المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

النظرية الأساسية

الاصطلاحات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

اتصال VPN بين CE 1 و CE 2

الاتصال بالإنترنت من CE 1

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

الغرض من هذا المستند هو توضيح نموذج التكوين المستخدم للوصول إلى الإنترنت من شبكة VPN المستندة إلى تحويل التسمية متعدد البروتوكولات (MPLS) باستخدام جدول توجيه عام.

في بعض سيناريوهات الشبكة، يلزم الوصول إلى الإنترنت من شبكة VPN قائمة على شبكات MPLS بالإضافة إلى الاستمرار في الحفاظ على اتصال الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) بين مواقع الشركة. يركز نموذج التكوين هذا على توفير الوصول إلى الإنترنت من توجيه وإعادة توجيه VPN (VRF) الذي يحتوي على المسار الافتراضي إلى موجه عبارة الإنترنت (IGW).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

يلزم فهم أساسي لإعادة توجيه MPLS وMPLS VPN لفهم محتويات هذا المستند بالكامل.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية أدناه.

- برنامج IOS® الإصدار 12.1(3)T من Cisco يتضمن الإصدار 12.0(5)T ميزة MPLS VPN

- أي موجه من Cisco من السلسلة 3600 أو إصدار أحدث، مثل Cisco 3660 أو 7206

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

النظرية الأساسية

في مثال التكوين هذا، كانت هذه السياسات موجودة:

- يتم إرفاق موجه مزود بإمكانية الاتصال بالإنترنت بشبكة MPLS. وقد يتم إدخال مسارات بروتوكول العبارة الحدودية (BGP) إلى جدول التوجيه العالمي أو لا يتم ذلك.

ملاحظة: موجهات PE تفهم بروتوكول BGP. لا تقوم الموجهات مثل موجه محول جيجابت (GSR) (الذي يعمل كموجه أساسي للموفر) بتشغيل BGP على الإطلاق.

- هناك ما من متطلب ل VRF أن يتلقى كامل تحشد طاولة من الإنترنت (شامل BGP طاولة)، لذلك ساكن إستاتيكي تقصير طريق وضعت في VRF يشير إلى الشامل التالي جنجل عنوان من ال igw.

- يستخدم عميل الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) نطاق عنوان فريد مسجل قابل للتوجيه في جدول توجيه الإنترنت العام. لا يوصى بطريقة الوصول التي تمت مناقشتها في هذا المستند حيث يكون للعملاء عناوين خاصة فقط في شبكتهم.

الاصطلاحات

يتم إستخدام هذه المختصرات في هذا المستند:

- CE - موجه Customer Edge

- PE - موجه Provider Edge

- P - الموجه الرئيسي للمزود

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

التكوين

- يمكنك الرجوع إلى الرسم التخطيطي للشبكة للحصول على توضيح لهذا التكوين. في هذا المثال، يوجد CE 1 و CE 2 في نفس شبكة VPN. يتم تكوينها بموجب VRF الخاص بالعميل1، نظرا لعدم وجود متطلبات للحصول على VRF ليكون له جدول توجيه كامل من الإنترنت (وفقا للنهج الموجودة في قسم نظرية الخلفية في هذا المستند).

- شكلت ساكن إستاتيكي تقصير طريق في الزبون1 VRF على CE 1 يشير إلى ال igw. بوضع مسار افتراضي ثابت داخل VRF العميل1، سيتم إرسال الحزم التي لا تطابق أي من الموجهات المضمنة في VRF customer1 إلى IGW.

ملاحظة: نظرا لأن الخطوة التالية لبوابة الإنترنت 192.168.67.1 ليست جزءا من VRF الخاص بالعميل1، يتم تكوين مسار افتراضي أسفل Customer1 VRF يشير إلى واجهة واجهة واجهة الإنترنت s8/0 IP 192.168.67.1. لا يقع المسار إلى 192.168.67.1 داخل Customer1 VRF، لذلك تحتاج إلى كلمة أساسية عامة داخل المسار الافتراضي الثابت الذي تم تكوينه تحت Customer1 VRF. يعين الكلمة المفتاح شامل أن التالي جنجل عنوان من الطريق ساكن إستاتيكي حللت ضمن الشامل تحشد طاولة، لا ضمن ال customer1 VRF.

