المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

منافذ TCP/UDP على ONS 15454

HTTP

كوربا

تم تشغيل CTC من CTM Client Domain Explorer

منفذ تنزيل/نسخ إحتياطي/إستعادة البرامج على TCC (NE)

FTP

TELNET

SNMP

TL1

DHCP

NTP/SNTP

معلومات ذات صلة

المقدمة

تستخدم عقد Cisco ONS 15454 TCP/IP للاتصال بمجموعة متنوعة من الأجهزة، مثل وحدة التحكم في النقل (CTC) من Cisco ومدير النقل (CTM) من Cisco. يلخص هذا وثيقة الرقم أيسر إستعمال ل TCP/UDP أن يخلق ييصفي مناسب.

ملاحظة: المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير في إصدارات البرامج والأجهزة المستقبلية.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Cisco ONS 15454.

- مقدمة إلى TCP/IP.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco ONS 15454.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

منافذ TCP/UDP على ONS 15454

تسهل بطاقات التوقيت والاتصالات والتحكم (TCC) أو TCC2 أو TCC+ اتصال TCP/IP. تتصل أنواع الأجهزة الموجودة في هذه القائمة بعقد ONS 15454:

- محطات عمل CTC

- خوادم/عملاء CTM

- أجهزة TL1

- خوادم DHCP

- محطة إدارة SNMP

- خوادم NTP/SNTP

يتم تجميع المنافذ استنادا إلى نوع الخدمات، والمعلومات المتوفرة حاليا. يتم سرد أرقام المنافذ لكل من نهايتي جلسات العمل ل TCP و UDP. TCP ضمني إذا لم يتم تحديد UDP.

عندما يكون رقم منفذ العميل رقما عشوائيا، فإنه يظهر على أنه أي. يظهر رقم المنفذ على ONS 15454 على أنه ne:رقم المنفذ، إذا كان رقم المنفذ ثابتا. إذا لم يتم تحديد جهاز عميل، فإنه يظهر على هيئة ANY.

عند نشر تصفية TCP/IP، يجب تقييم عوامل التصفية في المختبر أولا لتحديد ما إذا كانت جميع الخدمات الضرورية لا تزال متوفرة أم لا.

HTTP

هذا المنفذ للوصول إلى بروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP).

CTC:any

NE:80

كوربا

في الأقسام القليلة التالية، * يمثل رقم منفذ ثابت يمكنك تكوينه. ** يمثل منفذ وكيل في النطاق بين 10240 و 12288.

اتصال أوامر Corba

هذا المنفذ لاتصال أوامر بنية وسيط طلب الكائن المشترك (CORBA). الافتراضي هو 57790. يمكنك تكوين هذا المنفذ إلى منفذ IIOP القياسي (683) في ANA، أو ثابت محدد من قبل المستخدم.

CTC:any

NE:<ne-port>*

اتصال الحدث/الإنذار ل Corba

هذا المنفذ لاتصال الحدث والتنبيه ل Corba. على الرغم من أن هذا ميناء يتم تخصيصه ديناميكيا افتراضيا، أنت يستطيع شكلت هذا ميناء.

NE:any

CTC:<ctc-port>*

إعداد الوكيل/التحكم فيه

يتيح لك هذا المنفذ إمكانية إعداد الوكيل والتحكم فيه.

CTC:any

NE:1080

HTTP و CORBA لأهداف الوكيل

هذا ميناء يعني ل HTTP و CORBA لهدف وكيل.

CTC:any

NE:<proxy-port>**

اتصال حدث/تنبيه Corba من أهداف الوكيل

هذا المنفذ مخصص لاتصال حدث وتنبيه Corba من الأهداف الوكيلة.

NE:<proxy-port>**

CTC:<ctc-port>*

منفذ وحدة إصغاء Corba على خادم CTM (رد الاتصال)

هذا ميناء حركي (حسب الوظيفة حالي)، غير أن أنت يستطيع جعلت هذا ميناء ساكن إستاتيكي. لاستخدام منفذ مصغي CORBA ثابت على خادم CTM 3.0، أكمل الخطوات التالية:

1. قم بتثبيت CTM Server 3. 0.

2. قم بتسجيل الدخول كجذر إلى جهاز Solaris حيث تم تثبيت خادم CTM.

3. قم بتغيير الدليل إلى /opt/ciscoTransportManagerServer/bin.

4. قم بتحرير ملف jne454.sh لإضافة خاصية المستخدم هذه قبل السطر xbootclasspath": dong.orb.iioplistenerport=<رقم المنفذ> على سبيل المثال. -dong.orb.iioplistenerport=5555.

تحذير: احفظ الملف jne454.sh الأصلي قبل تعديله. سيجعل ملف jne454.sh الذي تم تعديله بشكل غير صحيح NEs غير متوفر في CTM.

5. بدء تشغيل خادم CTM.

تم تشغيل CTC من CTM Client Domain Explorer

CTC:any

NE:port IIOP

NE:any

CTC:port IIOP

CTC:any

NE:80

يمكنك تكوين إما منفذ في CTC.INI (في Windows) أو .ctcrc (Unix) ليكون:

- ديناميكي (افتراضي).

- منفذ iOP المعياري في يانا (683).

- ثابت معرف من قبل المستخدم.

منفذ تنزيل/نسخ إحتياطي/إستعادة البرامج على TCC (NE)

CTC/CTM:any

NE:9999

تنشيط البرامج وإرجاع التشخيصات:

NE:any

CTC/CTM: 9500

ملاحظة: هذا المنفذ ديناميكي (من 9500 إلى 9550) في CTM 3.0 والإصدارات الأحدث.

FTP

سيطرة

ANY:any

NE:21

البيانات

ANY:any

NE:20

في الإصدار 3.3 والإصدارات الأحدث، يقوم HTTP (منفذ TCP 80) بمعالجة عمليات نقل الملفات.

TELNET

ANY:any

NE:23

SNMP

منافذ SNMP UDP

ANY: 161

NE: 162

TL1

تراث

ANY:any

NE:2361

خام

ANY:any

NE:3082

TELNET

ANY:any

NE:3083

DHCP

منافذ UDP

ANY:any

NE:67/68

NTP/SNTP

منافذ UDP

NE:any

ANY:123

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems