المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

معلومات أساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية حساب عتبات وحدات بت EC وتكوينها على وحدات التحكم DSP المتماسكة.

المتطلبات الأساسية

توصي Cisco بالتعرف على مصطلحات الشبكات الضوئية ونظام تقارب الشبكة 1000 Series.

معلومات أساسية

يمثل بت EC أو بت تصحيح الخطأ خطأ بت مفردا تم تلقيه على وحدة تحكم DSP متماسكة. يقوم تصحيح أخطاء إعادة التوجيه (FEC) تلقائيا بتصحيح وحدات بت الخطأ ضمن الحد الأقصى لنسبة أخطاء البت (BER) المدرج في الجدول. للحصول على أجهزة Cisco الأخرى التي تحتوي على وحدات تحكم DSP متناسقة، ارجع إلى وثائق المنتج الخاصة بحد BER.

معرف المنتج

نوع التعديل

نوع FEC

عتبة ber لما قبل FEC

ONS-CFP2-WDM

QPSK (100G)

7٪ قرار غير محكم

1٫0 اس-2

ONS-CFP2-WDM

QPSK (100G)

20٪ قرار ضعيف

3٫6 اس-2

ONS-CFP2-WDM

16-QAM (200G و 250G)

7٪ قرار غير محكم

0٫75 اس-2

ONS-CFP2-WDM

16-QAM (200G و 250G)

20٪ قرار ضعيف

2٫4 اس-2

NCS1K4-1.2T-K9

الكل

15٪ قرار ضعيف

2٫0 اس 2

NCS1K4-1.2T-K9

الكل

27٪ قرار ضعيف

3٫75 اس-2

المصدر

الجدول 4- https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/network-convergence-system-1000...

الجدول 6- https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/network-convergence-system-1000...

لا يتم تصحيح وحدات بت الخطأ التي تتجاوز الحد الأقصى لنسبة أخطاء البت (BER) وتزداد كأخطاء لاحقة ل FEC. على حسب التكوين، يمكن أن تمر أخطاء ما بعد تسلسل التحقق من الإطارات (FEC) على العميل أو أن ينتج عنها حاوية منافذ العميل.

يعجز إسكيل بث من زبون قارن لمدة الشنطة خطأ. تتيح تهيئة حد وحدات بت المفوضية الأوروبية إمكانية الاكتشاف الاستباقي لتدهور الإشارة قبل زيادة أخطاء ما بعد تسلسل التحقق من الإطارات (FEC).

لا يقوم هذا التكوين بالتنبؤ بالكلمات غير المصححة أو الحماية منها.

يمكنك عرض الشاشة الحالية لوحدة تحكم DSP متماسكة باستخدام عرض وحدة التحكم المتماسكة DSP 0/0/x.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1002_1# show controller coherentDSP 0/0/0/5

Tue Jul 18 14:54:19.399 UTC

Port : CoherentDSP 0/0/0/5

Controller State : Up

Inherited Secondary State : Normal

Configured Secondary State : Normal

Derived State : In Service

Loopback mode : None

BER Thresholds : SF = 1.0E-5 SD = 1.0E-7

Performance Monitoring : Enable

Alarm Information:

LOS = 6 LOF = 3 LOM = 1

OOF = 3 OOM = 4 AIS = 0

IAE = 0 BIAE = 0 SF_BER = 0

SD_BER = 0 BDI = 6 TIM = 0

FECMISMATCH = 0 FEC-UNC = 1

Detected Alarms : None

Bit Error Rate Information

PREFEC BER : 5.8E-03

POSTFEC BER : 0.0E+00

TTI :

Remote hostname : NCS1002_2

Remote interface : CoherentDSP 0/0/0/5

Remote IP addr : 0.0.0.0

FEC mode : Soft-Decision 20

AINS Soak : None

AINS Timer : 0h, 0m

AINS remaining time : 0 seconds

المتطلبات

يتطلب هذا التكوين جهازا مزودا بوحدات تحكم DSP متماسكة مثل NCS1002 أو NCS1004.

المكونات المستخدمة

يستخدم هذا المثال:

- NCS1002 على XR 7.3.2 مع الوحدات القابلة للتوصيل ONS-CFP2-WDM التي تم تكوينها في وضع شريحة 200G.

