بشكل نموذجي، ينتج عن حالة فشل تم الكشف عنها بواسطة جهاز SONET حالة خطأ واحدة أو أكثر يتم إرسالها إلى كل من الخادم والتدفق على الشبكة. يتم إرسال AIS من أجل تنبيه أجهزة تدفق البيانات إلى الخادم الخاصة بمشكلة ما ومن أجل منع ظهور حالات فشل أو إنذارات متتالية. يتم إرسال تنبيه RDI إلى الخادم كآلية تحكم وتعليق للشبكة. وقد أشير سابقا إلى RDI باسم FERF.

يختلف مؤشر RDI عن مؤشر خطأ الجهاز عن بعد (REI). يقوم صفيف وحدات التخزين طراز REI بتوصيل قيم مراقبة الأداء، مثل معدلات أخطاء وحدات البت.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أستخدم هذا الجدول لعزل أجهزة تنبيه SONET واستكشاف أخطائها وإصلاحها. لاحظ طبقة SONET التي يتم فيها اكتشاف الأخطاء والتنبيهات، عند أستكشاف الأخطاء وإصلاحها. على سبيل المثال، قم بإجراء إختبار موسع للارتباط من نهاية إلى نهاية إذا كانت واجهات نقاط الوصول تبلغ عن أخطاء طبقة المسار فقط. لاحظ أيضا ما تراه أجهزة البث والأجهزة البعيدة.

نوع التنبيه وخطورته

الظروف التي تتسبب في تشغيل التنبيه

توصية

قسم فقد الإشارة (SLOS) هام

يجب أن يرى إرتباط SONET عدد معين من انتقالات البت الرقمية (من 1 إلى 0 ومن 0 إلى 1) لضمان المزامنة المناسبة. يتم الإعلان عن LOS عندما لا يتم الكشف عن أي انتقالات بت على الإشارة الواردة (قبل إلغاء التلقيح) لمدة تتراوح من 2.3 إلى 100 ميكرو ثانية. تم مسح عيب LOS بعد فاصل 125 ميكروثانية (إطار واحد) لم يتم خلاله اكتشاف عيب LOS.
ملاحظة: يحدث نقل الصوت عبر الشاشة (LOS) عادة في مجموعات المختبرات من الخلف إلى الخلف لأن المستقبل مشبع بإضاءة كبيرة جدا، خاصة عند إستخدام واجهات أحادية الوضع طويلة المدى. حاول أن تخفف الإشارة.

1. افحص كبل الألياف الضوئية للتأكد من توصيله.

2. تحقق من أن كبل الألياف الضوئية المحلي غير تالف. ابحث عن فترات الاستراحة أو الشذوذ الجسدي.

3. تأكد من أن الطرف البعيد من كبل الألياف الضوئية متصل وغير تالف وأن المنفذ البعيد تم تكوينه بشكل صحيح.

4. جرب إسترجاع لين باستخدام الأمر loopback داخلي.

5. حاول إسترجاع البيانات بشكل ثابت. قم بتوصيل الإرسال للاستقبال باستخدام سلسلة ليفية واحدة.

6. حدد ما إذا كانت واجهة نقطة البيع تتلقى ببساطة ضوءا أقل من اللازم أو أكثر من اللازم.

قسم فقد الإطار (SLOF) حرج

توفر وحدات البايت A1 و A2 في الجزء العلوي محاذاة إطار بنمط بت معين. تعلن واجهة الاستلام LOF بعد أن تكشف أخطاء في نمط الإطارات لمدة ثلاثة مللي ثانية. يتم مسح LOF عند تلقي نمطين صحيحين متتاليين لإطار A1/A2.

1. افحص كبل الألياف الضوئية للتأكد من توصيل الكبل وعدم تلفه.

2. تأكد من أن تنسيق التأطير على المنفذ يطابق التنسيق الذي تم تكوينه على السطر:

router(config-if)# [no] pos framing-sdh

إشارة تنبيه - الخط (LAIS) رئيسي

يتم إرسال LAIS بواسطة قسم معدات الإنهاء (STE) لتنبيه معدات الإنهاء عند خط الإتجاه الهابط (LTE) إلى اكتشاف عيب LOS أو LOF على قسم SONET الوارد. تقوم STE للتدفق بإنشاء خط AIS إلى LTE للتدفق من خلال تعيين وحدات بت 6 و 7 و 8 من K2 بايت إلى 111.

1. تحقق من صحة التكوين عن بعد.

2. تحقق من حالة البند في الطرف البعيد من الارتباط.

إشارة العيب عن بعد - الخط (LRDI) رئيسي

يتم الإبلاغ دائما عن أجهزة التنبيه ب RDI في الخادم من جهاز الكشف. يعود LRDI بشكل خاص إلى وحدات بت K2 من 6 إلى 8 ويتجاوز أي أوضاع تحويل حماية تلقائي (APs) موجودة: (نقاط الوصول من 1 إلى 1) أو حالة نقاط الوصول (BLSR). ويرسل AIS-L أيضا في وحدات بت 6-8، ويرسل عموما من إعادة توليد SONET أو غيرها من STE.

تنشأ مشاكل RDI—line من الواجهة البعيدة. تحقق من الموقع البعيد لمعرفة ظروف التنبيه.

إشارة إشارة تنبيه - مسار (PAIS) ثانوي

يرسل LTE المنبع أن يستلم LAIS بعد ذلك مسار AIS إلى PTE لتدفق من خلال ضبط H1 و H2 بايت. الغرض هو تنبيه PTE لتدفق البيانات لعطل ما على إشارة الخط الواردة ل LTE للتدفق.

يتم إرسال هذا بواسطة موقع تلقى LAIS. هذا تحذير بسيط، ولا يجب إتخاذ أي إجراء سوى مراقبة الطرف البعيد. إذا كانت الإنذارات ثابتة، فتحقق من تكوينات الواجهة على كلا طرفي خط الاتصال.

إشارة العيب البعيد - المسار (PRDI) الثانوي

يتم إستخدام مؤشر الخلل عن بعد للمسار (PRDI) فقط على مستوى المسار. هناك مشكلة في طبقة المسار تطلب من PAIS أن يكون أرسلت إلى إتجاه الخادم و PRDI أن يكون أرسلت إلى الخلف إتجاه الخادم أن يدع مزود الحركة مرور يعرف أن هناك مشكلة مع دوائرهم إلى أسفل تيار.

يشير تنبيه PRDI عادة إلى مشكلة على بعد موقعين. إذا كان التنبيه مستمرا، فتحقق من حالة التنبيه في المواقع المجاورة، بداية بأقرب جار.

أستكشاف الأخطاء وإصلاحها باستخدام أوامر الاسترجاع

يتيح لك إختبار الاسترجاع إختبار الاتصال بين واجهة OC-3 والجهاز البعيد لاستكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها واكتشافها وعزلها. يضع الأمر loopback واجهة في الاسترجاع الداخلي (يسمى أيضا الاسترجاع المحلي) أو وضع إسترجاع الخط، والذي يمكن حزم إختبار الاتصال التي يتم إنشاؤها من الأمر ping للتكرار من خلال جهاز بعيد أو كبل. إن يتم الربط الربط الربط أنشوطة، التوصيل يكون جيد. وإذا لم تكن هناك مساحة، فيمكنك عزل خطأ إلى الجهاز البعيد أو الكبل في مسار إختبار الاسترجاع.

مع الاسترجاع الداخلي، ملاحظة:

- عندما تقوم بتكوين إسترجاع، تأكد من تكوين الواجهة للسرعة الداخلية باستخدام الأمر الداخلي لمصدر الساعة. ينتظر المضمن الإطارات الإطارات الصالحة الواردة التي سيتم مزامنتها باستخدام هذه الإطارات لتوقيت إرسالها، عند تكوينها لسطر مصدر الساعة. بدون إطارات إستقبال، ليس لديك توقيت لإرسال الإطارات.

- إذا قمت بعمل حلقة أجهزة — بمعنى آخر، تقوم فقط بعمل حلقة ليفية مرة أخرى على الواجهة — تأكد من أنك تستخدم موهن إذا كنت تستخدم واجهة حالة واحدة. إن لم تقم بذلك، فيمكنك تفجير الواجهة بقوة مفرطة أو حتى تلف الألياف الضوئية الموجودة على البطاقة إذا كانت بطاقة طويلة المدى أو إذا كانت الإرسال يرسل أعلى من مستوياته المقدرة.

تكوين واجهة للاسترجاع الداخلي

الإعداد الافتراضي لإعادة الاسترجاع هو عدم الاسترجاع. باستخدام الاسترجاع الداخلي (أو المحلي)، يتم تكرار الحزم من الموجه مرة أخرى في الموجه. يتم نسخ البيانات الصادرة مرة أخرى إلى المستقبل دون إرسالها بالفعل. يكون الاسترجاع الداخلي مفيدا عندما تريد التحقق من أن واجهة نقطة البيع تعمل. أصدرت in order to شكلت قارن للاسترجاع الداخلي، الحلقي داخلي أمر:

Router(config)#interface pos 3/0

Router(config-if)#loop internal

تكوين واجهة لاسترداد الخط

الإعداد الافتراضي لإعادة الاسترجاع هو عدم الاسترجاع. باستخدام إسترجاع الخط، يتم توصيل ألياف الاستقبال (Rx) منطقيا بكبل ألياف الإرسال (Tx) الضوئية، بحيث يتم تكرار الحزم من الموجه البعيد إليه. يتم تكرار البيانات الواردة وإعادة إرسالها دون تلقيها بالفعل. أصدرت in order to شكلت قارن لخط الاسترجاع، الحلقي خط أمر:

Router(config)#interface pos 3/0

Router(config-if)#loop line

ملاحظة: يقوم الأمر loopback line بتدوير الإشارة قبل أداة إعداد SONET.