فيما يلي مثال على المسار الثابت.

ip route vrf customer1 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.67.1 global

يضمن وجود مسار ثابت مع كلمة أساسية عمومية في التردد اللاسلكي للعميل1 توجيه جميع الحزم الموجهة إلى الإنترنت إلى بوابة الإنترنت وبالتالي إلى الإنترنت.

ملاحظة: يتم تكوين المسار الافتراضي في PE 1 للإشارة إلى عنوان IP للواجهة التسلسلية لبوابة الإنترنت (192.168.67.1) وليس إلى عنوان الاسترجاع (10.1.1.6). ويتجنب هذا حجب المسارات في حالة فشل الاتصال بين بوابة الإنترنت والإنترنت (R7). إذا تم الإشارة إلى المسار الافتراضي إلى عنوان الاسترجاع لبوابة الإنترنت والاتصال بين فواصل عبارة الإنترنت-R7، فستتابع جميع الحزم التوجيه إلى عبارة الإنترنت. يحدث هذا لأن عنوان الاسترجاع يظل قيد التشغيل (على عكس 192.168.67.1 الذي يتم سحبه من جدول التوجيه العام عند تعطل الواجهة S8/0) ويستمر المسار الافتراضي في وجوده في جدول التوجيه.

تتمثل الخطوة التالية في التأكد من توجيه الحزم العائدة من الإنترنت إلى الوجهة شبكة CE 1 11.11.11.0/24، من بوابة الإنترنت إلى PE 1 و CE 1 من خلال مركز MPLS. ويتم تحقيق ذلك من خلال تكوين مسار ثابت لشبكة CE 1 يشير إلى الواجهة Serial 8/0 في جدول التوجيه العام على PE 1. قم بإعادة توزيعه إلى فتح أقصر مسار أولا (OSPF) حتى يكون لبوابة الإنترنت ذلك المسار في جدول التوجيه العالمي الخاص بها. وهذا يسمح لبوابة الإنترنت بتوجيه جميع الحزم الواردة من الإنترنت إلى PE 1، وإلى الوجهة النهائية بعد CE 1.

المثال التالي هو الأمر ip route المستخدم في التكوين على PE 1.

ip route 11.11.11.0 255.255.255.0 Serial8/0 192.168.10.1

ملاحظة: يتم إضافة المسار الثابت أعلاه الذي تم تكوينه في جدول التوجيه العام إلى المسار الثابت الذي تم تكوينه داخل Customer1 VRF، والذي يتم إستخدامه لمعلومات إمكانية الوصول إلى طبقة الشبكة الخاصة الظاهرية (NLRI). في PE 1، يتم تكوينها كما هو موضح أدناه.

ip route vrf customer1 11.11.11.0 255.255.255.0 192.168.10.1

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة الموضح في الرسم التخطيطي أدناه.

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات الموضحة أدناه.

- CE 1

- الخادم طراز PE 1

- P

- IGW

- الخادم طراز Pe 2

- CE 2

CE 1

version 12.2

!

hostname CE-1

!

ip subnet-zero

!

interface Loopback0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.255

!

interface Loopback2

ip address 11.11.11.1 255.255.255.0

!

interface Serial8/0

ip address 192.168.10.1 255.255.255.252

!--- The interface is connected to PE 1.

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.2

!--- This is the default route to route all packets to PE 1.

!

الخادم طراز PE 1

version 12.2

!

hostname PE-1

!

ip subnet-zero

!

ip vrf customer1

!--- This configured VRF customer1.

rd 100:1

!--- This configured the route distiguisher for VRF.

route-target export 1:1

route-target import 1:1

!--- This configured the export and import policies into VRF.

!

ip cef

!--- This enabled Cisco Express Forwarding (CEF) switching.

!

interface Loopback0

ip address 10.1.1.2 255.255.255.255

!

interface Ethernet0/0

!--- It is connected to P router.

ip address 10.10.23.2 255.255.255.0

tag-switching ip

!--- MPLS switching is enabled.

