المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

مؤقت CDP ووقت توقف CDP

طوبولوجيا

السجلات الموجودة على الموجه

السجلات على المحول

السيناريو 1: يرسل المحول حزمة CDP بعلامات تمييز

السيناريو 2: يرسل المحول حزمة CDP غير مميزة

المقدمة

يصف هذا المستند سلوك بروتوكول أستكشاف Cisco (CDP) بين موجه ومفتاح يعمل بنظام التشغيل Cisco IOS®.

بروتوكول CDP هو بروتوكول الطبقة 2 الخاص من Cisco والمستقل عن الوسائط والبروتوكول، ويعمل على جميع المعدات المصنعة من Cisco. ترسل أجهزة Cisco إعلانات CDP إلى عنوان وجهة البث المتعدد 01-00-0c-cc-cc خارج كل واجهة شبكة متصلة. يتم تلقي حزم البث المتعدد هذه بواسطة محولات Cisco وأجهزة الشبكة الأخرى التي تدعم CDP من خلال واجهة الشبكة المتصلة الخاصة بها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة. ينطبق هذا المستند على جميع محولات وموجهات Cisco التي تعمل بنظام التشغيل Cisco IOS.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

مؤقت CDP ووقت توقف CDP

بشكل افتراضي، يتم إرسال إعلانات CDP كل 60 ثانية على الواجهات التي تدعم رؤوس بروتوكول الوصول إلى الشبكة الفرعية (SNAP)، والتي تتضمن Ethernet وترحيل الإطارات و ATM. يحدد وقت الاحتجاز فترة بقاء إدخال في الجدول. وهذا يعني، في حالة عدم تلقي إعلانات من جهاز لفترة تتجاوز وقت التوقف، يتم تجاهل معلومات الجهاز (الإعداد الافتراضي 180 ثانية).

دخلت in order to غيرت التقصير cdp وقت (60 ثاني) و cdp وقت (180 ثاني)، ال cdp وقت وcdp وقت تشكيل أمر cisco ios على التوالي. يمكن التحقق من التغييرات باستخدام الأمر show cdp، الذي يعرض إعداد CDP للأجهزة الحالية.

Router#show cdp

Global CDP information:

Sending CDP packets every 60 seconds

Sending a holdtime value of 180 seconds

Sending CDPv2 advertisements is enabled

يتم تمكين CDP، بشكل افتراضي، على جميع الواجهات. ومع ذلك، هناك خيار لتعطيل CDP للموجه ككل أو لكل واجهة.

طوبولوجيا

تكوين المبدّل

تكوين الموجّه

Switch#show run int fa1/0/23

Building configuration...

Current configuration : 267 bytes

!

interface FastEthernet1/0/23

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 10

switchport mode trunk

power inline never

spanning-tree portfast

spanning-tree guard root

end

int vlan 10

ip address 10.111.51.3 255.255.255.224

int vlan 21

ip address 10.111.48.3 255.255.255.128

Router#show run int gi0/1

interface GigabitEthernet0/1

no ip address

no ip redirects

duplex auto

speed auto

media-type rj45

end

interface GigabitEthernet0/1.1

encapsulation dot1Q 1

shutdown

end

interface GigabitEthernet0/1.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 10.111.51.1 255.255.255.224

end

interface GigabitEthernet0/1.21

encapsulation dot1Q 21

ip address 10.111.48.1 255.255.255.128

end

القارن على المسحاج تخديد يتلقى dot1q subinterfaces gi0/0.1، gi0/0.10، و gi0/0.21 يشكل مع VLAN 1، 10، و 21 على التوالي. القارن على المفتاح شنطة خطوة حيث all the VLANs يكون سمحت.

Router#show ip int brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status             Protocol

GigabitEthernet0/0         10.106.68.151   YES DHCP   up                    up

GigabitEthernet0/1         unassigned      YES NVRAM  up                    up

GigabitEthernet0/1.1       unassigned      YES unset  administratively down down

GigabitEthernet0/1.10      10.111.51.1     YES manual up                    up

GigabitEthernet0/1.21      10.111.48.1     YES manual up                    up

يعرض المحول الموجه كجار CDP صالح كما هو موضح هنا:

Switch#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,

D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay

Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID

Router           Fas 1/0/23        145             R S I  3845      Gig 0/1.10

لا يكشف الأمر نفسه على الموجه المحول المتصل مباشرة.

Router#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,

D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay

Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID

قم بتشغيل تصحيح أخطاء ل CDP للمساعدة في تحديد السبب ( debug cdp { حزم | التجاور | أحداث\).

السجلات الموجودة على الموجه

تم العثور على هذا الإدخال في ذاكرة التخزين المؤقت.

CDP-PA: version 2 packet sent out on GigabitEthernet0/1 --->the packet is sent out on gi0/1

السجلات على المحول

CDP-PA: version 2 packet sent out on FastEthernet1/0/23

CDP-EV: No space for insertion of civic location

CDP-EV: No space (1068) for insertion of location information.

CDP-PA: Packet received from Router on interface FastEthernet1/0/23

طبقا للسجلات السابقة، لم يستلم الموجه أي حزم CDP من المحول على أي من الواجهات المتصلة. تم إيقاف تشغيل الواجهة مع تضمين dot1q إداريا. وبالتالي، عندما يرسل المحول حزمة CDP، يتم تجاهل الحزمة بواسطة الموجه.

ملاحظة: على الموجه، يتم تحديد الواجهة الفرعية التي تحتوي على أقل عملية كبسلة VLAN/dot1q على أنها الواجهة الفرعية المفضلة لحمل حزم CDP. على المحول، يفضل دائما حركة مرور بيانات CDP على أقل شبكة VLAN التي تم تكوينها. أن، VLAN 1 دائما، أي يستطيع لا يكون محذوف من ال VLAN قاعدة معطيات. يتصرف بروتوكول CDP بشكل مختلف عندما يرسل المحول CDP كحزمة ذات علامات تمييز أو حزمة untagged تعتمد على شبكة VLAN الأصلية التي تم تكوينها على إرتباط خط الاتصال.

على المحول، يفضل دائما حركة مرور بيانات CDP على أقل شبكة VLAN التي تم تكوينها. أن، VLAN 1 دائما، أي يستطيع لا يكون محذوف من ال VLAN قاعدة معطيات.

يتصرف بروتوكول CDP بشكل مختلف عندما يرسل المحول CDP كحزمة ذات علامات تمييز أو حزمة untagged تعتمد على شبكة VLAN الأصلية التي تم تكوينها على إرتباط خط الاتصال.

السيناريو 1: يرسل المحول حزمة CDP بعلامات تمييز

Switch configuration:

interface FastEthernet1/0/1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 10

switchport mode trunk

end

القضية 1: الواجهة الفرعية التي تحتوي على شبكة VLAN رقم 1 التي تم تكوينها على الموجه بحالة up/up

interface GigabitEthernet0/1.1

encapsulation dot1Q 1

end

interface GigabitEthernet0/1.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 10.111.51.1 255.255.255.224

end

interface GigabitEthernet0/1.21

encapsulation dot1Q 21

ip address 10.111.48.1 255.255.255.128

end

GL.S.14-3800-8#show ip int brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status             Protocol

GigabitEthernet0/0         10.106.68.151   YES DHCP   up                    up

GigabitEthernet0/1         unassigned      YES NVRAM  up                    up

GigabitEthernet0/1.1       unassigned      YES unset  up                    up

GigabitEthernet0/1.10      10.111.51.1     YES manual up                    up

GigabitEthernet0/1.21      10.111.48.1     YES manual up                    up

يرسل المفتاح ال CDP ربط على VLAN 1 أي يكون إستلمت بالمسحاج تخديد كربط معلم. يتحقق الموجه لمعرفة ما إذا تم تكوين أي من الواجهات الفرعية الخاصة به باستخدام عملية كبسلة VLAN1 dot1q وكان up. إذا نجح هذا التحقق، تتم معالجة حزمة CDP بواسطة الموجه على GigabitEthernet 0/1.1.

سيقوم الموجه بإنشاء حزمة CDP على الواجهة الفرعية الأقل عددا التي تكون up/up وتم تكوينها باستخدام تضمين VLAN1 dot1q (أو شبكة VLAN الأدنى).

في هذا السيناريو، يرسل الموجه حزم CDP غير المميزة على gi0/1.1 التي يتم استقبالها بواسطة المحول على FastEthernet1/0/23.

السجلات على المحول

CDP-PA: تم إرسال الحزمة الإصدار 2 على FastEthernet1/0/23. تم العثور على هذا الإدخال في ذاكرة التخزين المؤقت.

CDP-PA: Packet received from Router on interface FastEthernet1/0/23

السجلات الموجودة على الموجه

CDP-PA: إرسال الحزمة الإصدار 2 على GigabitEthernet0/1.1. CDP-PA: الحزمة المستلمة من المحول على الواجهة GigabitEthernet0/1.1. تم العثور على هذا الإدخال في ذاكرة التخزين المؤقت.

CDP-EV: Lookup for ip phone with idb= GigabitEthernet0/1.1

ip= 10.111.51.3 mac= 0021.567e.e219 platform= cisco WS-C3750-24P

دخلت العرض cdp جار أمر على المسحاج تخديد.

Switch#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,

D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay

Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID

Router          Fas 1/0/23        149             R S I  3845      Gig 0/1.1

أدخل الأمر show cdp على الموجه.

Router#show cdp neigh

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge>

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,>

D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay>

Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID>

Switch          Gig 0/1.1          158             S I   WS-C3750- Fas 1/0/23

الحالة 2: غيرت التشكيل على المسحاج تخديد قارن لذلك أنت لا يتلقى أي قارن فرعي مع VLAN 1

!

interface GigabitEthernet0/1.1

end

!

Router#show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status             Protocol

GigabitEthernet0/0         10.106.68.151   YES DHCP   up                    up

GigabitEthernet0/0.1       unassigned      YES unset  up                    up

GigabitEthernet0/1         unassigned      YES NVRAM  up                    up

GigabitEthernet0/1.1       unassigned      YES unset  up                    up

GigabitEthernet0/1.10      10.111.51.1     YES manual up                    up

GigabitEthernet0/1.21      10.111.48.1     YES manual up                    up

تحليل

يرسل المفتاح ال CDP بطاقة على Fa1/0/23. عندما يستلم المسحاج تخديد الربط، هو يتحقق أن يرى إن يكون شكلت قارن فرعي على المسحاج تخديد ل عملية كبسلة dot1q ل VLAN 1. لا توجد حاليا واجهة فرعية تم تكوينها.

وبالتالي، يستقبل الموجه حزمة CDP على الواجهة الرئيسية. السبب يستلم المسحاج تخديد الربط على القارن رئيسي لأن VLAN 1 يكون نشط. أدخل الأمر show vlan-switch للتأكيد. حتى إذا لم يكن للموجه أي واجهة تم تكوينها لشبكة VLAN رقم 1، فإن حزمة CDP لا تزال مستلمة.

Router#show vlan-switch

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        1002   1003

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        1      1003

1003 tr    101003     1500  1005   0      -        -    srb      1      1002

1004 fdnet 101004     1500  -      -      1        ibm  -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      1        ibm  -        0      0

في مثل هذه السيناريوهات، يتم إرسال حزمة CDP من الموجه من خلال gi0/1.

السجلات على المحول

CDP-PA: version 2 packet sent out on FastEthernet1/0/23

CDP-PA: Packet received from Router on interface FastEthernet1/0/23

تم العثور على هذا الإدخال في ذاكرة التخزين المؤقت.

CDP-PA: version 2 packet sent out on FastEthernet1/0/23

السجلات الموجودة على الموجه

CDP-PA: version 2 packet sent out on GigabitEthernet0/1>

CDP-PA: Packet received from Switch on interface GigabitEthernet0/1

تم العثور على هذا الإدخال في ذاكرة التخزين المؤقت.

CDP-EV: Lookup for ip phone with idb= GigabitEthernet0/1 ip= 10.111.51.3

mac= 0021.567e.e219 platform= cisco WS-C3750-24P

على المُبدّل:

Switch#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,

D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay

Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID

Router          Fas 1/0/23        123             R S I  3845      Gig 0/1

على الموجه:

Router#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,

D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay

Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID

Switch          Gig 0/1            160             S I   WS-C3750- Fas 1/0/23

أنت ترى سلوك مماثل عندما أي قارن يكون شكلت مع العملية كبسلة VLAN كأهلي طبيعي.

السيناريو 2: يرسل المحول حزمة CDP غير مميزة

Switch configuration:

interface FastEthernet1/0/1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 1

switchport mode trunk

end

الحالة 1: القارن حيث ال VLAN 1 يكون شكلت up/up

interface GigabitEthernet0/1.1

encapsulation dot1Q 1

end

interface GigabitEthernet0/1.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 10.111.51.1 255.255.255.224

end

interface GigabitEthernet0/1.21

encapsulation dot1Q 21

ip address 10.111.48.1 255.255.255.128

end

عندما يرسل المفتاح ال cdp ربط إلى المسحاج تخديد، هو يرسل untagged ربط بما أن VLAN أهلي طبيعي استعملت ل هذا إتصال. لذلك يستلم المسحاج تخديد الربط على القارن حيث VLAN 1 يكون شكلت. المسحاج تخديد يتحقق إن يتلقى هو dot1q عملية كبسلة VLAN 1 يشكل والواجهة up/up. إذا نجح هذا التحقق، يرسل الموجه الحزمة من خلال تلك الواجهة.

