المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

الأعراض

الحل

تأمين العقدة

تحديد نقاط النهاية الحالية

تحديد نقاط النهاية الصحيحة

تحرير نقاط النهاية

التحقق من صحة التكوين

إلغاء تأمين العقدة

التحقق من حالة الخدمة

المقدمة

يصف هذا وثيقة الإجراء أن يحرر توصيل عكسي بصري (OXC) في cisco موقع مدير (COSM) بصري على NCS1010.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

يحدث هذا السلوك الموضح في هذا المستند عند إستخدام مجموعة معينة من الأجهزة والبرامج.

البرنامج

- Cisco IOS® XR 26.1.1 مع COSM واجب أن cisco بق id CSCwt20864

الأجهزة

- الوحدة الطرفية للخط الضوئي NCS1010-E-OLT-C أو أية وحدة طرفية أخرى للخط الضوئي (OLT)

- وحدة الإضافة/الإسقاط النمطية NCS1K-BRK-24 أو وحدة الإضافة/الإسقاط الأخرى الخالية من اللون

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يعرض COSM إتصالات تبادلية تحت إعداد ضوئي > توصيل عكسي ضوئي بعد إنشاء قناة في XR CLI أو إستيراد XML من cisco شبكة مخطط (CONP). تعرض OXC المسار المنطقي للخدمة من منفذ الإضافة-drop إلى Line-RX و Line-TX.

توصيلات الصليب الضوئية في COSM

الأعراض

عند إستخدام وحدة BRK-24، يمكن أن يظهر الاتصال التبادلي بشكل غير صحيح حالة الخدمة OOS-AU، AINS، بمعنى خارج الخدمة وميزة التشغيل التلقائي المستقلة. تستمر حركة المرور في التدفق بشكل طبيعي، وإلا فإن القناة تظهر أنها جاهزة للعمل ولا توجد أي إنذارات مقابلها.

RP/0/RP0/CPU0:OLT-C-node# show hw-module location 0/0/NXR0 terminal-ampli

Mon Apr 27 20:35:41.272 UTC

Legend:

NXC      - Channel not cross-connected

ACTIVE - Channel cross-connected to data port

ASE        - Channel filled with ASE

FAILED - Data channel failed, pending transition to ASE

PENDING_ACTIVATION - Data Channel pending transition to ACTIVE/FAIL

Location:             0/0/NXR0

Status:               Provisioned

Flex Grid Info

Channel Number      Centre Frequency(THz)       Channel Width(GHz)    Channel Status    Overlapping Channels

1                   191.375000                  75.000                ACTIVE              - ,   -

2                   191.675000                  75.000                ACTIVE              - ,   -

3                   191.975000                  75.000                ACTIVE              - ,   -

4                   192.275000                  75.000                ACTIVE              - ,   -

الحل

تحذير: يرجى إستخدام مساعدة Cisco التقنية (TAC) قبل محاولة هذا الحل البديل على شبكة مباشرة. قد يؤدي إدخال نقاط النهاية بشكل غير صحيح إلى سلوك غير متوقع للنظام.

تأمين العقدة

لمنع التكوين من التراجع، قم بتأمين العقدة قبل تنفيذ خطوات الحل البديل في COSM > الأجهزة:

- حدد الجهاز بنقاط النهاية غير الصحيحة.

- انقر فوق تحرير.

- قم بتعيين حالة الإدارة إلى مؤمنة.

- انقر فوق تطبيق.

تحديد نقاط النهاية الحالية

تحت إعداد بصري > توصيل عكسي بصري، لاحظ القيم الحالية لنقطة نهاية المسار 1 ونقاط نهاية المسار 2.

تحديد نقاط النهاية الصحيحة

يعرض الجدول التخطيط بين BRK-24 ونقاط نهاية القناة. يستخدم هذا المثال المنفذ A/D 26-33 على NCS1010-E-OLT-C لاتصال BRK-24 MPO.

وحدة التحكم في OTS (R/S/I/P)

CH-N-RX أو -TX

منفذ BRK-24 المادي

0/0/0/26

سي إتش-0

1

0/0/0/26

سي إتش-1

2

0/0/0/26

سي إتش-2

3

0/0/0/27

سي إتش-3

4

0/0/0/27

سي إتش-4

5

0/0/0/27

سي إتش-5

6

0/0/0/28

سي إتش-6

7

0/0/0/28

سي إتش-7

8

0/0/0/28

سي إتش-8

9

0/0/0/29

سي إتش-9

10

0/0/0/29

سي إتش-10

11

0/0/0/29

سي إتش-11

12

0/0/0/30

سي إتش-12

13

0/0/0/30

سي إتش-13

14

0/0/0/30

سي إتش-14

15

0/0/0/31

سي إتش-15

16

0/0/0/31

سي إتش-16

17

0/0/0/31

سي إتش-17

18

0/0/0/32

سي إتش-18

19

0/0/0/32

سي إتش-19

20

0/0/0/32

سي إتش-20

21

0/0/0/33

سي إتش-21

22

0/0/0/33

سي إتش-22

23

0/0/0/33

سي إتش-23

24

تحرير نقاط النهاية

في سطر أوامر XR، أدخل وضع COSM لتحرير نقاط النهاية.

RP/0/RP0/CPU0:OLT-C-node# cosm

NODE0/<ip_address>:cosm# config

Entering configuration mode terminal

NODE0/<ip_address>:cosm(config)# insert nodes node 0 oxc OLT-C_node_B_1_0_0_191_375 [Enter]

Value for 'oxc-type' [bidirectional,monodirectional]: bidirectional

Value for 'central-frequency' [<decimal number>]: 191.975

Value for 'allocation-width' [<decimal number>]: 75.0

Value for 'path1 endpoints src-if' [<string>]: 4/0/LINE-RX

Value for 'path1 endpoints dst-if' [<string>]: 6/0/CH-0-TX

Value for 'path2 endpoints src-if' [<string>]: 6/0/CH-0-RX

Value for 'path2 endpoints dst-if' [<string>]: 4/0/LINE-TX

NODE0/<ip_address>:cosm(config)# commit

التحقق من صحة التكوين

تأكد من أن تغيير التكوين قد أصبح نافذ المفعول مع show running-config node 0 oxc <connection_label>.

NODE0/<ip_address>:cosm# show running-config nodes node 0 oxc OLT-C_node_B_1_0_0_191_375

nodes node 0

oxc OLT-C_node_B_1_0_0_191_375

circuit-id        ""

oxc-type          bidirectional

admin-state       In-Service

central-frequency 191.375

allocation-width  75.0

signal-width      0.0

ase-loading       enabled

path1 endpoints src-if 4/0/LINE-RX

path1 endpoints dst-if 6/0/CH-0-TX

path2 endpoints src-if 6/0/CH-0-RX

path2 endpoints dst-if 4/0/LINE-TX

!

!

إلغاء تأمين العقدة

- حدد نفس الجهاز مع نقاط النهاية التي تم تصحيحها الآن.

- انقر فوق تحرير.

- قم بتعيين حالة المسؤول على إلغاء التأمين.

- انقر فوق تطبيق.

التحقق من حالة الخدمة

بعد تنفيذ التكوين في واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة ببروتوكول COSM، تحقق من تغييرات حالة الخدمة إلى "قيد الخدمة" (IS).

NODE0/<ip_address>:cosm# show nodes node 0 oxc OLT-C_node_B_1_0_0_191_375

oxc OLT-C_node_B_1_0_0_191_375

oper-primary-state   IS

oper-secondary-state NR

programming-status   planned

partial              false

path1 oper-primary-state IS

path1 oper-secondary-state NR

...

path2 oper-primary-state IS

path2 oper-secondary-state NR