المحتويات

المقدمة

يوضح هذا المستند التنبيهات العامة ذات الصلة بالترخيص التي تم رفعها لنظام تقارب الشبكات 2000 (NCS2k) والإجراء الخاص باستكشاف أخطاء الترخيص وإصلاحها وتثبيتها.

أنواع الترخيص

1. ترخيص التقييم: يتم تعيين ترخيص التقييم افتراضيا مع جميع البطاقات الجديدة والدعم لمدة 180 يوما (لمعظم الميزات).

2. الترخيص المؤقت: يلزم طلب تراخيص مؤقتة من Cisco.

3. الترخيص الدائم: يلزم طلب تراخيص دائمة من Cisco.

الإنذارات والظروف

ترخيص التقييم قيد الاستخدام

ترخيص Eval-LIC أو Evaluation الموجود في "إستخدام تنبيه" والذي سيتم رفعه مقابل البطاقة إذا كانت الميزة مزودة ولم يتم تثبيت الترخيص الدائم.

انتهت صلاحية الترخيص

الخطورة الافتراضية: حرجة (CR)، تؤثر على الخدمة (SA)

يتم إصدار تنبيه انتهاء صلاحية الترخيص (انتهاء صلاحية الترخيص) عند انتهاء صلاحية ترخيص التقييم أو ترخيص مؤقت ولا يوجد ترخيص آخر صالح مثبت على الجهاز. عند إجراء تبديل لبطاقة التحكم أو إعادة تمهيد ناعم/إعادة تمهيد ثابت لبطاقة الخط الهدف. بعد إعادة التشغيل، ترفع البطاقة LIC-MISSING إنذارا. توصي Cisco بعدم تنفيذ تبديل وحدة التحكم أو إعادة تعيين بطاقة الخط. إنها تعطل حركة المرور.

قبل انتهاء صلاحية الترخيص، يجب إعلام المستخدم LIC-EXPIRING-SOON بالتحذيرات (في نطاق من 1 إلى 14 يوما)LIC-EXPIRING-SHORTLY (في نطاق من 0 إلى 24 ساعة).

ترخيص مؤقت (TEMP-LIC)

يتم تشغيل التنبيه فقط للإشارة إلى إستخدام ترخيص مؤقت صالح. يؤدي تثبيت ترخيص دائم إلى مسح الإنذار. الإنذار لا يؤثر على الخدمة (NSA).

تحذير: يمكن أن يؤدي معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvz30524  : إعادة ضبط محول TNC أو بطاقة الخط (LC) باستخدام ترخيص منتهي الصلاحية إلى عدم ظهور أية أجهزة إنذار ذات صلة أو حالة إيقاف تشغيل ليزر خط الاتصال الصامت.

ملاحظة: بعض البطاقات مثل 400G-XP لا تسمح بالعملية التقليدية لترخيص تم إنشاؤه عبر PAK، ترخيص 400G-XP هو "ترخيص قائم على الثقة". لا تحتوي لجنة مكافحة الإرهاب على علامة تبويب ترخيص لبطاقة 400G-XP. بطاقات NCS2k الأخرى ذات الترخيص القائم على الثقة هي؛ NCS2K-FSSMR-2-LIC=.

تثبيت الترخيص

المتطلبات الأساسية

تجميع هذه المعلومات قبل طلب ترخيص من عمليات الترخيص العالمية (GLO):

1. رقم أمر المبيعات من Cisco

2. ترخيص SKU/PID لجزء

3. اسم/مجال الحساب الذكي

4. اسم الحساب الظاهري

5. رقم PAK إن وجد

6. الرقم التسلسلي للبطاقة

ملاحظة: النقاط 2 و 5 و 6 إلزامية بالنسبة للتراخيص الجديدة.

يلزم تجميع المعلومات من تطبيق وحدة التحكم في النقل (CTC) من Cisco

نموذج الخطوات المشتركة للبطاقة 200G-CK-LIC والميزة 100G_HG_FEC_OR_CD_RANGE:

1. انتقل إلى Card view > Provisioning > Licensing > Feature Licenses  كما هو موضح في هذه الصورة.

جدول تراخيص الميزات

2. تحقق  License State.

3. إذا كانت القيمة غير مرخصة، حدد الصف من Feature Licenses الجدول وانقر فوق Manage License Lines  كما هو موضح في الصورة.

تفاصيل الترخيص

4. في حالة انتهاء صلاحية الترخيص، تحتاج إلى الحصول على ملف ترخيص جديد.

5. وضع علامة على اسم ميزة الترخيص والبحث عن SKU في ورقة بيانات البطاقة.

على سبيل المثال:

100G_HG_FEC_OR_CD_RANGE feature is showing Unlicensed Fetch Feature ID (SKU) for 100G_HG_FEC_OR_CD_RANGE feature

1. فتح ورقة البيانات للبطاقة 200G-CK-LIC.

2. انظر إلى Ordering Information كما هو موضح في الصورة.

طلب المعلومات ل 200G-CK-LIC

L-NCS2K-DQPSK-LH= ترخيص SelectSW - HG-FEC على منفذ خط الاتصال 100G CP-DQPSK WDM.

6. إحضار معلومات UDI من البطاقة:

أ. برنامج Telnet للعقدة.

ب. انتقل إلى البطاقة.

ج. إحضار سجل ل  license_ui_show_udi

WARNING This system is restricted to authorized users for business purposes. Unauthorize d access is a violation of the law. This service may be monitored for administrati ve and security reasons. By proceeding, you consent to this monitoring. ATTENTION!!! This shell is intended for QUALIFIED PERSONNEL ONLY. Customer Use of this shell is not recommended OR supported by the Technical Assistance Center. Inappropriate use of shell Commands can have a Negative AND Service Affecting impact on your network. Please consult the User Documentation for appropriate troubleshooting procedures. To exit without logging in, enter Control-D at the login prompt. To exit after logging in, type "logout" at the prompt. Login: CISCO15 Password:XXXXXX To discontinue logging in, type control-d or wait 60 seconds. After logging in, type 'enablec' to enable abort key (control-c). -> -> enablec value = 3 = 0x3 -> -> shelfConns ShelfId: ShelfIp: Link: Cause: Dwnld -------- ------------------ ------- ----------------------- 1 192.168.190.160 Full Prov/Init Complete N --->Select Shelf and telnet to it's IP value = 50 = 0x32 = '2' -> -> ->telnet "192.168.190.xxx" ---> Need to enter password (default) -> -> ->caDump ---> list of cards within shelf. Copy IP for selected Slot chassis type = M6_ETSI, my slot = 8, myCpu = 0, myCpuId=0x8 max slot=9 max cpuid=0x12 My MAC = D0:0F:02:00:00:02 My IP = 192.168.190.101 (0xC0XXXX65) bits references per chassis = 2, references per IO slot = 3 Slot Name Capabilities SCL IP Protection Peer ---- --------------- -------------------------------------------------- --- --------------- ---------- ---- 1 TNC-1 1:1-M IO TCC OCN-OK CPU 0 192.168.190.100 1:1 8 PTP-1 1:1-M CPU PTP 2 192.168.190.227 1:1 8 2 IO-1 12 48M2 1:1-M 1:N-M IO OCN-OK CPU 10 192.168.190.235 1:1 3 1:N 127 3 IO-2 12 48M2 1:N-M 1:1-P IO OCN-OK CPU 11 192.168.190.11 1:1 2 1:N 127 4 IO-3 12 48M2 1:1-M 1:N-P IO OCN-OK CPU 12 192.168.190.237 1:1 5 5 IO-4 12 48M2 1:N-M 1:1-P IO OCN-OK CPU 13 192.168.190.13 1:1 4 1:N 127 6 IO-5 12 48 48M2 192 1:1-M 1:N-M IO OCN-OK CPU 6 192.168.190.6 1:1 7 1:N 127 7 IO-6 12 48 48M2 192 1:N-M 1:1-P IO OCN-OK CPU 7 192.168.190.7 1:1 6 1:N 127 8 TNC-2 1:1-P IO TCC OCN-OK CPU 1 192.168.190.101 1:1 1 PTP-2 1:1-P CPU PTP 3 192.168.190.228 1:1 1 value = 1 = 0x1 -> -> -> telnet "192.168.190.235" ---> Login to Card To discontinue logging in, type control-d or wait 60 seconds. After logging in, type 'enablec' to enable abort key (control-c). -> enablec value = 3 = 0x3 -> -> mManufDisplay HW Part Number : 800-4XXX6-06 HW Revision : A0 Card serial number : CATXXXXX028 Card Name : 200G-CK-LC CLEI Code : WOTXXXXBAA Equipment ID : 0x2828 Application filename : 200G.BIN Extended Information : 1528.77;50;96;PID=NCS2K-200G-CK-LIC;VID=V06 ; Firmware Version : 57-6398-05 Copyright : Copyright (c) 2001-2006 by Cisco System -> -> ->license_ui_show_udi Device# PID SN UDI -------------------------------------------------------------------------------- *0 NCS2K-200G-CK-LIC CATXXXXX028 NCS2K-200G-CK-LIC:CATXXXXX028 ---> UDI for card value -> -> logout ---> logout from card telnet: Closed connection. value = 0 = 0x0 ->

7 - مشاركة وحدة حفظ المخزون (SKU) ووحدة التوزيع الموحدة (UDI) مع فريق الترخيص.

8. بمجرد إنشاء ملف الترخيص؛

1. انتقل إلى  Card view > Provisioning > Licensing > License Operations.

1. استعرض ملف الترخيص وقم بتثبيته كما هو موضح في الصورة.

2. ثم انتقل إلى Feature Licenses علامة التبويب وانقر فوق Refresh License Data للتحقق من التثبيت.

علامة تبويب عمليات الترخيص

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحالة 1. ترخيص التقييم قيد الاستخدام

1. في حالة إستبدال البطاقة واستخدام ترخيص التقييم، يتم الإبلاغ عن التنبيه. تحتاج إلى نقل الترخيص من البطاقة القديمة إلى البطاقة الجديدة.

2. يمكنك إعادة إستضافة الترخيص باستخدام مدخل ترخيص Cisco عن طريق الإشارة إلى هذا الدليل.

3. أو، اتصل ب cisco TAC للدعم.

الحالة 2. خطأ: UDI في سطر الترخيص لا يتطابق مع UDI المحلي

السيناريوهات الشائعة

1. أثناء تثبيت الترخيص الجديد.

2. نقل الترخيص.

قضية مشتركة

تشير رسالة الخطأ إلى أن معلومات UDI التي تم توفيرها أثناء إنشاء الترخيص لا تطابق البطاقة الهدف.

الإصلاح

قم بتوفير معلومات UDI الصحيحة وإنشاء الترخيص مرة أخرى.

تتم مشاركة خطوات إحضار معلومات UDI لأجهزة NCS2k في الموضوع  License Installing.

الحالة 3. خطأ: تكرار الترخيص

السيناريوهات الشائعة

أثناء تثبيت ترخيص لميزة جديدة

قضية مشتركة

يجب أن يكون ترخيص هذه الميزة موجودا على البطاقة الهدف.

الإصلاح

تعرف على ترخيص الميزة المطلوب. تساعد الخطوات المشتركة في سرد كافة الميزات والتراخيص النشطة على البطاقة الهدف.

خطوات سرد جميع الميزات والتراخيص

نماذج لقطات الشاشة من Card: AR-MXP-LIC

1. انتقل إلى Card view > Provisioning > Licensing > Feature Licenses  كما هو موضح في الصورة.
علامة تبويب تراخيص الميزات

أ. إذا كانت الوظيفة الأساسية صحيحة، فلا تتطلب هذه الميزة ترخيصا.

ب. توضح دولة الترخيص ما إذا كانت هذه الميزة مقدمة ومرخصة.

2. يرجى فهم وضع البطاقة والتزويد الآخر قبل أستكشاف هذه المشكلة وإصلاحها.

3. للحصول على مزيد من التفاصيل حول الميزة، يلزمك تحديد هذا الصف في جدول تراخيص الميزات والنقر فوق إدارة بنود الترخيص

زر إدارة خطوط الترخيص في تراخيص الميزات

4. يظهر منبثق جديد جميع التراخيص مقابل تلك الميزة (التقييم، درجة الحرارة، والدائم).

تفاصيل الترخيص المحددة