Switch#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,

D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay

Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID

Router          Fas 1/0/23        5               R S I  3845      Gig 0/1.1

Router#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,

D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay

Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID

Switch          Gig 0/1.1          8               S I   WS-C3750- Fas 1/0/23

السجلات الموجودة على الموجه

CDP-PA: version 2 packet sent out on GigabitEthernet0/1.1

CDP-PA: Packet received from Switch on interface GigabitEthernet0/1.1

لم يتم العثور على إدخال في ذاكرة التخزين المؤقت.

السجلات على المحول

CDP-AD: Aging entry for Router, on interface FastEthernet1/0/23

CDP-PA: Packet received from Router on interface FastEthernet1/0/23

لم يتم العثور على إدخال في ذاكرة التخزين المؤقت.

CDP-PA: version 2 packet sent out on FastEthernet1/0/23

القضية 2: القارن على المسحاج تخديد حيث ال VLAN يكون شكلت up/up ولا من القارن يتلقى VLAN أهلي طبيعي عينت

interface GigabitEthernet0/1.1

encapsulation dot1Q 1

end

interface GigabitEthernet0/1.10

encapsulation dot1Q 10 native

ip address 10.111.51.1 255.255.255.224

end

interface GigabitEthernet0/1.21

encapsulation dot1Q 21

ip address 10.111.48.1 255.255.255.128

end

تحليل

عندما يرسل المفتاح ال cdp ربط إلى المسحاج تخديد، هو يرسل ال untagged ربط بما أن VLAN أهلي طبيعي استعملت للاتصال. يستلم المسحاج تخديد الربط عبر gi0/1.1 بما أن هو يتلقى VLAN 1 يشكل على نفسه. المسحاج تخديد يتحقق ما إذا هو يتلقى VLAN 1 يشكل أو أي آخر VLAN أهلي طبيعي يشكل. في الحالة الحالية، شكلت القارن gi0/1.10 مع الكلمة المفتاح أهلي طبيعي. وبالتالي يرسل الموجه الحزمة من خلال الواجهة الفرعية gi0/1.10.

يظهر هذا المخرج في هذا السيناريو:

Switch#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,

D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay

Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID

Router          Fas 1/0/23        5               R S I  3845      Gig 0/1.1

يتم عرض نتيجة برنامج CDP المجاور على الموجه هنا:

Router#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,

D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay

Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID

Switch          Gig 0/1.10         7               S I   WS-C3750- Fas 1/0/23

السجلات الموجودة على الموجه

CDP-PA: version 2 packet sent out on GigabitEthernet0/1.10

CDP-PA: Packet received from Switch on interface GigabitEthernet0/1.1

لم يتم العثور على إدخال في ذاكرة التخزين المؤقت.

السجلات على المحول

CDP-AD: Aging entry for Router, on interface FastEthernet1/0/23

CDP-PA: Packet received from Router on interface FastEthernet1/0/23

لم يتم العثور على إدخال في ذاكرة التخزين المؤقت.

CDP-PA: إرسال الحزمة الإصدار 2 على FastEthernet1/0/23

القضية 3: هناك ما من قارن حيث ال VLAN 1 يكون شكلت، غير أن كلا من القارن يتلقى الكلمة المفتاح أهلي طبيعي يشكل

interface GigabitEthernet0/1.1

end

interface GigabitEthernet0/1.10

encapsulation dot1Q 10 native

ip address 10.111.51.1 255.255.255.224

end

interface GigabitEthernet0/1.21

encapsulation dot1Q 21

ip address 10.111.48.1 255.255.255.128

end

عندما يرسل المفتاح الربط إلى المسحاج تخديد، هو يرسل ال untagged ربط عبر VLAN أهلي طبيعي. يستلم الموجه الحزمة عبر gi0/1. المسحاج تخديد يتحقق ما إذا هو يتلقى VLAN 1 يشكل أو أي آخر VLAN أهلي طبيعي يشكل.

هنا، شكلت ال gi0/1.10 قارن ل عملية كبسلة بما أن أهلي طبيعي، لذلك المسحاج تخديد يرسل الربط من خلال gi0/1.10.

Switch#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,

D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay

Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID

Router          Fas 1/0/23        156             R S I  3845      Gig 0/1

Router#sh cdp neigh

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,

D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay

Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID

Switch          Gig 0/1.10         0               S I   WS-C3750- Fas 1/0/23

السجلات الموجودة على الموجه

CDP-PA: version 2 packet sent out on GigabitEthernet0/1.10

CDP-PA: Packet received from Switch on interface GigabitEthernet0/1

لم يتم العثور على إدخال في ذاكرة التخزين المؤقت.

السجلات على المحول

CDP-AD: Aging entry for Router, on interface FastEthernet1/0/23

CDP-PA: Packet received from Router on interface FastEthernet1/0/23

لم يتم العثور على إدخال في ذاكرة التخزين المؤقت.

CDP-PA: version 2 packet sent out on FastEthernet1/0/23

القضية 4: لا يتلقى المسحاج تخديد VLAN dot1q عملية كبسلة ولم يتم تحديد VLAN أهلي طبيعي

interface GigabitEthernet0/1.1

end

interface GigabitEthernet0/1.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 10.111.51.1 255.255.255.224

end

interface GigabitEthernet0/1.21

encapsulation dot1Q 21

ip address 10.111.48.1 255.255.255.128

end

عندما يرسل المفتاح الربط إلى المسحاج تخديد، هو يرسل ال untagged cdp ربط بما أن الاتصال يكون عبر VLAN أهلي طبيعي. يستلم الموجه الحزمة عبر gi0/1. المسحاج تخديد يتحقق ما إذا هو يتلقى VLAN 1 يشكل أو أي آخر VLAN أهلي طبيعي يشكل. هنا لا يوجد واجهة على هذا النحو، وبالتالي يرسل الموجه الحزمة من خلال gi0/1 (عبر الواجهة الرئيسية).

وهذا المخرج يرى في هذا السيناريو :

Switch#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,

D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay

Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID

Router          Fas 1/0/23        7               R S I  3845      Gig 0/1

يتم عرض الإخراج على الموجه هنا:

Router#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,

D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay

Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID

Switch          Gig 0/1           7               S I   WS-C3750- Fas 1/0/23

السجلات الموجودة على الموجه

CDP-PA: version 2 packet sent out on GigabitEthernet0/1

CDP-PA: Packet received from Switch on interface GigabitEthernet0/1

لم يتم العثور على إدخال في ذاكرة التخزين المؤقت.

السجلات على المحول

CDP-AD: Aging entry for Router, on interface FastEthernet1/0/23

CDP-PA: Packet received from Router on interface FastEthernet1/0/23

لم يتم العثور على إدخال في ذاكرة التخزين المؤقت.

CDP-PA: version 2 packet sent out on FastEthernet1/0/23

ملخص

يستقبل الموجه حزمة CDP ذات علامات:

تكون الواجهة الفرعية التي تم تكوينها باستخدام شبكة VLAN1 معطلة/معطلة إداريا.

يتجاهل الموجه حزمة CDP. لن يتم إدراج المحول كأحد جيران بروتوكول CDP.

الواجهة الفرعية التي تم تكوينها مع شبكة VLAN1 بحالة up/up. لم يتم تحديد شبكة VLAN الأصلية.

يرسل الموجه الحزمة على هذه الواجهة الفرعية ويستلمها.

لا يحتوي الموجه على شبكة VLAN1 تم تكوينها ويتم تكوين أي من الواجهات الفرعية باستخدام/بدون الكلمة الأساسية الأصلية.

تعبر الحزم عبر الواجهة الرئيسية. يعمل بروتوكول أستكشاف Cisco (CDP) في كلا الاتجاهين.

يستقبل الموجه حزمة CDP غير مميزة:

تكون الواجهة الفرعية التي تم تكوينها باستخدام شبكة VLAN1 معطلة/معطلة إداريا.

يتجاهل الموجه حزمة CDP. لن يتم إدراج المحول كأحد جيران بروتوكول CDP.

الواجهة الفرعية التي تم تكوينها مع شبكة VLAN1 بحالة up/up. لم يتم تحديد شبكة VLAN الأصلية.

يرسل الموجه الحزم ويستلمها على هذه الواجهة الفرعية. يعمل بروتوكول أستكشاف Cisco (CDP) في كلا الاتجاهين.

لا يحتوي الموجه على شبكة VLAN1 تم تكوينها ولا يتم تكوين أي من الواجهات الفرعية باستخدام الكلمة الأساسية الأصلية.

يستقبل الموجه حزم CDP على الواجهة الرئيسية، ولكنه يرسلها عبر الواجهة الفرعية حيث يتم تكوين الكلمة الأساسية الأصلية.

لا يحتوي الموجه على VLAN1 ولا على الكلمة الأساسية الأصلية التي تم تكوينها.

تعبر حزم CDP عبر الواجهة الرئيسية. يعمل بروتوكول أستكشاف Cisco (CDP) في كلا الاتجاهين.