المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

إستخدام CTC

1.1.  التحقق من جميع الإنذارات الموجودة وتسجيلها

1.2.  التحقق من إصدار البرنامج

1.3.  التحقق من تفاصيل محرك الأقراص الثابتة

1.4.  إنشاء نسخ إحتياطي لقاعدة البيانات

1.5.  توقيت BITS

1.6.  التحضير لإزالة ECU

1.7.  إزالة ECU1

1.8.  عمليات التحقق من النشر

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إستبدال وحدة اتصال خارجية (ECU) قيد الخدمة مثبتة في نظام NCS4016 بنجاح واستبدالها بوحدة المعالجة المركزية (ECU) رقم 2. كما يوفر خطوات لإزالة/تثبيت ECU.

المتطلبات الأساسية

يجب أن يكون نظام NCS4016 قيد التشغيل 6.5.26. أو برنامج أحدث قبل بدء هذا الإجراء.

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- الواجهة الحرفية لوحدة تحكم النقل (CTC) من Cisco

- CLI Cisco IOS® لسلسلة Cisco NCS4000

- cisco NCS4000 sery بما في ذلك (NCS4016/NCS4009)

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- إن الإجراء الوارد تفصيله في هذه المادة لا يؤثر على حركة المرور.

- تفترض هذه المقالة أن هيكل NCS4000 هو رف 4016 أو 4009.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

ملاحظة: إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

إستخدام CTC

1. قم بإنشاء اتصال ب NCS4K وتحقق من الحد الأدنى لإصدار البرنامج وهو 6.5.26. قبل البدء:

- تأكد من إعداد جهاز كمبيوتر يفي بمتطلبات الأجهزة والبرامج لاستخدام CTC.

- تأكد من تثبيت صورة كاملة لديك. إذا كانت لديك صورة mini.iso مثبتة، فيجب تثبيت NCS4k-mgbl.pkg على نظام NCS 4000.

- أكمل تكوين وكيل XML.

- أكمل تكوين HTTP.

- قم بتشغيل الأمر snmp-server ifindex persist ل Generalized Multi-Protocol Label Switching (GMPLS) من أجل الاحتفاظ بارتباطاته عبر إعادة تحميل.

الخطوة 1.a. من الكمبيوتر المتصل برف NCS 4016، ابدأ تشغيل مستعرض ويب مثل Windows Internet Explorer أو مستعرض ويب موزيلا Firefox أو مشغل CTC.

الخطوة 1.b. في حقل عنوان URL الخاص بالمستعرض، أدخل عنوان IP الظاهري ل NCS 4016 IPv4. على سبيل المثال، هو 192.168.1.3.

الخطوة 1.c. اضغط على المفتاح Enter.

الخطوة 1.د. إذا كنت تستخدم Internet Explorer، قد يظهر تحذير أمان يطلب فتح محتوى ويب. طقطقة يسمح إن يظهر هذا pop-up.

الخطوة 1.e. إذا ظهرت شاشة تحذير تأمين إضافات جافا، اضغط على زر تشغيل وقم بتثبيت شهادة تأمين المفتاح العام إذا طلب ذلك.

الخطوة 1.f. وستعرض نافذة مشغل CTC على النحو المشار إليه هنا. إن CTC هو تطبيق جافا يمكن تنزيله إلى الكمبيوتر المحمول. للتأكد من أن إصدار CTC ليس قديم، انقر على الإعدادات... وفي نافذة إعدادات مشغل CTC، انقر على خيار حذف ذاكرة التخزين المؤقت وزر موافق.

الخطوة 1.g. بعد حذف ذاكرة التخزين المؤقت، انقر فوق تشغيل CTC في نافذة جهاز إطلاق CTC.

الخطوة 1.ح. وبما أن التطبيق غير مخزن مؤقتا، فسوف تظهر نوافذ تقدم تنزيل CTC ويمكن أن تستغرق هذه العملية بضع دقائق. بعد التنزيل، تظهر نافذة رسالة تحذير كما هو موضح هنا. وانقر فوق OK.

الخطوة 1.i. في نافذة تسجيل دخول CTC، اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور. انقر فوق تسجيل الدخول كما هو موضح في الصورة:

1.1.  التحقق من جميع الإنذارات الموجودة وتسجيلها

1.2.  التحقق من إصدار البرنامج

الخطوة 1.2.a. انتقل إلى الصيانة > البرامج > التثبيت.

الخطوة 1.2.b. يجب أن يكون البرنامج هو 6.5.26 برمجية كحد أدنى من أجل إكمال هذا الإجراء.

1.3.  التحقق من تفاصيل محرك الأقراص الثابتة

1.4.  إنشاء نسخ إحتياطي لقاعدة البيانات

الخطوة 1. 4.a. إنشاء نسخة إحتياطية لقاعدة البيانات.

الخطوة 1. 4.b. انتقل إلى الصيانة > قاعدة البيانات وحدد النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات.

الخطوة 1. 4.c. حدد/أدخل المسار الكامل باسم الملف لحفظ النسخة الاحتياطية على العقدة.

الخطوة 1. 4.d. طقطقة ok in order to أنقذت الملف.

الخطوة 1. 4 ه. لاحظ موقع ملف النسخة الاحتياطية.

1.5.  توقيت BITS

إذا كان توقيت BITS مستخدم من قبل NCS4K، قم بتسجيل الإخراج لهذين الأمرين. في حالة عدم إستخدام أي توقيت، انتقل إلى القسم التالي.

الخطوة 1.5.a. قم بتشغيل واجهة سطر الأوامر (CLI) باستخدام PuTTY أو أي برنامج طرفي آخر.

الخطوة 1.5.b. قم بتسجيل إخراج الأمر show controller timing clock.

الخطوة 1. 5.c. قم بتسجيل الإخراج للأمر show frequency synchronization clock-interfaces موجز.

1.6.  التحضير لإزالة ECU

الخطوة 1.6.a. تشغيل CTC، انتقل إلى طريقة عرض العقدة > علامة التبويب الصيانة، ثم انقر فوق جزء ترقية وحدة المعالجة المركزية (ECU) الموجود في الجزء الأيسر السفلي. انقر على زر الفصل.

الخطوة 1. 6.b. حدد نعم إذا كنت تريد متابعة عملية الفصل.

الخطوة 1. 6.c. في التنبيه، سيظهر الإنذار الثانوي "توفير الفصل للقرص الذي تم بدء تشغيله" و"توفير القرص قيد التقدم".

الخطوة 1. 6.d. قبل إزالة وحدة نظام تصحيح الأخطاء (ECU) بشكل فعلي، يرجى التأكد من مسح التنبيه "بدء عملية فصل القرص" على النظام.

وبمجرد مسح التنبيه، يمكن إزالة وحدة ECU النمطية بشكل فعلي.

سيستمر تنبيه توفير القرص و Disk1-Disk-Space (تنبيه مساحة القرص للموقع Sysadmin:/misc/disk1) على النظام حتى اكتمال ترحيل ECU.

1.7.  إزالة ECU1

1.7.1. قم بإزالة وحدة المعالجة المركزية (ECU) من هيكل NCS4K:

أ. تأكد من أن المستخدم يرتدي شريط معصم ESD.

ب. أزل كل الكبلات المتصلة بوحدة NCS4K-ECU.

ج. عند إزالة كبل EMS، سيقوم بإسقاط جميع الإدارة عن بعد إلى الرف. لن يتم استعادته حتى يتم إعادة توصيل كبل EMS في القسم 1.7.2. لا يزال يمكن الوصول عن بعد باستخدام منفذ وحدة التحكم.

د. قم بإزالة جميع كبلات التوقيت الفردية المتصلة بالوحدة.

هـ. أستخدم المفك اللولبي Philips لتفريغ المسامير اللولبية على وحدة ECU.

و. أستخدم المزلاج على كلا الجانبين لتوصيل وحدة NCS4K-ECU.

ز. قم بإزالة كلا من محركات أقراص SATA مقاس 2. 5 بوصة (SSD) من وحدة التحكم في الشبكة (NCS4K-ECU) الأصلية. لاحظ الموضع الدقيق، يمين أو يسار، في ECU.

ح. أدخل محركات أقراص SATA مقاس 2.5 بوصة التي تمت إزالتها من NCS4K-ECU في الوحدة النمطية NCS4K-ECU2 الجديدة، تأكد من تثبيتها في نفس وضع وحدة المعالجة المركزية الأصلية.

1.7.2. قم بتركيب الوحدة النمطية ECU2 وأعد توصيل الكابلات:

أ. ضع الوحدة النمطية NCS4K-ECU2 الجديدة مع كل من محركات أقراص SATA مقاس 2.5 بوصة في فتحة وحدة المعالجة المركزية الأصلية.

ب. قم بإعادة توصيل جميع الكبلات التي تمت إزالتها في القسم 1.7.1 بوحدة ECU2 الجديدة.

ج. أربط المسامير اللولبية بعد أن تكون المزاليج في الوضع الصحيح.

د. تأكد من توفر اتصال الإدارة عن بعد بالشبكة الجديدة (NE) مرة أخرى.

هـ. تأكد من أن شاشة LCD اللوحة الأمامية NE تعمل.

1.7.3. تهيئة وحدة ECU2 الجديدة في هيكل NCS4K:

انتظر لمدة تتراوح من دقيقتين إلى 3 دقائق لتهيئة وحدة NCS4K-ECU2.

تأكد من مسح "تنبيه ECU المتصل" قبل تشغيل عملية الإرفاق وإلا قد يؤدي ذلك إلى حالة عدم توافق.

انقر على زر إلحاق... للمتابعة كما هو موضح في الصورة.

سيتم رفع التنبيه 'تم بدء توفير الإرفاق للقرص' بمجرد تشغيل إجراء الإرفاق.

وبمجرد مسح هذه التنبيهات من النظام، يتم بنجاح إكمال ترحيل ECU من NCS4K-ECU إلى NCS4K-ECU2.

1.8.  عمليات التحقق من النشر

1.8.1 .  التحقق من وجود تنبيهات

تحقق من التنبيهات وتأكد من عدم وجود تنبيهات جديدة أو غير متوقعة على الرف.

ملاحظة: قد يستغرق تنبيه مساحة القرص الخاصة بتنبيه الموقع وقتا أطول قليلا في وضع الخمول لكل من RP0 و RP1 ولكن يمكنك التحقق من تشغيل القرص باستخدام أمر وسائط SH.

1.8.2 .  التحقق من الوسائط

تحقق من أنه قد تم تقسيم كلا من محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة بشكل صحيح ويمكن الوصول إليها.

1.8.3 .  إعادة التحقق من توقيت BITS

إذا كان توقيت BITS مزودا وتم إكمال القسم 1.5. قم بتشغيل الأوامر مرة أخرى بعد إعادة إرفاق توقيت BITS بوحدة المعالجة المركزية (ECU2) ومقارنتها بالنتائج السابقة.