المحتويات

المقدمة

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

تخطيط وحدة التحكم في إشارة النقل الضوئي (OTS)

التهيئة الأولية

المخطط

تكوين الوحدة النمطية

تكوين وحدة التحكم في إشارة النقل الضوئي (OTS)

تكوين حدود PSM

التحقق من عملية المكبر

التحقق من وجود الإنذارات والظروف

التحقق من طاقة القناة الضوئية (OCH)

فحص مراقبة الأداء التاريخي (PM)

أستكشاف أخطاء التنبيه وإصلاحها

تخفيض الطاقة تلقائيا (APR)

فقدان الإشارة أو فقدان الاستمرارية

تم تعطيل التحكم في AMPLI التلقائي

طاقة القناة غير صحيحة أو غير صحيحة

تغيير حالة المكبر

التبديل بين الأقفال البعيد للأمان الضوئي (OSRI)

تبديل وحدة التحكم OTS

إعادة تشغيل المكبر

إعادة تشغيل NCS 1001

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة أمر وإجراءات أن يتحرى تنوع من إصدار على ال NCS1001 مكبر وحدة نمطية، ال NCS1K-EDFA.

المكونات المستخدمة

NCS1001-K9 x2

NCS1K-EDFA X4

NCS1K-PSM X2

NCS1K-CNTLR-K9 x2

NCS1K1-FAN x6

NCS1K-2KW-AC X4

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يفترض هذا المستند معرفة عملية بمبادئ تجميع انقسام طول الموجة الكثيف الأساسية (DWDM) مثل التضخيم البصري، كما يفترض معرفة العمل الخاصة ب XR 6.0.1 والإصدارات الأعلى.

تخطيط وحدة التحكم في إشارة النقل الضوئي (OTS)

OTS 0/{1|3}/0/0 —> COM

OTS/{1|3}/0/1 —> خط

قناة المراقبة الضوئية (OSC) OTS/{1|3}/0/2 —>

OTS 0/{1|3}/0/3 —> COM-CHK (Rx فقط)

OTS 0/2/0/0 —> PSM COM

OTS 0/2/0/1 —> يعمل PSM (W)

OTS 0/2/0/2 —> حماية PSM (P)

التهيئة الأولية

لكي يعمل NCS1K-EDFA كما هو متوقع، يجب أن يحتوي على حد أدنى معين من التكوين.

المخطط

يمثل هذا المثال على المخطط شبكة قياسية من نقطة إلى نقطة محمية ببروتوكول PSM.

الطوبولوجيا المحمية NCS1001

للحصول على مخططات إضافية، ارجع إلى دليل الحلول لسلسلة Cisco NCS 1000.

تكوين الوحدة النمطية

يتطلب NCS1K-EDFA و، إن وجد، ال NCS1K-PSM تشكيل hw-module. لا يشرح هذا المستند تفاصيل خيارات التكوين المتوفرة. راجع دليل التكوين ل Cisco NCS 1001 للحصول على تعليمات تفصيلية.

hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 1

ampli grid-mode 100GHz

ampli node-type TERM

!

hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 2

psm primary-path WORKING

psm section-protection

!

hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 3

ampli grid-mode 100GHz

ampli node-type TERM

تكوين وحدة التحكم في إشارة النقل الضوئي (OTS)

يجب أن يكون لكل وحدة تحكم في NCS1K-EDFA OTS وضع مكبر و Rx-low-threshold مكون. بالنسبة لوضع التحكم التلقائي، قم بتكوين نقطة مجموعة طاقة قناة باستخدام AMPLI-channel-power. بالنسبة للوضع اليدوي، قم بتكوين مكبر كسب باستخدام AMPLI-gain. يجب أن يتطابق وضع المكبر بين نقاط النهاية. إختياريا، قم بتكوين وضع التحكم في السلامة والقناة-power-max-delta.

controller Ots0/1/0/0

rx-low-threshold -230

ampli-control-mode automatic

ampli-channel-power 0

channel-power-max-delta 50

safety-control-mode auto

!

controller Ots0/1/0/1

rx-low-threshold -230

ampli-control-mode automatic

ampli-channel-power 30

channel-power-max-delta 50

safety-control-mode auto

!

controller Ots0/1/0/2

rx-low-threshold -280

!

controller Ots0/3/0/3

rx-low-threshold -300

!

controller Ots0/3/0/0

rx-low-threshold -230

ampli-control-mode automatic

ampli-channel-power 0

channel-power-max-delta 50

safety-control-mode auto

!

controller Ots0/3/0/1

rx-low-threshold -230

ampli-control-mode automatic

ampli-channel-power 30

channel-power-max-delta 50

safety-control-mode auto

!

controller Ots0/3/0/2

rx-low-threshold -280

!

controller Ots0/3/0/3

rx-low-threshold -300

!

تكوين حدود PSM

يتطلب NCS1K-PSM على الأقل RX-حد منخفض على العمل (W) وحماية (P) إستقبال ميناء أن يعمل كما هو متوقع. توصي أفضل الممارسات بتكوين الحد 5 ديسيبل لكل ميللي وات أقل من الطاقة الواردة الحالية.

controller Ots0/2/0/1

rx-low-threshold -200

!

controller Ots0/2/0/2

rx-low-threshold -200

!

بالتناوب، أستخدم الحد التلقائي لبروتوكول PSM للنظام لتكوين الحدود تلقائيا.

hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 2

psm primary-path WORKING

psm auto-threshold

psm section-protection

!

التحقق من عملية المكبر

يوفر الأمر show controller ots معلومات حول الأداء الضوئي لكل وحدة تحكم. لعرض الطاقة الضوئية واكتساب المكبر والمعلمات الأخرى، أستخدم حرف البدل *.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-1# show controller ots 0/3/0/* summary

Thu Sep  7 17:08:24.360 UTC

Port          Type         Status       TX Power      TX Total Power    RX Power      RX Total Power    RX Voa Attenuation    TX Voa Attenuation    Ampli Gain     Ampli Tilt

(dBm)         (dBm)             (dBm)         (dBm)             (dBm)                 (dBm)

----          ----         ------       -----------   -------------     ----------    ---------------   ------------------    ------------------    ----------     ----------

Ots0_3_0_0    Com          N/A          5.00          5.09              -4.90         -4.90             Unavailable           Unavailable           5.00           0.00

Ots0_3_0_1    Line         N/A          9.40          9.39              0.00          0.39              Unavailable           Unavailable           14.30          0.00

Ots0_3_0_2    Osc          N/A          -11.30        Unavailable       2.50          Unavailable       Unavailable           Unavailable           Unavailable    Unavailable

Ots0_3_0_3    Com-Check    N/A          Unavailable   Unavailable       -40.00        Unavailable       Unavailable           Unavailable           Unavailable    Unavailable

يوفر الأمر show hw-module slot {1|3} ampli-trail-view جميع التفاصيل حول حالة المكبر وتكوينه.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-1# show hw-module slot 3 ampli-trail-view all

Thu Sep  7 17:14:29.956 UTC

Ampli Trail View - BST and PRE Amplifiers

=======================================================

Port: 0/COM                             Port: 1/LINE

--------------                          --------------

Rx Power = -4.90 dBm                    Rx Power = 0.00 dBm

Rx Total Power = -4.90 dBm              Rx Total Power = 0.40 dBm

Rx Low Threshold = -23.0 dBm            Rx Low Threshold = -23.0 dBm

Port: 1/LINE                            Port: 0/COM

--------------                          --------------

Tx Power = 9.40 dBm                     Tx Power = 5.00 dBm

Tx Total Power = 9.40 dBm               Tx Total Power = 5.10 dBm

Tx Low Threshold = -20.0 dBm            Tx Low Threshold = -20.0 dBm

Bst Gain = 14.30 dB                     Pre Gain = 5.00 dB

Bst Tilt = 0.00                         Pre Tilt = 0.00

Bst Channel Power = 3.00 dBm            Pre Channel Power = 0.00 dBm

Bst Control Mode = Auto                 Pre Control Mode = Auto

Bst Safety Mode = ALS Auto              Pre Safety Mode = ALS Disabled

Bst Osri = Off                          Pre Osri = Off

Bst Gain Range = Normal                 Pre Gain Range = Normal

التحقق من وجود الإنذارات والظروف

عرض الأمر تنبيهات { موجز | detail } نظام { نشط | المحفوظات} تعطي الإنذارات الحالية أو التاريخية (التي تم مسحها) على النظام. show logging يوفر معلومات إضافية حول أحداث النظام.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# show alarms brief system active

Thu Sep  7 14:05:41.268 UTC

------------------------------------------------------------------------------------

Active Alarms

------------------------------------------------------------------------------------

