المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

الإجراء

عينة الإخراج

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إسترداد عنوان IP لعنصر الشبكة (NE). ولهذا السبب، يجب عليك إستخدام كبل تسلسلي والاتصال بالواجهة الحرفية RS232 لبطاقة التحكم والاتصالات في الوقت المناسب (TCC) أو بطاقة Cross-Connect والتوقيت والتحكم (XTC) باستخدام كمبيوتر محمول.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco ONS 15454

- Cisco ONS 15327

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

الإجراء

أكمل الخطوات التالية:

1. قم بتوصيل كبل تسلسلي بواجهة RS232 Craft الخاصة ب TCC أو XTC النشط.

2. بدء تشغيل HyperTerminal. للقيام بذلك، حدد ابدأ>البرامج>الملحقات>الاتصالات>HyperTerminal على سطح المكتب لديك.

3. قم بإعداد HyperTerminal مع هذه التفاصيل (على أساس التعليمات الموجودة في وثائق Cisco ONS 15454 و Cisco ONS 15327):

- محاكاة طرفية = vt100

- وحدات بت في الثانية = 9600

- التماثل = لاشيء

- وحدات بت الإيقاف = 1

- التحكم في التدفق = لا يوجد

- اضغط على المفتاح Enter. تظهر نافذة مطالبة قوس الزاوية (>).

4. إذا لم يظهر أي شيء عند الكتابة: في نافذة HyperTerminal، فحدد ملف>خصائص>إعدادات>إعداد ASCII من سطح المكتب الخاص بك.

حدد خانة الاختيار أحرف ECHO المكتوبة محليا ضمن إرسال ASCII.

إذا ظهرت كل حرف تم كتابته مرتين، قم بإزالة علامة التأشير.

عينة الإخراج

وفيما يلي نموذج للمخرجات من هذا الإجراء الذي تم إجراؤه على Cisco ONS 15327:

> ACT-USER::CISCO15:123;

!--- This is the login command. Use your actual user name and password.

15327 1970-01-01 16:46:38 M 123 COMPLD ;

15327 1970-01-01 16:46:38 A 1.1 REPT EVT SESSION "15327:NO,"

/* User CISCO15 logged in from Serial Port */

> RTRV-NE-GEN:::123;

!--- This retrieves general attributes of the NE.

15327 1970-01-01 16:50:00 M 123 COMPLD "IPADDR=192.1.0.2,

IPMASK=255.255.255.0,DEFRTR=10.1.1.1,IIOPPORT=57790,NAME="1 5327",

SWVER=4.00.00,LOAD=04.00-003C-08.05,PROTSWVER=3.40.00,PROTLOAD=03.40-002I-

07.02,DEFDESC=\"Factory Defaults\",PLATFORM=15327SONET"

>ED-NE-GEN:::123:::NAME=BELLAGIO-91,IPADDR=10.89.238.91,

IPMASK=255.255.255.0,DE FRTR=10.89.238.1;

!--- This edits the attributes.

BELLAGIO-91 1970-01-01 17:08:23 M 123 COMPLD ;

> CANC-USER::CISCO15:123;

!--- This logs you out.

BELLAGIO-91 1970-01-01 17:09:36 M 123 COMPLD ; >

معلومات ذات صلة

- صفحات دعم التقنية الضوئية

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems