المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

طوبولوجيا المعامل

بيان المشكلة

تحليل المشاكل

الحل

السلوك المتوقع

قرار

المقدمة

يصف هذا المستند مجموعة معينة من الأجهزة والبرامج ينتج عنها فشل اتصال LMP، الذي يفشل في إنشاء أو إستعادة دارات WSON.

معلومات أساسية

يغطي هذا المستند تحليل المشكلة والحل البديل ومخطط إعداد المختبر الذي تم إنشاؤه لتنفيذ عملية النسخ المحلية.

عندما تقوم بتوصيل NCS1004 ب NCS2006، لكي تتمكن من الاتصال، فأنت بحاجة إلى معلومات بروتوكول إدارة الارتباط (LMP). يجب أن يحتوي الجهازان على اتصال IP لإرسال حزم تحويل التسمية العامة متعددة البروتوكولات (GMPLS). تحدد GMPLS مسار الدائرة والمعلمات عبر شبكة NCS2K. يفشل إنشاء وإدارة واسترداد الدائرة بدون اتصال IP بين أجهزة NCS1K و NCS2K.

طوبولوجيا المعامل

الشكل يوضح مخطط المعامل لتكرار مشكلة الحقل

بيان المشكلة

عندما يحاول العميل إنشاء بروتوكول LMP بين الأجهزة الممثلة بواسطة NCS1004_70 و Flex-141، يفشل إنشاء نفق GMPLS. تفشل محاولات إنشاء بروتوكول LMP بين أجهزة NCS1004 و NCS2006 المتصلة بواسطة NCS540 و NCS55A2، ولكن تنجح أنواع الاتصال الأخرى، بما في ذلك النكهات التالية:

- NCS1004 و NCS2006 على نفس الشبكة الفرعية المتصلة مباشرة ببعضها البعض - من منفذ إيثرنت باللوحة الأمامية TNC

- NCS1004 و NCS2006 على الشبكة الفرعية نفسها المتصلة بمحول من المستوى الثاني

- NCS1004 و NCS2006 على شبكات فرعية مختلفة بواسطة موجه آخر، ISR4431 في هذه الحالة.

تحليل المشاكل

- يعمل NCS2K كواجهة شبكة المستخدم - الشبكة (UNI-N) (الخادم)

- يعمل NCS1K كواجهة شبكة المستخدم - العميل: UNI-C (عميل)

- ال NCS1K يستلم ال مورد حجز بروتوكول (RSVP) رسالة من ال NCS2K

- لا يرسل ال NCS1K رسالة RESV (حجز) RSVP كما هو متوقع، بدلا من ذلك يرسل طلب بروتوكول تحليل العنوان (ARP) لعنوان NCS2K IP

- يقوم الموجه بإسقاط حزمة ARP هذه كما هو متوقع بما أن الواجهة لا تقوم بإعادة توجيه الحزم عبر مجالات البث (الشبكات الفرعية)

الحل

عقب يمكن أنت ARP وكيل على ال NCS540 إدارة قارن أن يواجه ال NCS1K، ال GMPLS نفق يأتي.

يمكن ARP للوكيل واجهة الموجه من الاستجابة لطلبات ARP حيث تحتوي الوجهة على شبكة فرعية مختلفة باستخدام عنوان MAC الخاص بها.

يتم تمكين ARP للوكيل بشكل افتراضي في IOS XE، ولكن ليس في IOS XR. لذلك، عند إستخدام Cisco IOS® XR، يجب تطبيق هذا الحل البديل إذا لم تكن في إصدار البرنامج الذي يحتوي على الإصلاح الخاص بالعيب المذكور.

السلوك المتوقع

يجب أن يبحث NCS1004 عن المسار ل NCS2K في جدول المسار الخاص به ويطلب ARP من NCS540 للخطوة التالية، ثم يعيد توجيه الحزم كما هو متوقع.

قرار

يصف العيب CSCwe46983 سلوك NCS1004 غير المتوقع ويقدم قائمة بالإصدارات الثابتة.