المحتويات

المقدمة

المشكلة

عزل القضية

الحل

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تحديد تناقضات مخزون البصريات في NCS1004 ويقدم حلا لمعالجة المشكلة.

المشكلة

لا يظهر عدة منافذ في ال  show inventory إخراج الأمر. تؤثر هذه المشكلة على كل من Cisco وغير Cisco Optics وتمت ملاحظتها على بطاقات خطوط وأجهزة مختلفة.

عزل القضية

إذا كنت تستخدم الأمر show inventory location 0/*، مش شايفين المعلومة بتاعة البصري ده.

ولكن، إذا كنت تستخدم الأمر show controllers optics location R/S/I/P  - ترى معلومات للبصر مثل PID، الرقم التسلسلي، الاسم، والمزيد كما هو موضح في الصورة.

لم يتم الاطلاع على تحديث الموقع 0/0/0/3.

يتم عرض تفاصيل البصريات.

الحل

الحل البديل هو تنفيذ إصدار إعادة تحميل دافئ من المسؤول باستخدام الأمر hw-module location 0/0 reload warm. برمجية خلل: cisco بق id CSCvw73152NCS1004 QSFP28 لا كشفت في مخزون.

الإصدار الذي تم العثور عليه: 7.1.1 و 7.2.1

تم الحل: 731