المحتويات

المقدمة

الإجراء

طريقة الاسترداد

المقدمة

يصف هذا المستند إجراء التحقق من برمجة قوائم انتظار الإخراج الظاهري (VoQ) للأجهزة (HW) على NCS4K متعدد الهياكل.

الإجراء

هذا نهج مفصل خطوة بخطوة للتحقق من برمجة HW VoQ على عقد NCS4K.

من المحتمل أن تتأثر عقد الهياكل المتعددة في الإصدار 6.5.26 بمعرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvz41459، حيث تتم برمجة VoQ بشكل غير صحيح على الجهاز الظاهري (VM) لبطاقة خط الدخول.

الخطوة 1. أولا، أنت تحتاج أن يفحص المدخل ومخرج قارن ل الحركة مرور تدفق.

في هذا مثال، المدخل قارن واجهة المخرج هي Hu0/9/0/11/2.4001 (الحامل 1). لذلك، تكون واجهات الدخول والخروج على حوامل مختلفة، ومن المحتمل أن تتأثر بنظام تعقب العيوب الموزعة (DDTS) معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvz41459

على سبيل المثال، راجع النفق 117:

#show mpls forwarding tunnels 117

Wed Nov  9 13:15:47.159 UTC

Tunnel        Outgoing    Outgoing     Next Hop        Bytes

Name          Label       Interface                    Switched

------------- ----------- ------------ --------------- ------------

tt117             24764       Hu0/9/0/11/2.4001 172.16.13.170   0

الخطوة 2. افحص LC VM النشط في الحامل 0 والحامل 1:

#show redundancy summary

Wed Nov  9 13:16:59.309 UTC

Active Node    Standby Node

-----------    ------------

1/LC0           1/LC1 (Node Ready, NSR:Not Configured)

0/RP1           1/RP0 (Node Ready, NSR:Ready)

0/RP0           1/RP1 (Node Ready, NSR:Not Configured)

0/LC0           0/LC1 (Node Ready, NSR:Not Configured)

في هذا المثال، 0/LC0 هو معرف فئة مورد (VM) نشط في الحامل 0 و 1/LC0 في الحامل 1.

الخطوة 3. كخطوة تالية، فحصت SysPort number لقارن مخرج في مخرج LC VM:

#show controllers npu voq-usage interface HundredGigE 0/9/0/11/2.4001 instance all location 0/lc0

Wed Nov  9 13:16:45.149 UTC

-------------------------------------------------------------------

Node ID: 0/LC0

Intf         Intf     NPU NPU  PP   Sys   VOQ   Flow   VOQ    Port

name         handle    #  core Port Port  base  base   port   speed

(hex)                                     type

----------------------------------------------------------------------

Hu0/9/0/11/2.4001 8000bd4  18   1  448 24655   1336   5152 local   100G

Hu0/9/0/11/2.4001 8000bd4   0   0    0 24655   1144      0 remote    0M

في هذه الحالة، SysPort هو 24655 وقاعدة VoQ هي 1336.

الخطوة 4. فحصت ال نفسه SysPort على المدخل خط بطاقة ومدخل VM.

والأمر هو:

show controllers fia diagshell <ingress خط بطاقة رقم> "dump irr_destination_table <sysPort>" موقع <ingress LC VM>

على سبيل المثال:

#show controllers fia diagshell 3 "dump IRR_DESTINATION_TABLE 24655" location 1/lc0

Wed Nov  9 13:18:00.684 UTC

Node ID: 1/LC0

IRR_DESTINATION_TABLE.IRR0[24655]:

في هذا المثال، QUEUE_NUMBER هو 0x538 بالنظام السداسي العشري، وهو مطابق لقاعدة VoQ 1336 (ديسمبر) من الإخراج السابق.

إن يقع أنت cisco بق id CSCvz41459 QUEUE_NUMBER هو 0x1ffff.

على سبيل المثال:

#show controllers fia diagshell 3 "dump IRR_DESTINATION_TABLE 24655" location 1/LC0

Wed Nov  9 12:44:54.270 UTC

Node ID: 1/LC0

IRR_DESTINATION_TABLE.IRR0[24655]:

طريقة الاسترداد

ال إستعادة أسلوب ل هذا إصدار أن يزيل ال يتأثر مخرج قارن فرعي، ويعيد يطبقها back.

لا تنس أيضا التحقق من مسار التدفق في الإتجاه العكسي.