المحتويات

المقدمة

أستكشاف أخطاء "SMAUG FPD غير جاهز" في NCS4K وإصلاحها

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إصلاح SMAUG - الجهاز الميداني القابل للبرمجة (FPD) "غير جاهز" والسجلات التي يجب تجميعها لتحليل السبب الجذري (RCA).

أستكشاف أخطاء "SMAUG FPD غير جاهز" في NCS4K وإصلاحها

النظام الأساسي: NCS4K

البطاقة: بطاقة الخط 400G - NCS4K-4H-OPW-QC2

المشغل المحتمل: ترقية FPD وإعادة تحميل البطاقة، إعادة تحميل RP، أو التبديل

وتصور القضية هنا:

حالة إشكالية في الصورة

السجلات المطلوب تجميعها:

- من xr: show tech-support statوshow tech-support slice-manager

- من المسؤول: show tech-support slice-manager، show tech-support shelf_mgr،show tech-support ccc، show tech-support HBloss

- من XR: dumpcore running grima_driver location

- من ال LC النشط الحصول على آثار جريما و dma. قم بإجراء الخطوات من مطالبة XR.

#attach location 0/lc0

Fri Jun 7 00:20:00.329 CDT

[xr-vm_node0_LC0_CPU0:~]$ export PS1=#

#lspci -vd:8bec

#grima_ltrace_show -A

#nl_dma_ltrace_show -A

لاستعادة القضية:

- من XR تحقق من العملية ل grima_driver و slice_manager، ثم أعد تشغيلها لموقع LC النشط.

show processes grima_driver location <0/LC0 or 0/LC1 – active LC>

show processes slice_manager location <0/LC0 or 0/LC1 – active LC>

Process restart grima_driver location <active LC>

Process restart slice_manger location <active LC>

يجب أن يقوم هذا بإصلاح المشكلة في معظم الحالات.