المحتويات

المقدمة:

المتطلبات الأساسية:

معلومات أساسية:

الميزات والفوائد:

أوامر مفيدة لاستكشاف الأخطاء الأساسية وإصلاحها:

الملاحظات وبعض المسائل المعروفة:

روابط ذات صلة:

مناقشات مجتمع دعم Cisco ذات الصلة

المقدمة:

يصف المستند ميزات التفاصيل لبطاقة PTF (Packet Transport Fabric) المستخدمة في أجهزة نقل حزم الناقل (CPT) من Cisco واستكشاف الأخطاء الأساسية وإصلاحها في حالة حدوث خطأ.

أيضا في هذا وثيقة نشرت بعض مسائل معروفة تتعلق ب PTF بطاقة مع بعض خطوات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها مع مجموعة السجلات.

ملاحظة: سيصف هذا المستند الوصف التفصيلي لبطاقة البنية فقط وليس بطاقة الخط.

المتطلبات الأساسية:

المتطلبات:توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة أساسية تحت النقل من الطبقة 2:إيثرنت الناقل، ملف تعريف نقل MPLS (TP) و IP/MPLS-(TE)خدمات الطبقة 2 والطبقة 2+:Carrier Ethernet - EPL، EVPL، ELAN، EVPLANMPLS-TP - دوائر (VPWS)، VPLS الحلقية، IP/MPLS (TE) - دوائر P2P (VPWS)، Multipoint (VS).

المكونات المستخدمة والمنتجات ذات الصلة:يمكن أيضا إستخدام هذا المستند مع إصدارات الأجهزة والبرامج التالية:-Cisco CPT600-CPT-PTF256-10Gx4=-Cisco CPT200-Carrier Packet Transport Platform، الإصدار 9.5 System Software.

معلومات أساسية:

حيث تهيمن الخدمات المستندة إلى الحزم على حركة مرور البيانات الكلية للشبكة، وبالتالي يلزم على مزودي الخدمة ما يلي

ترحيل شبكات النقل الموجودة الخاصة بهم من شبكات تجميع تقسيم الوقت (TDM) إلى نقل الحزم

الشبكات. يحتاج موفرو الخدمة إلى شبكات نقل من الجيل التالي يمكنها تمكين ودعم الخدمات الجديدة للشبكة العنكبوتية والنقاط المتعددة والاتجاهات. من خلال نشر شبكات نقل الحزم، يمكن لمزودي الخدمة

الاستفادة من التجميع الإحصائي وتخصيص النطاق الترددي الديناميكي وجودة الخدمة (QoS).

تم تصميم نظام نقل حزم الناقل Carrier Packet Transport (CPT) لمساعدة مزودي الخدمة على الانتقال من شبكات TDM إلى شبكات نقل الحزم بسلاسة وكفاءة. نظام CPT هو نظام أساسي مدمج لنقل الحزم يتيح لمزودي الخدمة نشر شبكات نقل الحزم الجديدة.

نظام CPT هو أول نظام للنقل البصري للحزم (P-OTS) مبني على بروتوكولات متعددة قائمة على المعايير

تقنية ملف تعريف تحويل التسمية-النقل (MPLS-TP). يقوم نظام CPT بتوحيد كل من تقنيات الحزم والنقل، مما يوفر لمزودي الخدمة أساسا قويا لنقل الجيل التالي. تم تصميم نظام CPT لدعم تطبيقات النقل حتى يتمكن موفرو الخدمة من الاستمرار في تقديم خدمات النقل الموجودة مع تمكين خدمات الحزم الجديدة في نفس الوقت.

نظام CPT هو نظام يوفر مرونة البنية مع دعم MPLS-TP و IP/MPLS ونقل إيثرنت الناقل.

يتيح نظام CPT الأساسي لمزودي الخدمة توفير خدمات النقل الاحتياطي عبر الهاتف المحمول والإيثرنت وخدمات TDM للعملاء المقيمين والشركات.

توجد بطاقتان في نظام CPT:

- بطاقة البنية

- بطاقة خط

تعد لوحة CPT 50 وحدة مستقلة ويمكن توصيلها بنظام CPT. تمكنك لوحة CPT 50 من قياس عدد المنافذ على نظام CPT.

بطاقة البنية:

بطاقة البنية عبارة عن بطاقة أحادية الفتحة بها منفذا +SFP إيثرنت بسرعة 10 جيجابت ومنفذا إيثرنت بسرعة 10 جيجابت

منافذ XFP. يدعم منافذ XFP الموجودة على بطاقة البنية بروتوكول OTN. توفر بطاقة البنية أداء فائقا

التوافر والسعة العالية للتحويل. يعمل الطراز 10GE XFPs الخاص ببطاقة البنية على التخلص من الحاجة إلى النشر

أجهزة إرسال/إستقبال إضافية لتطبيقات DWDM.

توافق الفتحات:

على رف CPT 600، قم بتثبيت بطاقات البنية المكررة في الفتحتين 4 و 5. يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى بطاقتي نسيج على رف CPT 600. يمكن أن يكون كلا من بطاقتي البنية على رف CPT 600 في الوضع النشط مع حمل كلا البطاقتين حركة المرور.

على رف CPT 200، قم بتثبيت بطاقة البنية في الفتحة 2 أو 3

بطاقة الخط:

تشتمل بطاقة الخط على أربعة منافذ +SFP لشبكة إيثرنت بسرعة 10 جيجابت. تعمل بطاقة الخط على زيادة سعة الإدخال/الإخراج لهيكل CPT 200 و CPT 600 من خلال الاتصال البيني مع بطاقات الخطوط الأخرى وبطاقات البنية. فهو يوفر موثوقية من فئة شركات النقل ومرونة الشبكة وسهولة الإمداد بالشبكة وعمليات الإدارة والصيانة (OAM) من المستوى الصناعي.

تعد بطاقة الخط Cisco CPT 200 و 600 Packet Transport Fabric (PTF) بمثابة بنية محول غير قابلة للحظر توفر خدمات نقل الحزم الاقتصادية والقابلة للتطوير عالية التوفر من خلال طبقة شبكة Unified Multiprotocol Label Switching (MPLS). تعمل بنية المحول غير القابل للحظر PTF 256 Gigabit على توصيل جميع بطاقات خط نقل الحزم عبر اللوحة الخلفية مع توفير بنية نشطة تتميز بقابلية تطوير وتوفر عال. وبالإضافة إلى ذلك، يوفر PTF أربعة منافذ إيثرنت 10 جيجابت يمكن إستخدامها لواجهات المستخدم إلى الشبكة، وواجهات من شبكة إلى شبكة، كما يتيح إمكانية توسيع واجهات GE من خلال بنية القمر الصناعي CPT 50. تعمل قوة العمل على تمكين Cisco CPT 200 و 600 من توفير بنية أساسية قوية لملف تعريف النقل متعدد البروتوكولات (TP) لتوفير خدمات خطوط خاصة وأعمال وأنشطة داخلية ونقل بيانات متنقلة ومراكز بيانات وفيديو قابلة للتطوير.

معالجة حزمة بمعدل خط كامل وإدارة حركة مرور البيانات

قناة تحويل ثنائية الإتجاه كاملة الحظر بسرعة 256 جيجابت

2x10geg.709enable xfp

منافذ ربط مجمعة/NNI/فرعية بسرعة 2x10

طريقة عرض بطاقة FIG-1

الميزات والفوائد:

تقدم Cisco CPT 200 و 600 PTF:

- قناة تحويل إحتياطية بالكامل بسرعة 256 جيجابت في الثانية

- مستويات التحكم وإعادة التوجيه الموزعة للحصول على أداء أعلى

- مكونات نظام معدل في كل من الأجهزة والبرامج، مما يعمل على عزل الأعطال والأعطال عن النظام الفرعي والمكون

- إرسال الإشارات المستند إلى الأجهزة للبنية: دعم فقد الحزم الذي يقترب من الصفر عند التحويل

- وحدات إحتياطية مدمجة في مكونات الأجهزة مثل معالج التحويل والتوجيه (RSP) وبنية المحول وناقل التحكم في هيكل لوحة التحكم ووحدات التزويد بالطاقة، وبالتالي تجنب نقطة واحدة من حالات التعطل

- 4 منافذ من واجهات إيثرنت بسرعة 10 جيجابت في الثانية تعمل كملحق لبنية UNI و NNI والقمر الصناعي

- معالجة عملية اكتشاف إعادة التوجيه ثنائي الإتجاه (BFD) القائمة على الأجهزة والتحكم الذي يوفر أوقات اكتشاف إتفاقية مستوى الخدمة (SLA) للنقل.

