المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

تحليل SDH

إرتباط SDH

إطارات STM1

STM1 SOH

توافق VC4

التدرج الهرمي ل SDH

تفاعلات صيانة SDH

الإنذار ومعايير الكشف

وحدات بايت STM1 SOH و HO-POH و LO-POH

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند نظرة عامة على النظام الهرمي الرقمي المتزامن (SDH) ممثلا في الصور.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

تحليل SDH

توفر هذه الأقسام نظرة عامة على SDH بتنسيق رسومي.

إرتباط SDH

يوضح هذا المخطط شكل إرتباط SDH.

إطارات STM1

يوضح هذا المخطط بنية إطار وحدة النقل المتزامنة من المستوى 1 (STM1).

STM1 SOH

يوضح هذا المخطط شكل قسم STM1 over (SOH).

توافق VC4

يبحث هذا المخطط في تنسيق VC4.

التدرج الهرمي ل SDH

يعرض هذا المخطط هيكل SDH.

تفاعلات صيانة SDH

يوضح هذا المخطط كيفية ظهور تفاعلات صيانة SDH.

الإنذار ومعايير الكشف

ينظر هذا الجدول إلى ما تعنيه الإنذارات ومعايير كشفها.

وحدات بايت STM1 SOH و HO-POH و LO-POH

توفر هذه المخططات وصفا لجميع وحدات البايت من STM1 SOH والنفقات العامة للمسار عالي الترتيب (HO-POH) والنفقات العامة لمسار انخفاض الطلب (LO-POH).

معلومات ذات صلة

- صفحات دعم المنتج الضوئي

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems