المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

ملاحظات

الحل

المقدمة

يصف هذا المستند إصدار الموجات غير المستخدمة التي يتم مراقبتها في مراقبة الطاقة الجانبية الضوئية في وحدة التحكم في النقل من Cisco (CTC) عند إستخدام بطاقة الاتصال الشامل (WXC) ذات 80 موجا (WXC) في جهاز ONS15454.

ملاحظة: إنها مجرد مشكلة تجميلية وليست مشكلة مرورية. أفادت الشركة عبر الوطنية خطأ عن تضخم الانبعاثات التلقائية أو تضخيم قراءة الطاقة (ASE) كطاقة للقنوات.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- مفاهيم نظام النظام الأساسي للنقل متعدد الخدمات (MSTP) ومعارف أجهزة WXC

- المبادئ الأساسية للجنة مكافحة الإرهاب

- آلية التحكم التلقائي في الطاقة (APC)، على سبيل المثال، تستخدم معلمات "إعداد العقدة التلقائي" (ANS) وعدد القنوات النشطة المستخدمة للتحكم في مستويات الطاقة الضوئية

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- تم تشغيل CTC بنفس إصدار العقدة

- عقدة MSTP مع بطاقة 80-WXC-C

- ONS 15454 MSTP مع إصدار البرنامج: 09.604-013-F1813-SPA

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

ميزة مراقبة الطاقة الجانبية

تتيح لك عقد تجميع انقسام طول الموجة الكثيف (DWDM) عرض مستويات الطاقة الجانبية على الصيانة > DWDM > مراقبة الطاقة الجانبية > مراقبة الطاقة الجانبية > الجانب البصري n tab، حيث يكون n A و B و C و D. تحتوي كل قناة موجودة على طاقة دخل وخرج على كل جانب من العقد في حالة الدوائر ثنائية الإتجاه.

يشير المخرج إلى الطاقة الموجودة على منفذ الإخراج فيما يتعلق بالجانب المشار إليه. هو آخر ميناء من الجانب قبل الأول يضخم ميناء في الإتجاه أن يذهب من العقدة إلى الفسحة بين دعامتين أو الإنتاج ميناء من الجانب نفسه إن هناك ما من تكبير ميناء.

يشير IN إلى الطاقة الموجودة على منفذ الإدخال فيما يتعلق بالجانب المشار إليه. هو أول ميناء من الجانب بعد آخر ميناء مضخم في الإتجاه أن يذهب من الفسحة بين دعامتين إلى العقدة أو المدخل ميناء من الجانب نفسه إن هناك ما من تكبير ميناء.

تم قياس المشكلة أثناء القيام بمراقبة الطاقة الجانبية في CTC لعقدة MSTP.

يتم ملاحظة موجات وهمية (27 و 30 و 33 و 35 و 37 و 40 و 41) في مراقبة الطاقة الجانبية في مركز مراقبة الاتصالات CTC لعقدة، كما هو موضح في الشكل 1. هنا.

FIG-1

ملاحظة: تتعلق المشكلة والملاحظة المشتركة في هذا المستند بنسخة محددة في مختبر الاختبار.

ملاحظات

يمكنك العثور من الوثائق على أن 80-WXC له نقطة مرجعية (لقياس طاقة القناة الضوئية) COM RX ميناء ومن هناك خوارزمية داخلية في البرنامج تتيح الطاقة لكل قناة بغض النظر عن حالة الرابط (IS أو OOS).

يبلغ COM RX الخاص ب 80-WXC عن إجمالي الطاقة فقط ولا يبلغ عن كل طاقة قناة وفقا لبنية الأجهزة.

الجدول 1-A من ref

FIG-2

الجدول 1-ألف

معايرة المنافذ الضوئية الظاهرية 80-WXC-C

ثنائي ضوئي ظاهري

اسم نوع CTC

معاير للمنفذ (المنافذ)

VPD3

إجمالي الطاقة DROP-TX

drop-tx

VPD4

إجمالي الطاقة ل COM-RX

كوم-آر إكس

قليلة هي التي سميت هذه الإحالة على أنها أطوال موجية شبحية وأكدت أن أطوال موجية الشبح هي قنوات في حالة التعطيل.

يمكن رؤية هذه الموجات غير المستخدمة لقنوات Exp أيضا حيث توفر بطاقة 80-WXC-C هذه الوظائف:

- عند إستخدامها في وضع التجميع أو ثنائي الإتجاه، تتيح بطاقة 80-WXC-C تحديد طول الموجة الواحد أو أي تركيب من أطوال الموجات من أي من منافذ الإدخال التسعة إلى منفذ الإخراج المشترك.

- عند الاستخدام في الوضع ثنائي الإتجاه، يتم تقسيم طول الموجة الناتج من منفذ COM-RX لإدارة أطوال الموجات السريعة والإلقاء.

- عند الاستخدام في وضع المفكك، تتيح بطاقة 80-WXC-C، تحديد طول الموجة الواحد أو مجموعة من أطوال الموجات من منفذ الإدخال الشائع إلى أي من منافذ الإخراج التسعة.

- هناك العديد من أطوال الموجات الموضحة في fig-1 على وجه التحديد 33، 35، 37 و 40.

- هذه هي أطوال الموجات الموجودة ولكنها ليست في الخدمة، لاحظ أيضا هنا أن 80-WXC يتم إستخدامها في الإعداد في وضع ثنائي الإتجاه ولا توجد طاقة ضوئية في ADD-RX لأطوال الموجات الشبح هذه.

- بالنسبة لقنوات الأشباح هذه (ASE)، يتم إنشاء دارات، ولكن لا يتم توصيل أي مصدر بالطراز MD40s.

- أيضا، عندما تقوم بحذف أطوال الموجات هذه من CTC، فإن أطوال الموجات الشبح هذه تختفي من المراقبة الجانبية.

- عند الفحص باستخدام OSA في منفذ COM-TX-MON الخاص ب 80-WXC ولا ترى أي أطوال موجية إضافية هناك.

الحل

عرفه مطور المنتجات على أنه عيب جديد CSCur20915.

- العرض: تقوم لوحة مراقبة الطاقة الجانبية في CTC بالإبلاغ عن مستويات الطاقة للقنوات في حالة "معطل/مؤمن".

- الشروط: عقدة ذات 80-WXC، يتم الإبلاغ عن قراءات طاقة الأشباح في القسم الأحمر IN في الرسم التخطيطي السابق.

- الحل البديل: لا يوجد