المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

وصف المؤشرات على مستوى المنفذ

وصف حالة إرتباط لجنة مكافحة الإرهاب الإصدار 2.2.x

وصف حالة إرتباط لجنة مكافحة الإرهاب الإصدار 3.x والإصدار 4.x

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية ترجمة حالة ضوء الارتباط على بطاقة إيثرنت على Cisco ONS 15454.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- 15454-E100T-G

- 15454-E1000-2-G

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

تتضمن بطاقات الإيثرنت ما يلي:

- الطراز E100T

- E1000-2

- الطراز E100T-G

- الطراز E1000-2-G

تم إيقاف تشغيل بطاقتي E100T و E1000-2، ولكنهما مدرجتان هنا لأنه سيتم مواصلة دعمهما حتى 28 مارس 2007. تم إستبدال هذه البطاقات بلوحات مكافئة. تعد الفئة E100T-G المعادل الوظيفي للطراز E100T-12 الذي توقف عن العمل، وتعد الفئة E1000-2-G المعادل الوظيفي للطراز E1000-2 الذي توقف عن العمل. راجع إعلان نهاية العمر لبطاقات E100T و E1000-2 ل Cisco ONS 15454 للحصول على مزيد من المعلومات.

يستخدم الطراز 15454 بطاقات E100T و E100T-G لشبكة إيثرنت (بسرعة 10 ميجابت في الثانية) وشبكة إيثرنت السريعة (بسرعة 100 ميجابت في الثانية) وبطاقات E1000-2 و E1000-2-G لشبكة جيجابت إيثرنت (بسرعة 1000 ميجابت في الثانية). يتيح كل من E100T و E100T-G لمشغلي الشبكات إمكانية توفير العديد من مشغلي الشبكات بسرعة 10/100 ميجابت في الثانية و E1000-2 و E1000-2-G لمشغلي الشبكات لتوفير عمليات إسقاط وصول متعددة بسرعة 1000 ميجابت في الثانية لاتصالات الشبكة المحلية (LAN) للعملاء عالية السعة.

وصف المؤشرات على مستوى المنفذ

يحتوي كل منفذ على مؤشر LED واحد، والذي يمكن أن يتحول إلى كهرماني (أصفر-برتقالي) أو أخضر. يوضح هذا الجدول معنى جميع حالات LED المحتملة المرتبطة بمنفذ إيثرنت المحدد:

دولة مصباح

الوصف

كهرمان

الإرسال والاستلام.

كهرماني وامض

وميض بالتناسب لحركة المرور.

أخضر وامض

الإرسال فقط أو الاستلام فقط.

أخضر صلب

تعد تكامل الارتباط والخمول أمرا جيدا.

إيقاف

الاتصال غير النشط أو حركة مرور أحادي الإتجاه.

ملاحظة: للحصول على معلومات إضافية حول أي من الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

وصف حالة إرتباط لجنة مكافحة الإرهاب الإصدار 2.2.x

للتحقق من حالة إرتباط الإيثرنت في وحدة تحكم النقل (CTC) من Cisco، حدد الأداء > الإحصائيات ضمن عرض البطاقة.

شكل 1 - حالة إرتباط بطاقة خط EPOS 100

شكل 2 - حالة إرتباط بطاقة خط EPOS 1000

وصف حالة إرتباط لجنة مكافحة الإرهاب الإصدار 3.x والإصدار 4.x

شكل 3 - حالة إرتباط بطاقة خط EPOS 100

الشكل 4 - حالة إرتباط بطاقة خط EPOS 1000

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems