المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

فهم مخطط SRP

القرار

معلومات ذات صلة

المقدمة

يستخدم هذا المستند بيانات إخراج الأمر show srp topology من الموجه والأمثلة لشرح مخطط بروتوكول إعادة الاستخدام المكاني (SRP) بطريقة موجزة.

ال SRP هو cisco طور بروتوكول طبقة ماك يستعمل في تشكيل حلقة. يتكون حلقة SRP من ألياف ذات دوران عكسي، تعرف بالحلقات الخارجية والداخلية، وكلا الألياف تستخدم في الوقت نفسه لحمل البيانات والتحكم في الحزم. يتم نشر حزم التحكم (حزم keepalives وتحويل الحماية ونشر التحكم في النطاق الترددي) في الإتجاه المعاكس من حزم البيانات المقابلة. وهذا يضمن أن البيانات تأخذ أقصر مسار إلى الوجهة الخاصة بها. يوفر إستخدام حلقة ألياف ضوئية مزدوجة مستوى مرتفعا من إستمرارية الحزم. في حالة فشل العقدة أو قطع الألياف، يتم إرسال البيانات عبر الحلقة البديلة. يتم إرسال حزم المخطط على الحلقة الخارجية (باستثناء عندما تكون عقدة على الحلقة في الشرط الالتفاف).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

فهم مخطط SRP

هناك أكثر من طريقتين محتملتين لفهم مخطط حلقة SRP. الطريقة الأكثر إستخداما هي الحصول على مخرجات من الأمر show controllers لواجهة SRP. عندما يكون لديك ما يصل إلى ثلاث عقد لكل حلقة، فمن الممكن اكتشاف الطوبولوجيا بهذه الطريقة. بالنسبة لحلقة بروتوكول الشجرة المتفرعة (SRP) التي تحتوي على عدد أكبر من العقد، فإن هذه الطريقة تستغرق وقتا طويلا للغاية، ونظرا لوجود الكثير من البيانات التي يجب فحصها، فإن إمكانية حدوث الخطأ تكون مرتفعة.

Node2#show controller srp 4/0

SRP4/0 - Side A (Outer RX, Inner TX)

SECTION

LOF = 0          LOS    = 0                            BIP(B1) = 3

LINE

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 36599      BIP(B2) = 46

PATH

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 4440       BIP(B3) = 26

LOP = 0          NEWPTR = 0          PSE  = 0          NSE     = 0

Active Defects: None

Active Alarms:  None

Alarm reporting enabled for: SLOS SLOF PLOP

Framing           : SONET

Rx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0        S1S0 = 0  C2 = 0x16

Tx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0        S1S0 = 0  C2 = 0x16  J0 = 0x1

Clock source      : Internal

Framer loopback   : None

Path trace buffer : Stable

Remote hostname : Node1

Remote interface: SRP4/0

Remote IP addr  : 9.64.1.34

Remote side id  : B

BER thresholds:           SF = 10e-3  SD = 10e-6

IPS BER thresholds(B3):   SF = 10e-3  SD = 10e-6

TCA thresholds:           B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

SRP4/0 - Side B (Inner RX, Outer TX)

SECTION

LOF = 0          LOS    = 0                            BIP(B1) = 65535

LINE

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 65535      BIP(B2) = 65535

PATH

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 65535      BIP(B3) = 65535

LOP = 0          NEWPTR = 3          PSE  = 0          NSE     = 0

Active Defects: None

Active Alarms:  None

Alarm reporting enabled for: SLOS SLOF PLOP

Framing           : SONET

Rx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0        S1S0 = 0  C2 = 0x16

Tx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0        S1S0 = 0  C2 = 0x16  J0 = 0x1

Clock source      : Internal

Framer loopback   : None

Path trace buffer : Stable

Remote hostname : Node3

Remote interface: SRP4/0

Remote IP addr  : 9.64.1.36

Remote side id  : A

BER thresholds:           SF = 10e-3  SD = 10e-6

IPS BER thresholds(B3):   SF = 10e-3  SD = 10e-6

TCA thresholds:           B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

إذا كان من الضروري إستخدام طريقة أسرع لفهم المخطط، فقم بتجميع إخراج الأمر show srp topology من أي من العقد التي تنتمي إلى حلقة SRP. بعد ذلك، قم بتطبيق القواعد المذكورة في هذا المستند على هذا الإخراج.

Node2#show srp topology

Topology Map for Interface SRP4/0

Topology pkt. sent every 5 sec. (next pkt. after 1 sec.)

Last received topology pkt. 00:00:03

Last topology change was 05:59:02 ago.

Nodes on the ring: 3

Hops (outer ring)      MAC       IP Address      Wrapped SRR   Name

0             0000.4142.8799 9.64.1.35           No      -   Node2

1             0007.0dec.a300 9.64.1.36           No      -   Node3

2             0010.f60d.7a00 9.64.1.34           No      -   Node1

ما تراه من إخراج الأمر show srp topology هي أسماء العقد التي تنتمي إلى الحلقة وعناوين IP و MAC المقترنة لكل عقدة (على سبيل المثال، واجهة SRP). كيف يمكنك قراءة ما هو متصل بالجانب ب أو أ من هذا الإخراج؟ بما أن المخطط يقوم بتحديث السفر على الحلقة الخارجية ويرسل من الجانب B لواجهة SRP، فهذه بعض القواعد لكيفية قراءة إخراج أمر show srp topology:

- تكون العقدة التي يتم إصدار الأمر show srp topology بها هي الأولى التي تم سردها، بينما يكون عدد الخطوات المقترنة بهذه العقدة 0 (العقدة نفسها). العقدة التالية المدرجة هي عقدة تقع على بعد خطوة واحدة من الأولى عندما تنظر من العقدة الأصلية على الجانب ب. هذا يعني أن كل عقدة مدرجة متصلة بالجانب العلوي من العقدة ب. في المثال المعروض هنا، Node3 هي خطوة واحدة. هذا يعني أن Node3 متصلة ب العقدة 2 الجانب وNode1 متصلة ب الجانب Node3 B. يتم توصيل آخر عقدة مدرجة في إخراج الأمر show srp topology بالجانب B الخاص بها إلى الجانب A من العقدة الأولى المدرجة (العقدة التي قمت بإصدار الأمر فيها).

- بما أن B متصلة دائما ب A، فإن هذه بيانات كافية لسحب المخطط.

يمثل هذا الرسم التخطيطي طبولوجيا الحلقة:

إذا كانت بعض العقد في الحلقة بحالة ملفوفة، فإن القاعدة نفسها لا تزال موجودة. اسحب المخطط وابحث عن الفسحة بين دعامتين بين الجيران الملفوفة وواجهة SRP التي تنتمي إليها. أن فسحة بين دعامتين يتلقى مشكلة، لذلك الآخر جانب من العقدة ينبغي كنت غلف. هنا مثال على إخراج الأمر show srp topology لمثل هذه الحالة:

Node2#show srp topology

Topology Map for Interface SRP4/0

Topology pkt. sent every 5 sec. (next pkt. after 0 sec.)

Last received topology pkt. 00:00:04

Last topology change was 00:00:09 ago.

Nodes on the ring: 3

Hops (outer ring)      MAC       IP Address      Wrapped SRR   Name

0             0000.4142.8799 9.64.1.35         Yes     -   Node2

1             0007.0dec.a300 9.64.1.36         No      -   Node3

2             0010.f60d.7a00 9.64.1.34         Yes     -   Node1

يمثل هذا المخطط مخطط الحلقة مع عقدتين في الحالة ملفوفة:

القرار

ستحتاج فقط إلى إخراج الأمر show srp topology من إحدى العقد التي تنتمي إلى الحلقة للحصول على رسم سريع لهيكل SRP. إذا كنت تضع في الاعتبار القاعدة القائلة ان الجانب الاعلى المدرج هو جانب ب ينظر إلى الجزء السفلي، فان الجانب أ يكفي ليكون لديه رسم كامل للحلقة. وهذه طريقة مفيدة للغاية لسحب مخطط SRP في مجموعات صغيرة، وخاصة في الشبكات التي تحتوي على عدد أكبر من العقد.

ملاحظة: ما لا يظهر من إخراج الأمر show srp topology هو رقم الفتحة لواجهة SRP التي تنتمي إلى الحلقة. يلزم هذه المعلومات فقط لاستكشاف أخطاء الفسحة بين دعامتين وإصلاحها ويمكن إستردادها بالعديد من الطرق الأخرى، مثل إستخدام أوامر show ip interface brief وshow interface.

معلومات ذات صلة

- تقنية بروتوكول إعادة الاستخدام المكاني

- ملاحظات التكوين وتثبيت بطاقة الخط Dynamic Packet Transport (DPT)/بروتوكول إعادة الاستخدام المكاني (SRP)

- صفحات دعم التقنية الضوئية

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems