المحتويات

المقدمة

أستكشاف أخطاء "تنبيه تعطيل التحكم في AMPLI التلقائي" في NCS1K وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يتحرى قوة الإرسال المنخفض من المكبر بمسح تنبيه "الأمبلي التلقائي يعجز".

أستكشاف أخطاء "تنبيه تعطيل التحكم في AMPLI التلقائي" في NCS1K وإصلاحها

ترى طاقة إرسال منخفضة وكسب منخفض من Erbium Doped Fiber Amplifier (EDFA) بما أن التحكم في Auto Ampli معطل.

show controller ots 0/x/0/x:

قيم أداء المكبر

تنبيه على العقدة

يظهر تنبيه "تعطيل التحكم في AMPLI التلقائي" إذا تجاوز فرق مستوى الطاقة بين قناتين قيمة دلتا التي تم تكوينها.

في هذه الحالة، قيمة دلتا كانت 5 ديسيبل لكن الفرق بين القنوات كان أكثر من 5 ديسيبل،

show hw-module slot x channel-trail-view active :

طريقة عرض طاقة القناة

هنا بعض القنوات تتلقى طاقة بما أن -12.xx والقناة رقم 21 تتلقى طاقة بما أن -18.xx، لذلك الفرق هو 6dB أي أكثر من قيمة دلتا.

عندما يكون الفرق أكثر من قيمة دلتا، يتم تعطيل التحكم في المكبر. مازلت ترى طاقة المخرجات ولكن لا يتم تنظيم الكسب وفقا للتصميم.

للتحقق من قيمة الدلتا:show controler ots 0/x/0/x

نموذج الإخراج:

controller State: Up

Transport Admin State: In Service

Port Type: Line

Laser State: On

Optics Status::

Alarm Status:

-------------

Detected Alarms:

AUTO-AMPLI-CTRL-DISABLED

Alarm Statistics:

-----------------

LOW-RX-PWR = 0

LOW-TX-PWR = 0

RX-LOS-P = 5

RX-LOC = 1

AMPLI-GAIN-DEG-LOW = 0

AMPLI-GAIN-DEG-HIGH = 0

AUTO-LASER-SHUT = 5

AUTO-POW-RED = 5

AUTO-AMPLI-CTRL-DISABLED = 5

AUTO-AMPLI-CFG-MISMATCH = 0

SWITCH-TO-PROTECT = 0

AUTO-AMPLI-CTRL-RUNNING = 2

Parameter Statistics:

---------------------

TX Power = 3.80 dBm

RX Power = -9.70 dBm

Ampli Gain = 19.50 dB

Ampli Tilt = 0.00

Total TX Power = 4.09 dBm

Total RX Power = -8.50 dBm

Ampli Gain Range = Normal

Ampli Safety Control mode = auto

Osri = OFF

TX Enable = Enabled

RX Enable = Enabled

RX Span Loss = N/A

TX Span Loss = N/A

Rx Low Threshold Current = -25.0 dBm

Back Reflection = -27.30 dBm

Configured Parameters:

-------------

Rx Low Threshold = -25.0 dBm

Tx Low Threshold = -20.0 dBm

Ampli Gain = 1.00 dB

Ampli Tilt = 0.00

Ampli Channel power = 3.00 dBm

Channel Power Max Delta = 3.00 dBm

Ampli Channel Psd = 31.250 nW/MHz

Rx Low Threshold Psd = 0.099 nW/MHz

Ampli Control mode = Automatic

Ampli Safety Control mode = auto

Osri = OFF

TX Enable = Enabled

RX Enable = Enabled

هنا قيمة دلتا هي 3dB والفرق بين القنوات هو 6dB.

حل دائم:

تحقق من لوحة الترقيع الخاصة بالقنوات ذات الطاقة الأقل.

قم بتنظيف/إستبدال أسلاك التصحيح إذا كان ذلك مطلوبا لتحسين طاقة القناة.

بمجرد أن تصبح الطاقة مساوية لقيمة الدلتا أو أقل منها، يصفى الإنذار ويتم تنظيم طاقة المخرجات كما هو مطلوب.

الحل:

الحل البديل المؤقت هو زيادة قيمة دلتا باستخدام تغييرات التكوين هذه لاستعادة حركة المرور:

config ter

controller ots 0/x/0/x

channel-power-max-delta 80 (change delta to 8)

تأكد من إرجاع التكوين إلى قيمة دلتا الافتراضية بمجرد تنفيذ الحل الدائم.