المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

قياس المستوى البصري

تحديد موازنة الطاقة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يناقش هذا المستند خيارات قياس المستوى البصري لإشارة ما للروابط الضوئية بين موجهات Cisco. وهو يصف أي أمر يجب إستخدامه لقياس مستوى الإشارة، ويوفر مرجعا لتحديد التخفيف وميزانية الطاقة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

قياس المستوى البصري

تتوفر بطاقات الخط 1xOC192 و 4xOC48 لمحرك محول جيجابت فقط على إمكانات مدمجة لمراقبة الطاقة. قم بإصدار الأمر show controllers optics لعرض قيم الإرسال والاستقبال المقاسة.

تم التقاط إخراج النموذج هذا على بطاقة خط 4xOC48 ل GSR.

LC-Slot1#show controllers optics

Rx AC+DC optical power in mWs or dBms

Port 0 =   0.000 mW

Port 1 =   0.000 mW

Port 2 =   0.000 mW

Port 3 =   0.000 mW

Tx laser diode forward bias current I(F) in milliamps

Port 0 =   0.000 mA

Port 1 =   0.000 mA

Port 2 =   0.000 mA

Port 3 =   0.000 mA

تم التقاط إخراج النموذج هذا على بطاقة خط 1xOC192 ل GSR.

LC-Slot4#show controllers optics

Rx AC+DC optical power in mWs or dBms

AC+DC = -  1.611 dBm

Rx AC optical power in mWs or DBMS

AC =   0.000 mW

Tx optical power in mWs or DBMS

power = -  8.239 dBm

TX laser diode forward bias current I(F) in milliamps

current = 105.830 mA

TX laser diode temperature in degrees centigrade

temperature =  61.889 C

بالإضافة إلى ذلك، بطاقات الخط 1xOC-48c/STM-16 POS و 1xOC-48 Channelized STS-12c/STM-4، STS-3c/STM-1 أو DS3/E3 POS Internet Services Engine (ISE) لدعم مراقبة الطاقة من السلسلة Cisco 12000. أستخدم الأمر show controllers <interface>لعرض المستويات الحالية.

12404#show diag sum

SLOT 1  (RP/LC 1 ): 1 Port ISE Packet Over SONET OC-48c/STM-16 Single

Mode/SR SC connector

12404#show controller pos 1/0

POS1/0

SECTION

LOF = 0          LOS    = 0                            BIP(B1) = 0

LINE

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B2) = 0

PATH

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B3) = 0

LOP = 0          NEWPTR = 0          PSE  = 0          NSE     = 0

Active Defects: None

Active Alarms:  None

Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA B2-TCA PLOP B3-TCA

Framing: SONET

APS

COAPS = 0          PSBF = 0

State: PSBF_state = False

ais_shut = FALSE

Rx(K1/K2): 00/00  S1S0 = 03, C2 = FF

Remote aps status (none); Reflected local aps status (none)

CLOCK RECOVERY

RDOOL = 0

State: RDOOL_state = False

PATH TRACE BUFFER : UNSTABLE

Remote hostname :

Remote interface:

Remote IP addr  :

Remote Rx(K1/K2):   /    Tx(K1/K2):   /

BER thresholds:  SF = 10e-3  SD = 10e-6

TCA thresholds:  B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

Optical Power Monitoring

Laser Bias = 2.8 mA

Receive Power = -32.04 dBm (+/- 2 dBm)

تتمثل فائدة ميزة مراقبة الطاقة المدمجة في أنه يمكنك عرض المستوى البصري الفعلي الذي تراه البطاقة، بدلا من القيمة التي يتم قياسها فقط قبل توصيل الألياف ببطاقة الخط. في ظروف نادرة، يمكن أن تؤدي واجهة تلقي قذرة إلى قيم مختلفة على البطاقة عن تلك الموجودة على السلك وبالتالي إلى معدلات خطأ عالية.

بالنسبة لجميع البطاقات الأخرى، تأكد من نظافة جهاز الاستقبال. تأكد من إستخدام نفس كابل الإسقاط مع الممتحن والبطاقة.

ملاحظة: مع مرور الوقت، يمكن أن تتذبذب قوة المرسل (أو آخر مكرر) وحساسية المستقبل وأن تقع خارج النطاق. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي التعامل مع الاتصال بشكل متكرر إلى زيادة فرص ظهور إشارة متدهورة.

تحديد موازنة الطاقة

وتحتوي هذه المنشورات على معلومات عن تحديد ميزانية التوهين والطاقة.

- T1E1.2/92-020R2 ANSI، مشروع المعيار القومي الأمريكي للاتصالات المعنون عميل ISDN للنطاق الترددي العريض

- واجهات التثبيت: مواصفات الطبقة المادية

- تحليل هامش الطاقة، ملاحظة فنية في AT&T، TN89-004LWP، مايو 1988

معلومات ذات صلة

- صفحات دعم المنتج الضوئي

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems