المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

إنشاء اتصال ب NCS4K والتحقق من الحد الأدنى لإصدار البرنامج 6.5.26

عمليات التحقق من النشر

التحقق من وجود تنبيهات

التحقق من الوسائط

إعادة التحقق من توقيت BITS

المقدمة

يصف هذا المستند المعلومات الضرورية للتمكن من إستبدال وحدة اتصال خارجية (ECU) قيد الخدمة مثبتة في نظام NCS4016 واستبدالها بوحدة المعالجة المركزية (ECU) رقم 2 بنجاح. يوفر إجراء تقنية المعلومات خطوات لإزالة/تثبيت وحدة العملة الأوروبية (ECU).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- واجهة سطر الأوامر Cisco IOS® لسلسلة Cisco NCS4000

- السلسلة Cisco NCS4000 Series الشاملة ل NCS4016/NCS4009

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى نظام NCS4016 الذي يشغل الإصدار 6.5.26 أو إصدارا أحدث من البرنامج قبل بدء هذا الإجراء.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

لا يؤثر الإجراء المفصل في هذا المستند على حركة مرور البيانات. هو يفترض أن هيكل NCS4000 هو رف 4016 أو 4009. إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

إنشاء اتصال ب NCS4K والتحقق من الحد الأدنى لإصدار البرنامج 6.5.26

قبل البدء، تأكد من إعداد توصيل جهاز كمبيوتر محمول بجهاز NCS 4016 وأن الكمبيوتر المحمول يفي بمتطلبات الأجهزة والبرامج.

الخطوة 1. من الكمبيوتر المتصل برف NCS 4016، ابدأ برنامج محاكاة طرفية مثل PuTTY والدخول إلى نظام NCS4016.

الخطوة 2. عند موجه الأمر، قم بتنفيذ show version وتحقق من أن إصدار البرنامج هو 6.5.26 كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 3. إذا لم يكن البرنامج على 6.5.26 أو إصدار أحدث، فقم بإيقاف الإجراء وترقية البرنامج إلى 6.5.26 قبل المتابعة.

الخطوة 4. تحقق من جميع التنبيهات وتلاحظها كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 5. تحقق من تفاصيل محرك الأقراص الثابتة.

الخطوة 6. إنشاء نسخة إحتياطية لقاعدة البيانات.

الخطوة 7. التحقق من توقيت BITS. إذا كان توقيت BITS مستخدم من قبل NCS4K، قم بتسجيل المخرج لهذه الأوامر. إذا لم يتم إستخدام أي توقيت، فقم بالتخطي إلى الخطوة 8. قم بتسجيل إخراج الأمر show controller timing clock كما هو موضح في الصورة.

قم بتسجيل الإخراج للأمر show frequency sync clock-interfaces موجز كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 8. التحضير لإزالة ECU. لإزالة ECU بأمان من الخدمة، قم بإصدار أمر فصل hw-module provision ecu فصل القرص rack 0 كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 9. قبل إزالة وحدة ECU النمطية بشكل فعلي، الرجاء التأكد من مسح تنبيه بدء عملية الفصل للقرص على النظام.

الخطوة 10. قم بإزالة وحدة المعالجة المركزية (ECU) من هيكل NCS4K:

أ. تأكد من أن المستخدم يرتدي شريط رسغ ESD.

ب. أزل كل الكبلات المتصلة بوحدة NCS4K-ECU.

ج. عند إزالة كبل EMS، سيقوم بإسقاط جميع الإدارة عن بعد إلى الرف. لن يتم استعادته حتى تتم إعادة توصيل كابل EMS في الخطوة 11. لا يزال يمكن الوصول عن بعد باستخدام منفذ وحدة التحكم.

هـ. قم بإزالة جميع كبلات التوقيت الفردية المتصلة بالوحدة.

و. أستخدم مفك Philips لتخفيف المسامير اللولبية على وحدة ECU.

ز. أستخدم المزلاج على كلا الجانبين لتوصيل وحدة NCS4K-ECU.

ح. قم بإزالة كلا من محركات أقراص SATA مقاس 2. 5 بوصة (SSD) من وحدة التحكم في الشبكة (NCS4K-ECU) الأصلية. لاحظ الموضع الدقيق، يمين أو يسار، في ECU.

i. أدخل محركات أقراص SATA مقاس 2.5 بوصة التي تمت إزالتها من NCS4K-ECU في الوحدة النمطية NCS4K-ECU2 الجديدة. تأكد من تثبيتها في نفس وضع وحدة العملة الأوروبية الأصلية.

الخطوة 11. قم بتركيب الوحدة النمطية ECU2 وأعد توصيل الكبلات:

أ. ضع الوحدة النمطية NCS4K-ECU2 الجديدة مع كل من محركات أقراص SATA مقاس 2.5 بوصة في فتحة وحدة المعالجة المركزية الأصلية.

ب. أعد توصيل جميع الكبلات التي تمت إزالتها في الخطوة 10. إلى الوحدة النمطية ECU2 الجديدة.

ج. أربط المسامير اللولبية بعد وضع المزاليج بشكل صحيح.

د. تأكد من توفر اتصال الإدارة عن بعد بالشبكة الجديدة (NE) مرة أخرى.

هـ. تأكد من أن شاشة LCD اللوحة الأمامية NE تعمل.

الخطوة 12. تهيئة ECU2 الجديد في هيكل NCS4K. انتظر لمدة تتراوح من دقيقتين إلى 3 دقائق لتهيئة وحدة NCS4K-ECU2.

الخطوة 13. قم بتنفيذ الأمر attach من موجه الأمر كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 14. بمجرد إرتباط وحدة المعالجة المركزية (ECU) بالهيكل بنجاح، يكتمل ترحيل وحدة المعالجة المركزية (ECU) من NCS4K-ECU إلى NCS4K- ECU2.

عمليات التحقق من النشر

التحقق من وجود تنبيهات

تحقق من التنبيهات وتأكد من عدم وجود تنبيهات جديدة أو غير متوقعة على الرف.

ملاحظة: قد يستغرق التنبيه بمساحة القرص الخاصة بتنبيه الموقع وقتا أطول قليلا في وضع الخمول لكل من RP0 و RP1، ولكن يمكنك التحقق من تشغيل القرص باستخدام أمر وسائط sh.

التحقق من الوسائط

تحقق من أنه قد تم تقسيم مشغلي الأقراص في الحالة الصلبة بشكل صحيح ويمكن الوصول إليهما كما هو موضح في الصورة.

إعادة التحقق من توقيت BITS

إذا تم تجهيز توقيت BITS وتم إكمال القسم 1.5، قم بتشغيل الأوامر مرة أخرى بعد إعادة إرفاق توقيت BITS بوحدة المعالجة المركزية (ECU2) ومقارنة النتائج السابقة كما هو موضح في الصورة.