تكوين مشغلات تأخير SONET

المشغل هو تنبيه الذي، عندما تؤكد، يسبب الخط بروتوكول إلى أسفل. تناقش هذه الأقسام مشغلات الخط ومشغلات المسار، والتي تقوم بتكوينها باستخدام الأمر مشغلات تأخير نقطة البيع.

RTR12410-1(config)#interface pos 1/0

RTR12410-1(config-if)#pos delay triggers ?

line  Specify delay for SONET LINE level triggers (S-LOS, S-LOF, L-AIS)

path  Enable SONET PATH level triggers (P-AIS, P-RDI), with optional delay

RTR12410-1(config-if)#pos delay triggers line ?

<0-511>  Holdoff time, in msec

<cr>

مشغلات الخط والقسم

أنت تستخدم ال pos تأخير يشغل خط أمر موجه الإنترنت نقطة البيع يربط إلى محمي داخليا انقسام طول الموجة الكثيف (DWDM) نظام (يوثق تحت CSCdm36033 و CSCdp65436 على cisco 12000 sery مسحاج تخديد و CSCdr72941 على cisco 7200 و 7500 sery مسحاج تخديد). هذا الأمر غير صالح للواجهات التي تم تكوينها كنقاط وصول (AP) تعمل أو محمية. عادة، حتى بضع ميكرو ثانية من الإنذارات على مستوى الخط أو القسم (SLOS، SLOF، أو LAIS) تقوم بتنزيل الارتباط حتى يكون المنبه صافيا لعشر ثوان. إن يشكل أنت تسليم، هذا خطوة إلى أسفل مفجر مؤجل ل 100 ميللي ثانية. وإذا بقي المنبه فوق لأكثر من 100 ثانية، فإن الرابط يسقط كما هو الآن. إذا تم تنظيف جهاز الإنذار قبل 100 ميللي ثانية، لن يتم قطع ذلك الرابط.

بشكل افتراضي، تكون تنبيهات السطر والقسم هذه مشغلات لبروتوكول الخط الذي سيتم تخفيضه:

- فقدان الإشارة في المقطع

- قسم فقد الإطار

- إشارة تنبيه الخط

يتوقف بروتوكول خط الواجهة دون تأخير عند تأكيد واحد أو أكثر من هذه التنبيهات. أنت يستطيع أصدرت ال pos تأخير يطلق خط أمر in order to تأخرت الخط بروتوكول من القارن أن يذهب إلى أسفل. يمكنك تعيين التأخير من 0 إلى 511 مللي ثانية. يتم تعيين التأخير الافتراضي على 100 مللي ثانية إذا لم تقم بتحديد فاصل زمني.

مشغلات مستوى المسار

لا يتم تشغيل تنبيهات المسار هذه بشكل افتراضي. يمكنك تكوين تنبيهات المسار هذه كمشغلات وأيضا تحديد تأخير:

- إشارة تنبيه المسار

- إشارة العيوب البعيدة للمسار

- فقدان المسار للمؤشر

يمكنك إصدار الأمر pos delay يشغل المسار لتكوين تنبيهات المسار المختلفة كمشغلات ولتحديد تأخير التنشيط بين 0 و 511 مللي ثانية. قيمة التأخير الافتراضية هي 100 مللي ثانية.

كما يمكن أن يؤدي تأخير نقطة البيع إلى إسقاط بروتوكول الخط عند مقارنة أعلى معدلات خطأ B2 و B3 بعتبة فشل الإشارة (SF). إذا تم تجاوز حد SF، فسينخفض بروتوكول الخط للواجهة.

تم إدخال الأمر تأخير pos المشغلات بالمسار في برنامج Cisco IOS® الإصدار 12.0(16)S.

SONET MIB

كما تدعم واجهات Cisco SONET قاعدة معلومات الإدارة (MIB) ل SONET، والتي يتم تعريفها في طلب التعليقات (RFC) 1595 . يستخدم RFC نفس المصطلحات لوصف حالات الخطأ على دائرة SONET مثل معايير ANSI ل SONET وعلى دائرة النظام الهرمي الرقمي المتزامن (SDH) بواسطة مواصفات G.783 الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T).

للحصول على دعم SONET MIB على واجهات Cisco POS و ATM عبر SONET، ارجع إلى الموارد التالية:

- قواعد معلومات الإدارة (MIB) من Cisco — تسرد قواعد معلومات الإدارة (MIB) المدعومة لكل نظام أساسي بالإضافة إلى سلاسل معرف الكائن والملفات الخاصة بي ل SONET MIB.

- تصف Cisco 7000 Family و 12000 Series - ملاحظات الإصدار الإصدار الإصدار الإصدار 12.0 S - التحسينات التي تم إجراؤها على دعم Cisco ل SONET MIB.

معلومات ذات صلة

- صفحات دعم الأجهزة الضوئية

- صفحات دعم التقنية الضوئية

- الدعم الفني - Cisco Systems