المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

بناء الجملة لإعداد حدث

بناء الجملة لإعداد تنبيه

الأمثلة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إعداد تنبيهات وأحداث المراقبة عن بعد (RMON) على موجه من واجهة سطر الأوامر (CLI).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

RMON هي طريقة مماثلة لبروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) لتعقب الإحصائيات على واجهات أو منافذ أجهزة الشبكة.

تكون ميزة RMON مفيدة عادة في بيئة محول شبكة LAN، ولكنها تتوفر على موجهات الوصول (على سبيل المثال، سلسلة 2x00) في برنامج Cisco IOS® الإصدار 11.1 أو إصدار أحدث. في بعض الأحيان، تحتاج إلى إعداد RMON على الموجهات البعيدة فقط عندما لا يمكنك الوصول إلى أجهزة شبكة LAN (مثل لوحات التوزيع) لعرض حركة المرور. لا يتطلب RMON منك إجراء إستطلاع نشط لمتغيرات SNMP على أساس منتظم. تقوم الأجهزة بتخزين المعلومات المطلوبة، ثم يتم إلقاؤها بشكل دوري إلى محطة إدارة شبكة RMON.

ملاحظة: بشكل افتراضي، تدعم جميع المحولات تقنية Mini-RMON، حتى يتم إستقبال التنبيهات والأحداث والإحصائيات والمحفوظات مباشرة من المحولات. لتلقي جميع المعلومات التفصيلية الأخرى من المحولات، أنت تتطلب وحدة تحليل الشبكة (NAM).

بناء الجملة لإعداد حدث

يسمح لك برنامج Cisco IOS بإعداد تنبيهات RMON والأحداث من واجهة سطر الأوامر. يوفر هذا القسم والقسم التالي صياغة الأوامر المطلوبة، مع نفس الأسماء التي يتم إستخدامها ل eventTable وalarmTable.

1.3.6.1.2.1.16.9.1

eventTable OBJECT-TYPE

SYNTAX SEQUENCE OF EventEntry

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS current

DESCRIPTION

"A list of events to be generated."

::= { event 1 }

.1.3.6.1.2.1.16.3.1

alarmTable OBJECT-TYPE

SYNTAX SEQUENCE OF AlarmEntry

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS current

DESCRIPTION

"A list of alarm entries."

::= { alarm 1 }

بناء جملة

RMON حدث فهرسة [log] [trap eventCommunity] [description eventDescription] [owner eventOwner]

وصف الصيغة Syntax

1. الحدث — تكوين حدث RMON.

2. eventIndex— رقم الحدث (1-65535)

3. log— (إختياري) إنشاء سجل RMON عند تشغيل الحدث.

4. مجتمع أحداث الملائمة — (إختياري) قم بإنشاء مصيدة SNMP عند تشغيل الحدث، لسلسلة مجتمع SNMP المحددة.

5. وصف الحدث — (إختياري) تحديد كلمة أو وصف للحدث.

6. مالك الحدث — (إختياري) تحديد مالك للحدث.

- إذا لم تحدد إما خيار السجل أو الملائمة، يتم تعيين كائن alarmTable eventType (1.3.6.1.2.1.16.9.1.1.3) إلى لا شيء.

- في حالة تحديد السجل فقط، يتم تعيين eventType إلى تسجيل.

- إذا قمت فقط بتعيين الملائمة، فإن eventType يتم ضبطه على snmp-trap.

- إذا قمت بتعيين كل من السجل والملائمة، فإن eventType يتم ضبطه على log-and-trap.

بناء الجملة لإعداد تنبيه

تنبيه RMON تنبيه Index تنبيه المتغير فاصل {absolute | دلتا} إرتفاع العتبة alarmRisingThreshold [alarmRisingEventIndex] انخفاض العتبة alarmFallingThreshold [alarmFallingEventIndex] [المالك alarmOwner]

وصف الصيغة Syntax

1. تنبيه— قم بتكوين تنبيه RMON.

2. alarmIndex — رقم التنبيه (1-65535)

3. AlarmVariable—عنصر قاعدة معلومات الإدارة (MIB) المطلوب مراقبته (في Word)

4. alarmInterval — عينة فاصل (1-4294967295)

5. مطلق — اختبر كل عينة مباشرة.

6. دلتا — إختبار دلتا بين العينات.

7. العتبة المرتفعة — اضبط العتبة المرتفعة.

8. alarmRisingThreshold — قيمة عتبة مرتفعة (-2147483648-2147483647)

9. alarmRisingEventIndex— (إختياري) حدث التشغيل عند تجاوز الحد الأعلى (1-65535)

10. العتبة المتساقطة — اضبط العتبة المتساقطة.

11. alarmFallingThreshold — قيمة العتبة الهابطة (-2147483648-2147483647)

12. alarmFallingEventIndex— (إختياري) حدث التشغيل عند تجاوز عتبة السقوط (1-65535)

13. مالك التنبيه — (إختياري) حدد مالك للتنبيه (Word).

يتم تحديد AlarmVariable بأحد الطرق التالية:

- بما أن الصيغة التجريدية العشرية المنقطة بأكملها (ASN.1) معرف الكائن (OID) للكائن (مثل .1.3.6.1.2.1.2.1.10.1)

- اسم إدخال الجدول متبوعا برقم كائن الجدول والمثيل

على سبيل المثال، لتحديد ما إذا كان InOctets للمثيل الأول، أستخدم ifEntry.10.1 ل alarmVariable.

الأمثلة

في الأمثلة الواردة في هذا القسم، "عام" هو سلسلة مجتمع SNMP للقراءة فقط (RO) و 171.68.118.100 هو المضيف الذي يستقبل الفخ.

أصدرت in order to setup حدث أن يرسل ملائمة عندما أطلقت، هذا أمر:

!--- Enter these commands on one line each.

rmon event 3 log trap public

description "Event to create log entry and SNMP notification"

owner "jdoe 171.68 118.100 2643"

rmon alarm 2 ifEntry.10.12 30 delta

rising-threshold 2400000 3 falling-threshold 1800000 3

owner "jdoe 71.68 118.100 2643"

في هذا المثال، يتم تكوين Cisco 2500 لإرسال مصيدة ولتسجيل حدث، عندما يتجاوز حد التنبيه الذي يراقب نفسه ifInOctets (ifEntry.10.1) قيمة مطلقة مقدارها 90000:

snmp-server host 171.68.118.100 public

SNMP-server community public RO

rmon event 1 log trap public description "High ifInOctets" owner jdoe

!--- Enter this command on one line:

rmon alarm 10 ifEntry.10.1 60 absolute

rising-threshold 90000 1 falling-threshold 85000 owner jdoe

وتحدث المراقبة كل 60 ثانية، وعتبة السقوط هي 85000. في هذه الحالة، تلقت محطة إدارة NetView هذا الاعتراض:

router.rtp.cisco.com:

A RMON Rising Alarm:

Bytes received exceeded

threshold 90000;

VALUE=483123 (sample TYPE=1; alarm index=10)

قم بإصدار هذه الأوامر لعرض التنبيهات والأحداث المسجلة:

- show rmon events— يعرض محتويات جدول أحداث RMON للموجه. لا يحتوي هذا الأمر على وسيطات أو كلمات أساسية.

Router#show rmon events

Event 12 is active, owned by manager 1

Description is interface-errors

Event firing causes log and trap to community public, last fired 00:00:00

- الحدث 12 نشط، ويملك المدير 1—فهرس فريد في EventTable، والذي يظهر حالة الحدث كنشاط ويبدي مالك هذا الصف، كما هو محدد في eventTable في RMON.

- الوصف هو أخطاء الواجهة—نوع الحدث؛ في هذه الحالة، خطأ واجهة.

- يتسبب إطلاق الأحداث في حدوث نوع من الإعلامات والسجل— التي سيقوم بها الموجه حول هذا الحدث. مكافئ لنوع الحدث في RMON.

- عامة المجتمع — إذا كان هناك فخ SNMP سيتم إرساله، فإنه يتم إرساله إلى مجتمع SNMP الذي يتم تحديده بواسطة سلسلة النظام الثماني هذه. ما يعادل مجتمع الأحداث في RMON.

- آخر مرة تم فيها إطلاق - آخر مرة تم فيها إنشاء الحدث.

- show rmon alarms— يعرض محتويات جدول تنبيه RMON للموجه. لا يحتوي هذا الأمر على وسيطات أو كلمات أساسية.

Router#show rmon alarms

Alarm 2 is active, owned by manager1

Monitors ifEntry.1.1 every 30 seconds

Taking delta samples, last value was 0

Rising threshold is 15, assigned to event 12

Falling threshold is 0, assigned to event 0

On startup enable rising or falling alarm

- Alarm2 نشط، يملكه مدير 1— فهرس فريد في AlarmTable، الذي يظهر حالة التنبيه كنشاط ويظهر مالك هذا الصف، كما هو معرف في alarmTable ل RMON.

- يراقب IfEntry.1.1—OID الخاص بالمتغير المراد نسخه. مكافئ لمتغير التنبيه في RMON.

- كل 30 ثانية - فترة زمنية بالثواني يتم خلالها أخذ عينة البيانات ومقارنتها مع عتبات الارتفاع والهبوط. مكافئ AlarmInterval في RMON.

- أخذ عينات دلتا- طريقة لأخذ المتغير المحدد وحساب القيمة التي سيتم مقارنتها مقابل الحدود. مكافئ ل alarmSampleType في RMON.

- القيمة الأخيرة كانت—قيمة الإحصائية خلال فترة أخذ العينات الأخيرة. مكافئ لقيمة التنبيه في RMON.

- العتبة المرتفعة هي — العتبة للإحصائيات المنسوخة. ما يعادل alarmRisingThreshold في RMON.

- مخصص للحدث—فهرس EventEntry الذي يتم إستخدامه عند تجاوز عتبة مرتفعة. ما يعادل alarmRisingEventIndex في RMON.

- العتبة المتساقطة هي — عتبة الإحصاء المأخوذ بالعينة. ما يعادل alarmFallingThreshold في RMON.

- تم تعيينه للحدث—فهرس EventEntry الذي يتم إستخدامه عند تجاوز عتبة هبوط. مكافئ alarmFalllingEventIndex في RMON.

- تمكين التنبيه عند بدء التشغيل من الارتفاع أو الهبوط — تنبيه قد يتم إرساله عند تعيين هذا الإدخال لأول مرة إلى صالح. مكافئ للتنبيه بدء التشغيل Alarm في RMON.

معلومات ذات صلة

- ترجمة OID باستخدام متصفح كائن SNMP (بروتوكول إدارة الشبكات البسيط)

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems