المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يشكل الpseudo عشوائي تسلسل ثنائي (PRBS) نمط في NCS4K أن يدقق يخلو مسار.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- تكوين أجهزة شبكات Cisco وصيانتها

- مألوف مع أجهزة NCS4K

- مألوف مع أوامر Cisco IOS® XR

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى NCS4K (Cisco IOS® XR Platform) CLI.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

المخطط: يتكون تكوين الشبكة من العقدة A (جهاز العميل) المتصلة بالعقدة B (NCS4k)، والتي تتصل بشكل إضافي بالعقدة C (NCS4k)، وأخيرا بالعقدة D (جهاز العميل).

ويعمل ذلك كترتيب شبكة ممثل. وعلى الرغم من عدم وجود أي إنذارات مرصودة على طول هذا المسار، تبرز مشكلات أثناء نقل حركة المرور، مما يشير إلى إختلال في تدفق حركة المرور.

نظرة عامة على نمط PRBS:

يخدم نمط PRBS الغرض من إختبار المسار وتحديد المشاكل المحتملة.

في هذا السيناريو، تفاوض مع جهاز العميل واستخدم موجه Cisco لأغراض الاختبار فقط. يتضمن تنشيط نمط PRBS إنشاء وحدات بت محاكية لتقييم صقل حركة المرور بين العقد على المسار.

يتطلب تمكين نمط PRBS وضع البصريات في وضع الصيانة.

وبعد ذلك، يلزم تنفيذ الاسترجاع عن بعد على كل من عقد NCS4k.

التكوينات

عملية تنفيذ الاسترجاع وتنشيط نمط PRBS هي:

1. إيقاف عمل الميناء شخصي:

Config mode (conf t)

#show run controller odu20/0/0/2/1( Show run _card type _ port)

#shutdown

2. تطبيق نمط PRBS:

#conf t

(config)# controller  odu20/0/0/2/1

(config-odu2)# secondary-admin-state maintenance

(config-odu2)# no Secondary-admin-state normal

(config-odu2)# opu

(config-Opuk)# prbs mode source-sink pattern pn11

#commit

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

قم بفحص الفاصل الزمني لرصد الأداء الذي يبلغ 15 دقيقة (PM) لأغراض التحقق من الصحة.

RP/0/RP0#show controller oduk/otukR/S/I/P pm current 15-min prbs

Wed May 10 05:55:01.239 UTC

PRBS in the current interval [05:45:00 - 05:55:01 Wed May 10 2023]

PRBS current bucket type : Valid

EBC          : 0

FOUND-COUNT  : 0                    FOUND-AT-TS : NULL

LOST-COUNT   : 0                    LOST-AT-TS  : NULL

CONFIG-PTRN  : PRBS_PATTERN_PN11

Last clearing of "show controllers ODU" counters never

RP/0/RP0:HLBONC07-0110110B#

تحقق من حالة PRBS:

#show controller oduk/otukR/S/I/P prbs

عينة الإخراج

إذا كانت حالة PRBS تعرض على أنها "مقفلة"، فإنها تشير إلى مسار سليم. ومع ذلك، إذا ظهر على أنه "غير مؤمن"، قد يلزم إجراء مزيد من التشخيص لتحديد المسائل المحتملة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

لنفترض أن العقدة B NCS4k تعرض "مؤمن" لحالة PRBS، بينما تظهر العقدة C NCS4K حالة "غير مؤمن".

لمعالجة هذه المشكلة، قم بإجراء إعادة تعيين ثابتة على بطاقة 0/0 على جانب العقدة C، مما يؤدي إلى حالة "مؤمن".

إذا عرض كلا الجانبين "مؤمن"، فإنه يشير إلى مسار واضح بدون مشاكل.

ثم قم بالمتابعة لإزالة نمط PRBS. الرجاء مراجعة الأوامر ذات الصلة لإزالة نمط PRBS والاسترجاع:

# conf t

# controller oduk/otukR/S/I/P

(config-odu2)# shutdown

(config-odu2)# commit

(config-odu2)# no secondary-admin-state maintenance

(config-odu2)# secondary-admin-state normal

# opu

(config-Opuk)# no prbs mod source-sink pattern pn11

#exit

نموذج التكوين لإزالة PRBS