من خلال الدوائر المتكاملة للتزامن ومنافذ التتبع المخصصة لتوقيت اللوحة الخلفية للوصول إلى النظام الفرعي لوحدات التحكم في الأرفف Stratum-3، توفر بطاقة الخط CPT 200 و 600 PTF وظائف واجهة خط قائمة على المعايير لتقديم واستخلاص توقيت الشبكة من فئة النقل، مما يتيح دعم الخدمات والتطبيقات المتزامنة للشبكة مثل نقل خدمات TDM وترحيلها.

كما يقوم PTF بدمج نقل MPLS الموحد وشبكات DWDM من خلال دمج طبقة OTN G.709 مع كل من I.7 و I.4 لتصحيح الخطأ المتقدم المحسن (EFEC) في منفذي 10GE. توفر الفئة G.709 إمكانية رؤية لنظام الإرسال DWDM للسماح بالكشف والاسترداد السريعين من إعاقات طبقة الإرسال و DWDM، كما يمكن تهيئة الفئة G.709 لتوفير حماية إستباقية في حالة اكتشاف انخفاض الإشارة، مما يمنع فقدان حركة المرور وانقطاع الارتباط. تعمل ميزة تصحيح أخطاء إعادة التوجيه المحسنة على زيادة أداء طبقة الإرسال، مما يوفر أداء فائقا عبر نظام مضخم دون تكلفة إعادة الإنشاء أو أجهزة الإرسال/الاستقبال.

أوامر مفيدة لاستكشاف الأخطاء الأساسية وإصلاحها:

برنامج Telnet/إختبار الاتصال بالبطاقات:

#إختبار نظام Telnet الأساسي (أو ping) 192.168.191.<slot no> <telnet من PTF النشط إلى أي فتحة، بما في ذلك الضباب>

#Test Platform telnet (أو ping) 192.168.190.225 <telnet من PTF النشط إلى slot 1 TNC>

#Test Platform telnet (أو ping) 192.168.190.226 <Telnet من PTF النشط إلى slot 8 TNC>

أوامر PTF النشطة:

<config Sync: فشل المزامنة المجمعة بسبب عدم تطابق PRC #show التكرار. الرجاء التحقق من القائمة الكاملة لإخفاقات PRC عبر>

172.16.50.26#show red config-sync failures prc

#term mon <يمكن رسائل السجل إلى المحطة الطرفية >

#term no mon < التراجع عما سبق >

إنذار

#FMEA ينذر <FMEA هي مهمة حبس على الإنترنت يتم تشغيلها على كل بطاقة>

#المطمر النشط ل FMEA

جميع سجلات IOS المطلوب تجميعها لبطاقة PTF:

#إظهار الدعم الفني <لجمع السجلات>

#إظهار التسجيل < لعرض أسباب إعادة التحميل الأربعة>

#مسح التسجيل <يمسح التسجيل المخزن في المخزن المؤقت للسجل>

PPMs ذات الصلة:

#test PPGent sfpdump sfpdump <0-49>(يتم إستخدام هذا كمخزون قابل للتوصيل وأي مشاكل متعلقة ب PPM، فيجب إحضار ذلك أولا.)

الملاحظات وبعض المسائل المعروفة:

- CSCui18866: خطأ BCMSDK في وحدة تحكم PTF "BCMSDK-3-BCM_ERR_MSG_ALERT" - إصلاح جزئي.

- CSCub37662: عطل متقطع لبطاقة PTF — خطأ FPGA Initb.

- CSCua68104: يتم إعادة تشغيل PTF بشكل مستمر عندما يتم تشغيلها بشكل مستمر لبضعة أيام.

- CSCuc64508: تغيير اسم المضيف ل PTF النشطة/الاحتياطية بعد SSO اليدوي.

- CSCug40521: تحدث خسارة DB أثناء إستعادة DB/إعادة تعيين PTF المزدوجة.

- CSCtz68644: عطل متقطع في PTF.

روابط ذات صلة:

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/carrier-packet-transport-cpt-system/data_sheet_c78-633749.html?cachemode=refresh

http://products.mcisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/carrier-packet-transport-cpt-system/qa_c67-635049.pdf

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/optical/cpt/r9_3/configuration/guide/cpt93_configuration/cpt93_configuration_chapter_011.html