- NCS1004 على XR 7.9.1 مع ال NCS1K4-1.2T-K9 يشكل في 400G mxponder أسلوب.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

والفواصل الزمنية التي تتكون من 30 ثانية و 15 دقيقة و 24 ساعة لمراقبة الأداء (PM) يمكن أن تحتوي جميعها على حدود وحدات بت خاصة بالجماعة الأوروبية.

1. حدد معدل البت الخاص بوحدة التحكم CoherentDSP لكل فاصل زمني في PM.

يظهر معدل خط الاتصال في مواقع مختلفة حسب النظام الأساسي. يسرد NCS1002 معدل خط الاتصال ضمن show hw-module slice x

RP/0/RP0/CPU0:NCS1002_1# show hw-module slice 0

Tue Jul 18 15:42:17.725 UTC

Slice ID: 0

Status: Provisioned

Client Bitrate: 100

Trunk Bitrate: 200

DP FPGA FW Type: X100

DP FPGA FW Version: 01.01

HW Status: CURRENT

تمنح NCS1004 عرض الحزمة تحت عرض وحدة تحكم متسقة 0/x/0/y.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1004_71# show controller coherentDSP 0/1/0/0

Tue Jul 18 12:10:59.777 CDT

Port : CoherentDSP 0/1/0/0

Controller State : Up

Inherited Secondary State : Normal

Configured Secondary State : Normal

Derived State : In Service

Loopback mode : None

BER Thresholds : SF = 1.0E-5 SD = 1.0E-7

Performance Monitoring : Enable

Bandwidth : 400.0Gb/s

Alarm Information:

LOS = 1 LOF = 1 LOM = 0

OOF = 1 OOM = 1 AIS = 0

IAE = 0 BIAE = 0 SF_BER = 0

SD_BER = 0 BDI = 0 TIM = 0

FECMISMATCH = 0 FEC-UNC = 0 FLEXO_GIDM = 0

FLEXO-MM = 0 FLEXO-LOM = 0 FLEXO-RDI = 0

FLEXO-LOF = 0

Detected Alarms : None

Bit Error Rate Information

PREFEC BER : 8.78E-04

POSTFEC BER : 0.00E+00

Q-Factor : 9.80 dB

Q-Margin : 4.80dB

Instantaneous Q-Margin : 4.50 dB

يعطي معدل 200 جيجابت في الثانية هذا العدد من وحدات بت لكل فاصل زمني للذاكرة PM.

- 30-ثانية: 2E11 بت/ثانية * 30 ثانية = 6E12 بت

- 15-دقيقة: 2E11 بت/ثانية * 60 ثانية * 15 دقيقة = 1.8E14 بت

- 24 ساعة: 2E11 بت/ثانية * 60 ثانية * 60 دقيقة * 24 ساعة = 1.728E16 بت

يعمل معدل البت الذي يبلغ 400 جيجابت في الثانية على توفير ضعف هذه المعدلات:

- 30-ثانية: 4E11 بت/ثانية * 30 ثانية = 1.2E13 بت

- 15-دقيقة: 4E11 بت/ثانية * 60 ثانية * 15 دقيقة = 3.6E14 بت

- 24 ساعة: 4E11 بت/ثانية * 60 ثانية * 60 دقيقة * 24 ساعة = 3.46E16 بت

2. احسب الحد الأقصى المسموح به من وحدات بت التي تم تصحيحها عن طريق الخطأ لكل فاصل زمني. كرر هذه الخطوات لفاصل 15 دقيقة. ولأن عتبة ال‍ 24 ساعة لها فائدة محدودة، لا يلزم ان تحسبوها.

على سبيل المثال 1: تحتوي إشارة الجيل التالي التي تستخدم تقنية SoftDecision (SD) FEC بنسبة 20٪ على 2.4E-2 كحد أقصى قبل معيار FEC من الجدول.

- 30-sec: 6E12 بت * 2.4E-2 BER = 1.44E11 بت ec = 144000000 بت ec

- 15-min: 1.8E14 بت * 2.4E-2 BER = 4.32E12 EC-bits = 432000000000 EC-بت

مثال 2: تتميز الإشارة التي تبلغ 400 جيجا والتي تستخدم توافقا SD FEC بنسبة 27٪ بتجاوز أقصى حد ممكن للمستوى المتقدم (FEC) فيما يتعلق بمؤشر ber يبلغ 3. 75 E-2.

- 30-sec: 1.2E13 بت * 3.75E-2 = 4.5E11 = 450000000 بت EC

- 15-min: 3.6E14 بت * 3.75E-2 = 1.35E13 = 13500000000 بت EC

بشكل عام، قم بتكوين حد بت المفوضية الأوروبية بين BER الحالي والحد الأقصى للتفاوت.

على سبيل المثال، يمكن لوحدة تحكم 400G CoherentDSP الإبلاغ عن معدل BER يبلغ 8.83E-4، مما يوفر إجمالي 1059600000 وحدة بت خاطئة في فترة زمنية واحدة تبلغ 30 ثانية.

لمنع تنبيهات عبور الحدود غير الضرورية (TCAs) في إظهار التسجيل، قم بتعيين الحد الأكبر من هذه القيمة.

يضبط هذا المثال الحد الأدنى ضمن حوالي 20٪ من الحد الأقصى للتفاوت بين وحدات بت الخطأ.

3. قم بتكوين حد وحدات بت EC على وحدة التحكم DSP المتماسكة.

مثال 1: NCS1002 مع معدل خط اتصال 200G باستخدام FEC بنسبة 20٪ ل SoftDecision.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1002_1# configure

Tue Jul 18 17:22:14.088 UTC

RP/0/RP0/CPU0:NCS1002_1(config)# controller coherentDSP 0/0/0/5

RP/0/RP0/CPU0:NCS1002_1(config-CoDSP)# pm 30-sec fec threshold ec-bits 115200000000

RP/0/RP0/CPU0:NCS1002_1(config-CoDSP)# pm 15-min fec threshold ec-bits 3456000000000

RP/0/RP0/CPU0:NCS1002_1(config-CoDSP)# commit

مثال 2: NCS1004 مع NCS1K4-1.2T-K9 باستخدام وضع 400G Mxponder مع 27٪ SoftDecision FEC.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1004_1# configure

Tue Jul 18 11:52:17.915 CDT

RP/0/RP0/CPU0:NCS1004_1(config)# controller coherentDSP 0/1/0/0

RP/0/RP0/CPU0:NCS1004_1(config-CoDSP)# pm 30-sec fec threshold ec-bits 360000000000

RP/0/RP0/CPU0:NCS1004_1(config-CoDSP)# pm 15-min fec threshold ec-bits 10800000000000

RP/0/RP0/CPU0:NCS1004_1(config-CoDSP)# commit

كرر هذه الخطوات لجميع وحدات تحكم DSP المتماسكة في الخدمة، بما في ذلك الأجهزة الطرفية البعيدة.

الرسم التخطيطي للشبكة

NCS1002_1 0/0/0/5 <—> 0/0/5 NCS1002_2

NCS1004_1 0/1/0/0 <—> 0/1/0/0 NCS1004_1

التكوينات

لتعطيل إعداد التقارير عن جميع وحدات TCAs ل ec-bits، أستخدم الأوامر:

RP/0/RP0/CPU0:NCS1004_1(config-CoDSP)# pm 30-sec fec report ec-bits disable

RP/0/RP0/CPU0:NCS1004_1(config-CoDSP)# pm 15-min fec report ec-bits disable

RP/0/RP0/CPU0:NCS1004_1(config-CoDSP)# pm 24-hour fec report ec-bits disable

RP/0/RP0/CPU0:NCS1004_1(config-CoDSP)# commit

التحقق من الصحة

تحقق من سريان التغييرات باستخدام show run controller coherentDSP 0/x/0/y.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1002_1# show run controller coherentDSP 0/0/0/5

Tue Jul 18 17:47:03.392 UTC

controller CoherentDSP0/0/0/5

pm 15-min fec threshold ec-bits 3800000000000

pm 30-sec fec threshold ec-bits 130000000000

!

RP/0/RP0/CPU0:NCS1004_1# show run controller coherentDSP 0/1/0/0

Tue Jul 18 12:39:46.782 CDT

controller CoherentDSP0/1/0/0

pm 15-min fec threshold ec-bits 12000000000000

pm 30-sec fec threshold ec-bits 400000000000

!