Location        Severity     Group            Set Time                   Description

------------------------------------------------------------------------------------

0/1             Minor        Controller       09/07/2023 14:05:27 UTC    Ots0/1/0/0 - Auto Ampli Control Disabled

يتم قمع بعض الإنذارات إلى حالة ما في وجود تنبيه أعلى أولوية. على سبيل المثال، فقدان الإشارة على الخط-RX يستحوذ على أي إنذارات على قناة فردية تتعلق بنفس وحدة التحكم في OTS.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# show alarms brief system conditions

Thu Sep 7 17:24:42.999 UTC

يمكن أن تساعد الإنذارات التاريخية على تحديد سبب الإنذارات أو الظروف الحالية، وتحديد الأنماط. يوضح هذا المثال نمطا من ميزة التحكم التلقائي في وضع التحكم في تضمين الجهاز (AMPLI) يقوم برفع الإنذار المعطل وإزالته.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# show alarms brief system history

Thu Sep  7 17:29:46.386 UTC

------------------------------------------------------------------------------------

History Alarms

------------------------------------------------------------------------------------

Location        Severity     Group            Set Time                   Description

Clear Time

------------------------------------------------------------------------------------

0/1             Minor        Controller       09/07/2023 17:07:50 UTC    Ots0/1/0/0 - Auto Ampli Control Disabled

09/07/2023 17:08:00 UTC

0/1             Minor        Controller       09/07/2023 17:08:40 UTC    Ots0/1/0/0 - Auto Ampli Control Disabled

09/07/2023 17:09:10 UTC

0/1             Minor        Controller       09/07/2023 17:15:20 UTC    Ots0/1/0/1 - Auto Ampli Control Disabled

09/07/2023 17:15:30 UTC

0/1             Minor        Controller       09/07/2023 17:19:30 UTC    Ots0/1/0/0 - Auto Ampli Control Disabled

التحقق من طاقة القناة الضوئية (OCH)

للتحقق من القنوات النشطة على نظام الخطوط، أستخدم الأمر show hw-module slot {1|3} channel-trail-view نشط. لمشاهدة جميع مستويات طاقة القنوات عبر النطاق، استبدل نشط بكل ذلك. يجب أن تظل طاقة القناة ضمن الحدود التي يحددها المستخدم، ويجب أن يظل الحد الأقصى للفرق بين أعلى وأقل طاقة للقناة ضمن الحد الذي يحدده channel-power-max-delta. يكون لمخرج المثال فرق 3.3 ديسيبل لكل ميللي وات بين مستويات طاقة القناة، لذلك يجب أن يكون له channel-power-max-delta يبلغ 4 ديسيبل لكل ميللي وات على الأقل.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# show hw-module slot 3 channel-trail-view active

Thu Sep  7 17:47:07.211 UTC

Channel Trail View - Active - dBm

===========================================

BST: 0/COM=>1/LINE              PRE: 1/LINE=>0/COM

Och Name            Wavelength(nm)      Freq(GHz)     Width(GHz)    Rx pwr(dBm)     Tx pwr(dBm)     Rx pwr(dBm)     Tx pwr(dBm)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ots-Och0_3_0_0_6         1532.68        195600.0       100.0         -9.10            5.10          -11.50            0.40

Ots-Och0_3_0_0_7         1533.46        195500.0       100.0        -12.40            1.70          -11.50            0.30

Ots-Och0_3_0_0_8         1534.25        195400.0       100.0        -11.10            3.10          -11.60            0.30

Ots-Och0_3_0_0_9         1535.04        195300.0       100.0        -12.00            2.40          -13.50           -1.40

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فحص مراقبة الأداء التاريخي (PM)

لعرض الأداء التاريخي لوحدة تحكم OTS، أستخدم أمر المحفوظات ل PM. ويمكن أن يساعد ذلك في تحديد تقلبات الطاقة المؤقتة أو غيرها من المشاكل العابرة التي لم تعد موجودة في النظام.

إظهار وحدة التحكم على الإصدار 0/{1|3}/0/{1-3} من سجل {15-min|24 ساعة|30-sec|Flex-bin} Optics 1 [ Bucket [ Bucket ] ]

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61# show controller ots 0/1/0/0 pm history 15-min optics 1 Bucket 1

Thu Sep  7 17:38:16.744 UTC

Optics in interval 1 [17:15:00 - 17:30:00 Thu Sep 7 2023]

Optics history bucket type : Valid

MIN       AVG       MAX

LBC[% ]    : 9.2       9.2       9.2

OPT[dBm]   : 6.80      6.80      6.80

OPR[dBm]   : -4.40     -4.37     -4.30

AGN[dB]  : 15.2      15.2      15.2

ATL[dB]  : 0.0       0.0       0.0

Last clearing of "show controllers OPTICS" counters never

يمكنك أيضا عرض الأداء التاريخي للقنوات الفردية باستخدام الأمر show controller ots-och 0/{1|3}/0/{1-96} pm history ....

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# show controller ots-och 0/3/0/0/6 pm history 15-min optics 1 Bucket 1

Thu Sep  7 17:54:36.183 UTC

Optics in interval 1 [17:30:00 - 17:45:00 Thu Sep 7 2023]

Optics history bucket type : Valid

MIN       AVG       MAX

OPT[dBm]   : 0.40      0.40      0.40

OPR[dBm]   : -9.10     -9.10     -9.10

Last clearing of "show controllers OPTICS" counters never

أستكشاف أخطاء التنبيه وإصلاحها

تخفيض الطاقة تلقائيا (APR)

يدخل NCS1K-EDFA حالة APR تحت بعض الشروط مثل فقد الإشارة (LOS)، ويقلل تلقائيا كسب المكبر حتى يتم مسح الشرط. بينما في APR، يرسل EDFA نبضة إسترجاعية ثانية 8 كل 100 ثانية. إذا ظل المكبر في APR بعد مسح الظروف، أستخدم خطوات الاسترداد الموضحة في قسم تغيير حالة المكبر.

إذا كانت وحدة التحكم في OTS تحتوي على وضع التحكم في السلامة تم تكوينه تلقائيا، فيمكن ل EDFA إدخال APR بسبب فقد قناة المراقبة الضوئية (OSC) أو COM-CHK. إذا لم تكن وحدات التحكم هذه تحتوي على اتصال ألياف ولم تكن قيد الاستخدام، فيمكنك إيقاف تشغيل وحدة التحكم لاستعادة حالة المكبر. يضع هذا مثال ال 0/1 OSC جهاز تحكم في الإيقاف عمل دولة.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61# configure

Thu Sep 7 18:15:35.544 UTC

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61(config)# controller ots 0/1/0/2

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61(config-Ots)# shutdown

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61(config-Ots)# commit

Thu Sep 7 18:15:48.650 UTC

فقدان الإشارة أو فقدان الاستمرارية

أستخدم أوامر show controller ots لتحديد مصدر فشل الطاقة الضوئية.

تحقق من أن وحدة (وحدات) التحكم المتأثرة تحتوي على اتصال ليفي وظيفي، وتأكد من مستويات الطاقة باستخدام جهاز قياس الطاقة الضوئي.

تم تعطيل التحكم في AMPLI التلقائي

عند تكوينها في الوضع AMPLI-control-mode auto، يمكن ل EDFA رفع تنبيه تعطيل التحكم في AMPLI التلقائي عندما يمنعه شرط من التنظيم تلقائيا.

إذا تجاوز الفرق بين طاقة القناة الأعلى والأدنى حد دلتا حد طاقة القناة الأقصى، فإن المكبر يرفع أيضا هذا التنبيه. التعرف على القناة أو القنوات التي تسبب تجاوز الحد باستخدام عرض فتحة الوحدة النمطية {1|3} Channel-Track-View All.

لا يمكن أن يتسبب تأكيد الطاقة الواردة في تجاوز المكبر للحد الأقصى أو الحد الأدنى للكسب. ارجع إلى ورقة بيانات نظام تقارب الشبكات من Cisco طراز 1001 للحصول على هذه التفاصيل.

مثال:

يتمتع جهاز التحكم OTS-OCH 0/3/0/6 بقوة قناة إستقبال تبلغ 2. 1 ديسيبل لكل ميللي وات.

وحدة التحكم TS 0/3/0/1 لها التكوين:

controller Ots0/3/0/1

rx-low-threshold -230

ampli-control-mode automatic

ampli-channel-power 0

!

يتعذر على المكبر الوصول إلى نقطة مجموعة طاقة القناة 0 dBm حيث تتجاوز طاقة القناة الواردة نقطة المجموعة. لا يمكن أن يوفر المكبر كسب حتى يتلقى OTS 0/3/0/6 الطاقة تنقص تحت نقطة مجموعة OTS 0/3/0/1.

