المحتويات

المقدمة

المشكلة

الشرط

رصد

الحل

المقدمة

يوضح هذا المستند حالة رفع تنبيه "الإزالة غير الصحيحة" الذي تم توجيهه على وحدات الاتصال الخارجية (ECU) PPMs لهيكل M15 وإيجاد حل له.

المشكلة

وحدات المنافذ القابلة للتوصيل (PPMs) الموجودة على نظام تصحيح الأخطاء (ECU) الإبلاغ عن وجود تنبيه "الإزالة غير الصحيحة" على هيكل M15.

الشرط

1. إذا تم إدخال المواد القابلة للتوصيل وإزالتها من منافذ PPM على الوحدة النمطية التي تعمل بنظام تصحيح الأخطاء (ECU)، يبدأ منفذ ECU PPM في التنبيه ب "الإزالة غير الصحيحة".

2. طبقا لتصميم النظام، بمجرد إدخال البصريات، يتعرف على المخزون ويصنع الميناء "admin up". لا توجد طريقة لتغيير حالة مسؤول المنفذ إلى أسفل حسب التصميم. قم بإنشاء المنفذ OS أو احذف PPM.

رصد

1. تنبيه الإزالة غير الصحيحة على الفتحة 18 على الرف من جميع بطاقات ECU الخاصة بمنفذ PPM.

2. انتقل إلى علامة التبويب المخزون وتحقق مما إذا لم يكن هناك بصريات موجودة لجميع منافذ PPM في بطاقة ECU. ومن المفيد أن نفهم ما إذا كان ينبغي إتخاذ أي إجراء.

3. لا تساعد إعادة ضبط الكبل في منفذ ECU أو إعادة ضبط البطاقة.

4. لحذف تنبيه ECU، تحتاج إلى إستعادة التكوين الافتراضي على العقدة وتوفير العقدة يدويا ولكن هذه مهمة مضنية وحركة مرور تؤثر على بيئة الإنتاج.

5. إذا تم إستخدام النسخ الاحتياطي للعقدة (تم أخذ النسخ الاحتياطي للعقدة عندما يكون التنبيه موجودا) بعد حالة إعداد المصنع الافتراضي للعقدة، فإن تنبيه "الإزالة غير الصحيحة" يرجع.

الحل

هناك طريقتان لإزالة الإنذار.

1. منع التنبيه الموجود على منافذ ECU PPM باستخدام ملفات تعريف التنبيه التي تزيل التنبيه من علامة التبويب "تنبيهات" لكنها لا تزال مرئية في علامة التبويب "شروط".

إن الإجراء لمنع الإنذارات هو الانتقال إلى  ECU card > Provisioning > Alarm profiles  . حدد منافذ PPM. أختر كل المنافذ الخمسة وانقر Force option > Apply  كما هو موضح في الصورة.

2. أو قم بإعادة ضبط العقدة على التكوين الافتراضي وتوفير العقدة من البداية (وهو أمر غير مستحسن نظرا لأنها تحتاج إلى مقدار كبير من وقت التوقف عن العمل). تفاصيل الخطأ: معرف الخطأ مطابق لهذه المشكلة. معرف الخطأ من Cisco CSCwe06300 .