المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

تهيئة عالية المستوى

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية نشر شبكة L2 Ethernet VPN عبر توجيه المقاطع (SR) تبديل أسماء البروتوكولات المتعددة باستخدام قناة المنفذ الظاهري على Nexus9K.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- بروتوكول العبارة الحدودية (BGP)

- بروتوكول فتح أقصر مسار أولاً (OSPF)

- MPLS

- بروتوكول توزيع التسمية (LDP)

- بروتوكول حجز الموارد (RSVP)

- EVPN

- SR

- vPC

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- المحول Nexus Switch 92360C الذي يشغل الإصدار 9.3(10) ل H1 و H3.

- المحول Nexus Switch 93180YC-FX الذي يشغل الإصدار 10.2(3) للعمود الرئيسي.

- المحول Nexus Switch 93240YC الذي يشغل الإصدار 10.2(3) للوحدة الطرفية.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

VPLS/L2-EVPN هي خدمة Multipoint إلى Multipoint Layer 2 VPN توصل عدة فروع من العميل، في بنية محولة منطقية واحدة عبر شبكة IP/MPLS.

نظرة عامة على الطبقة 2 EVPN-MPLS SR

EVPN (RFC 7432) هو حل يستند إلى BGP MPLS تم إستخدامه لخدمات الجيل التالي من إيثرنت في شبكة مركز البيانات الافتراضية. وهو يستخدم العديد من الكتل مثل مميز المسار (RD) وهدف المسار (RT) والتوجيه وإعادة التوجيه الظاهري (VRF) من تقنيات التحويل متعدد البروتوكولات (MPLS) الموجودة.

على النقيض من VPLS ، يتيح EVPN التعرف على MAC المستند إلى مستوى التحكم في المركز. في EVPN، تتعرف نقاط الوصول الخاصة (PEs) التي تشارك في مثيلات EVPN على مسارات MAC المخصصة في مستوى التحكم باستخدام بروتوكول متعدد البروتوكولات (MP)- بروتوكول BGP. يوفر تعلم مستوى التحكم MAC عدد من الفوائد التي تسمح لشبكة EVPN بمعالجة عيوب VPLS، والتي تتضمن دعم المنازل المتعددة مع موازنة الحمل لكل تدفق.

SR L2 EVPN هي ميزة جديدة متوفرة في NXOS 9.3(1) والتي يتم دعمها على النظام الأساسي Nexus 9300 FX2 Series.

قيود L2 EVPN عبر SR MPLS

- تعتمد غمر SR L2 EVPN على آلية النسخ المتماثل للمدخل

- وهو يستخدم مسار EVPN النوع 3 لحركة مرور BUM

- لا يدعم لب MPLS البث المتعدد

- حظر بروتوكول تحليل العنوان (ARP) غير معتمد

- التحقق من التناسق على VPC غير مدعوم

- لا يمكن تكوين مثيل L2 EVPN نفسه (VIi) ومؤشر EVI L3 معا

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

تهيئة عالية المستوى

1. تثبيت الميزات

2. تكوين عنوان IP - التسطير

3. تكوين IGP - OSPF

4. تكوين MP - BGP

5. تكوين تغشية VLAN و EVPN

6. تكوين e-BGP بين الأجهزة المضيفة والوحدات الطرفية

7. تكوين VPC على الوحدة الطرفية 1 و 2

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك استخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.