وعلى نحو مماثل، تتجاوز قوة الاستلام -26.0 ديسيبل على بروتوكولات OTS-OCH 0/3/0/6 وقوة AMPLI-channel 30 على بروتوكولات وحدة التحكم TS/3/0/1 الحد الأقصى للكسب الذي يوفره مكبر الخط، 24 ديسيبل، مما ينتج عنه إنذار AMPLI-GAIN-LOW حيث لا يمكنه الوصول إلى نقطة الضبط التي تم تكوينها.

طاقة القناة غير صحيحة أو غير صحيحة

يمكن أن يشير وجود طاقة قناة غير متوقعة على قنوات OTS-OCH من show hw-Module slot 3 channel-trail-view إلى عدم تطابق بين وضع الشبكة الذي تم تكوينه وعرض القناة الطيفي. تأكد من أن العرض الطيفي للقنوات الواردة أقل من تكوين وضع الشبكة الذي تم تكوينه. على سبيل المثال، تتجاوز قناة 400G المسافة بين التكوين بتردد 50 جيجاهرتز في وضع الشبكة، مما ينتج عنه قراءات ضوئية للطاقة على وحدات التحكم OTS-Och المجاورة. وبدلا من ذلك أستخدم وضع الشبكة بسرعة 75 جيجاهرتز أو 100 جيجاهرتز. بدلا من ذلك، قم بتكوين عرض قناة مخصص باستخدام الأمر flex-channel-id. للحصول على تعليمات كاملة حول تكوين القنوات المرنة، ارجع إلى دليل التكوين ل Cisco NCS 1001.

hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 3

ampli grid-mode gridless

ampli flex-mode flex-spectrum

ampli flex-channel-id [ id ] chan-central-freq [ frequency ] chan-width [ width ]

!

تغيير حالة المكبر

تحذير: تتسبب هذه الأوامر في تأثير الخدمة.

تحقق من سريان التكوين باستخدام show run controller ots 0/{1|3}/0/{1-3}.

التبديل بين الأقفال البعيد للأمان الضوئي (OSRI)

يؤدي تعيين OSRI على التشغيل إلى تعطيل قوة إرسال وحدة تحكم OTS.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61# configure

Thu Sep 7 19:45:01.638 UTC

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61(config)# controller ots 0/3/0/1

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# osri on

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# commit

Thu Sep 7 19:45:15.772 UTC

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# do show run controller ots 0/3/0/1

Thu Sep 7 19:45:28.214 UTC

controller Ots0/3/0/1

osri on

rx-low-threshold -230

ampli-control-mode automatic

ampli-channel-power 30

!

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# no osri on

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# commit

Thu Sep 7 19:45:57.608 UTC

تبديل وحدة التحكم OTS

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# configure

Thu Sep 7 19:45:01.638 UTC

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config)# controller ots 0/3/0/1

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# shutdown

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# commit

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# no shutdown

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# commit

إعادة تشغيل المكبر

قم بإجراء إعادة تحميل وحدة نمطية من سياق الإدارة.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# admin

Thu Sep 7 19:52:50.273 UTC

Last login: Wed Sep 6 01:33:34 2023 from 192.0.0.4

root connected from 192.0.0.4 using ssh on sysadmin-vm:0_RP0

sysadmin-vm:0_RP0# hw-module location 0/3 reload

Thu Sep 7 19:53:01.988 UTC+00:00

Reload hardware module ? [no,yes] yes

result Card graceful reload request on 0/3 succeeded.

إعادة تشغيل NCS 1001

لإعادة تحميل الهيكل وجميع الوحدات، أستخدم موقع الوحدة بالكامل. يتعذر الوصول إلى الجهاز لعدة دقائق أثناء إعادة تمهيده.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# admin

Thu Sep 7 19:52:50.273 UTC

Last login: Wed Sep 6 01:33:34 2023 from 192.0.0.4

root connected from 192.0.0.4 using ssh on sysadmin-vm:0_RP0

sysadmin-vm:0_RP0# hw-module location all reload

Thu Sep 7 19:53:01.988 UTC+00:00

Reload hardware module ? [no,yes] yes

معلومات ذات صلة

للحصول على معلومات إضافية حول أستكشاف أخطاء التنبيه وإصلاحها على NCS1001، ارجع إلى دليل أستكشاف الأخطاء وإصلاحها ل Cisco NCS 1001.