المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا المستند عملية إعادة تعبئة ذاكرة التخزين المؤقت للروابط بين الأجهزة باستخدام أداة صفحة تشخيصات مخطط EPNM.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- مدير الشبكة المتطورة القابلة للبرمجة (EPNM)

- الوصول إلى أداة تشخيص طبولوجيا مدير EPN وتصفح خلالها

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى مدير الشبكة المتطورة القابلة للبرمجة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

يتعذر عرض الأجهزة أو الارتباطات بين الأجهزة الموجودة أسفل Maps > Topology Maps.

توجد هذه الأجهزة في مخزون EPNM وتظهر الأجهزة المجاورة في جدول CDP؛ ومع ذلك، لا تظهر تحت خرائط المخطط.

تحذير: لا تقم بإعادة ملء ذاكرة التخزين المؤقت بأكملها، لأن ذلك قد يؤدي إلى إعادة ترتيب خريطة المخطط بالكامل أو التسبب في فقدان البيانات.

الحل

الخطوة 1. انتقل إلى صفحة تشخيصات المخطط: https://

/webacs/pages/admin/TopologyDiagPage.jsp.

الخطوة 2. حدد خيار زر الانتقاء الثالث Repopulate link cache between devices.

الخطوة 3. تحديد Device A و Device B من القائمة المنسدلة.

الخطوة 4. انقر Repopulate (مبرزة في الصورة).

يؤدي ذلك إلى إعادة ملء إدخالات ذاكرة التخزين المؤقت بين الجهازين، ويجب أن ترى إرتباطات الجهاز/الجهاز أدناه Maps > Topology Maps.