!

interface Serial8/0

! Connected to CE-1

ip vrf forwarding customer1

!--- Route forwarding based on customer1 VRF is enabled.

ip address 192.168.10.2 255.255.255.252

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

redistribute static subnets

network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0

!

router bgp 100

no synchronization

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.1.1.4 remote-as 100

!--- Neighbor relationship with PE 2 is established.

neighbor 10.1.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.1.1.4 next-hop-self

no auto-summary

!

address-family ipv4 vrf customer1

!--- The address-family configuration mode specifies IPv4 unicast !---address prefixes for customer1 VRF.

no auto-summary

no synchronization

network 11.11.11.0 mask 255.255.255.0

!--- CE 1 network 11.11.11.0/24 to PE 2 is announced.

network 192.168.10.0 mask 255.255.255.252

exit-address-family

!

address-family vpnv4

!--- This is the address-family VPNV4 configuration mode for !--- configuring BGP sessions.

neighbor 10.1.1.4 activate

neighbor 10.1.1.4 send-community extended

no auto-summary

exit-address-family

!

ip classless

ip route 11.11.11.0 255.255.255.0 Serial8/0 192.168.10.1

!--- The static route in the global routing table is pointing to !--- the interface connected to CE 1.

ip route vrf customer1 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.67.1 global

!--- The static default route under customer1 VRF, routing packets !--- outside of VPN to the Internet gateway.

! routes

ip route vrf customer1 11.11.11.0 255.255.255.0 192.168.10.1

!--- The static route for network 11.11.11.0/24 (CE-1 Network) under !---customer1 VRF ensures the reachability of CE 1 network from the !--- other VPN sites.

P

version 12.2

!

hostname P

!

ip subnet-zero

!

ip cef

!--- CEF switching is enabled.

!

interface Loopback0

ip address 10.1.1.3 255.255.255.255

!

interface Ethernet0/0

!--- This is connected to PE 1.

ip address 10.10.23.3 255.255.255.0

tag-switching ip

!--- MPLS switching is enabled.

!

interface Ethernet1/0

!--- This is connected to PE 2.

ip address 10.10.34.3 255.255.255.0

tag-switching ip

!

interface Ethernet2/0

!--- This is connected to the Internet gateway.

ip address 10.10.36.3 255.255.255.0

tag-switching ip

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0

IGW

version 12.2

!

hostname IGW

!

ip subnet-zero

!

ip cef

!--- This enabled CEF switching.

!

interface Loopback0

ip address 10.1.1.6 255.255.255.255

!

interface Ethernet2/0

!--- This is connected to P router.

ip address 10.10.36.6 255.255.255.0

tag-switching ip

!

interface Serial8/0

!--- This is connected to Internet R7.

ip address 192.168.67.1 255.255.255.252

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0

!

router bgp 100

no synchronization

bgp log-neighbor-changes

network 11.11.11.0 mask 255.255.255.0

network 22.22.22.0 mask 255.255.255.0

neighbor 192.168.67.2 remote-as 200

no auto-summary

الخادم طراز Pe 2

version 12.2

!

hostname PE-2

!

ip subnet-zero

!

ip vrf customer1

!--- Customer1 VRF is configured.

rd 100:1

!--- Route Distinguisher for VRF is configured.

route-target export 1:1

route-target import 1:1

!--- This configured the import and export policies for customer1 !--- VRF.

!

ip cef

!--- This enabled CEF switching.

!

interface Loopback0

ip address 10.1.1.4 255.255.255.255

interface Ethernet1/0

!--- Connected to P router.

ip address 10.10.34.4 255.255.255.0

tag-switching ip

!--- MPLS switching is enabled.

!

interface Serial9/0

!--- Connected to CE 2 router.

ip vrf forwarding customer1

!--- This enables VRF forwarding on the interface.

ip address 192.168.20.1 255.255.255.252

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

redistribute static subnets

network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0

!

router bgp 100

no synchronization

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.1.1.2 remote-as 100

neighbor 10.1.1.2 update-source Loopback0

neighbor 10.1.1.2 next-hop-self

no auto-summary

!

address-family ipv4 vrf customer1

!--- This is the address-family IPv4 configuration of customer1 VRF.

no auto-summary

no synchronization

network 22.22.22.0 mask 255.255.255.0

!--- This announces the CE 2 network to PE 1.

exit-address-family

!

address-family vpnv4

!--- This is the address-family VPNV4 configuration for BGP Sessions !--- with PE 1.

neighbor 10.1.1.2 activate

neighbor 10.1.1.2 send-community extended

no auto-summary

exit-address-family

!

ip classless

ip route 22.22.22.0 255.255.255.0 Serial9/0 192.168.20.2

!--- This is the static route for network 22.22.22.0/24 in the global !--- routing table pointing to the interface connected to CE 2.

ip route vrf customer1 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.67.1 global

!--- This is the static default route for customer VRF !--- for destinations outside the VPN.

ip route vrf customer1 22.22.22.0 255.255.255.0 192.168.20.2

!--- This is the static route within customer1 VRF for CE 2 !--- network for VPN connectivity.

CE 2

version 12.2

!

hostname CE-2

!

ip subnet-zero

!

interface Loopback0

ip address 22.22.22.22 255.255.255.0

!

interface Serial9/0

!--- This is connected to PE 2.

ip address 192.168.20.2 255.255.255.252

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.20.1

!--- This is the default route pointing to PE 2.

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

اتصال VPN بين CE 1 و CE 2

للتحقق من اتصال VPN بين CE 1 و CE 2، يجب أن يكون CE 1 قادرا على الوصول إلى شبكة CE 22.22.22.0/24 وبالطريقة الأخرى. للتحقق من ذلك، تحقق من التوجيه إلى الشبكة 22.22.22.0/24 في وضع الاستعداد 1 VRF الخاص بالعميل.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

1. يؤكد الأمر show ip route vrf customer1 المسار إلى الشبكة 22.22.22.0/24 الذي تم تعلمه من 10.1.1.4 (عنوان الاسترجاع ل PE 2) الموضح في الإخراج أدناه.

PE-1# show ip route vrf customer1

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.67.1 to network 0.0.0.0

192.168.10.0/30 is subnetted, 1 subnets

C       192.168.10.0 is directly connected, Serial8/0

22.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

B       22.22.22.0 [200/0] via 10.1.1.4, 01:00:50

11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

S      11.11.11.0 [1/0] via 192.168.10.1

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.67.1

2. بالمثل، في PE 2، يظهر المسار إلى الشبكة 11.11.11.0/24 في التردد اللاسلكي للعميل1 في المثال التالي.

PE-2# show ip route vrf customer1

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.67.1 to network 0.0.0.0

192.168.10.0/30 is subnetted, 1 subnets

B       192.168.10.0 [200/0] via 10.1.1.2, 01:00:09

22.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

S       22.22.22.0 [1/0] via 192.168.20.2

192.168.20.0/30 is subnetted, 1 subnets

C       192.168.20.0 is directly connected, Serial9/0

11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

B       11.11.11.0 [200/0] via 10.1.1.2, 01:00:09

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.67.1

3. تحقق الآن من الاتصال بين CE 1 و CE 2 عن طريق ربط مضيف 22.22.22.22 على CE 2 باستخدام عنوان IP المصدر 11.11.1 من CE 1.

CE-1# ping

Protocol [ip]:

Target IP address: 22.22.22.22

Repeat count [5]:

Datagram size [100]:

Timeout in seconds [2]:

Extended commands [n]: y

Source address or interface: 11.11.11.1

Type of service [0]:

Set DF bit in IP header? [no]:

Validate reply data? [no]:

Data pattern [0xABCD]:

Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 22.22.22.22, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/20/20 ms

الاتصال بالإنترنت من CE 1

اتبع الخطوات التالية للتحقق من الاتصال بالإنترنت من CE1.

1. ستقوم جميع الحزم الموجهة إلى الإنترنت أو VPN من CE 1 بالتوجيه باستخدام مسار افتراضي تم تكوينه في CE 1 يشير إلى PE 1، كما هو موضح أدناه.

CE-1# show ip route 0.0.0.0

Routing entry for 0.0.0.0/0, supernet

Known via "static", distance 1, metric 0, candidate default path

Routing Descriptor Blocks:

* 192.168.10.2

Route metric is 0, traffic share count is 1

2. يتم توجيه الحزم الواردة إلى واجهة PE 1 s8/0 باستخدام جدول توجيه Customer1 VRF. يحتوي PE 1 على مسار افتراضي في المنفذ (Customer1 VRF) يشير إلى عنوان IP الخاص ب IGW 192.168.67.1، كما هو موضح أدناه في إخراج show ip route vrf customer1 على PE 1.

PE-1# show ip route vrf customer1

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.67.1 to network 0.0.0.0

192.168.10.0/30 is subnetted, 1 subnets

C       192.168.10.0 is directly connected, Serial8/0

22.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

B       22.22.22.0 [200/0] via 10.1.1.4, 01:21:11

11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

S       11.11.11.0 [1/0] via 192.168.10.1

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.67.1

3. نظرا لتكوين المسار الافتراضي على PE 1 باستخدام كلمة أساسية عامة، فإنه يبحث عن الخطوة التالية 192.168.67.1 في جدول التوجيه العالمي الخاص به والمسارات إلى IGW، كما هو موضح أدناه.

PE-1# show ip route 192.168.67.1

Routing entry for 192.168.67.0/30

Known via "ospf 1", distance 110, metric 84, type intra area

Last update from 10.10.23.3 on Ethernet0/0, 00:21:54 ago

Routing Descriptor Blocks:

* 10.10.23.3, from 10.1.1.6, 00:21:54 ago, via Ethernet0/0

Route metric is 84, traffic share count is 1

4. يتم توجيه الحزم التي تصل إلى IGW عبر الإنترنت استنادا إلى مسارات BGP التي تعلمتها من R7. في هذه الحالة، يمكنك النظر إلى مسار BGP الذي تم تعلمه من R7 لتوضيح الاتصال بالإنترنت. يظهر أدناه مسار BGP (الشبكة 99.99.99.0/24) الذي تم تعلمه من R7 في جدول توجيه IGW.

IGW# show ip route 99.99.99.0

Routing entry for 99.99.99.0/24

Known via "bgp 100", distance 20, metric 0

Tag 200, type external

Last update from 192.168.67.2 01:37:25 ago

Routing Descriptor Blocks:

* 192.168.67.2, from 192.168.67.2, 01:37:25 ago

Route metric is 0, traffic share count is 1

AS Hops 1

يتم توجيه الحزم التي نشأت من CE-1 إلى الإنترنت.

5. بالنسبة للحزم العائدة من الإنترنت الموجهة إلى شبكة CE 1 11.11.11.0/24، يجب أن يكون ل IGW مسار يشير إلى PE 1 في جدول التوجيه العالمي الخاص به. تم تكوين مسار ثابت في جدول التوجيه العام الخاص ب PE 1 يشير إلى واجهة S8/0 على PE 1 المتصلة ب CE 1 ويعيد توزيعها في OSPF. وهذا يضمن أن لدى IGW مسارا في جدول التوجيه العالمي الخاص به يشير إلى PE 1. المسار الثابت في PE 1 و OSPF الطريق الذي تم تعلمه على IGW مبين أدناه.

IGW# show ip route 11.11.11.0

Routing entry for 11.11.11.0/24

Known via "ospf 1", distance 110, metric 20, type extern 2, forward metric 20

Last update from 10.10.36.3 on Ethernet2/0, 00:34:34 ago

Routing Descriptor Blocks:

* 10.10.36.3, from 10.1.1.2, 00:34:34 ago, via Ethernet2/0

Route metric is 20, traffic share count is 1

PE-1# show ip route 11.11.11.0

Routing entry for 11.11.11.0/24

Known via "static", distance 1, metric 0

Redistributing via ospf 1

Advertised by ospf 1 subnets

Routing Descriptor Blocks:

* 192.168.10.1, via Serial8/0

Route metric is 0, traffic share count is 1

6. تحقق الآن من الاتصال بالإنترنت من CE 1 عن طريق ربط عنوان R7 IP 99.99.99.1 بعنوان مصدر CE 1 11.11.11.1.

CE-1# ping

Protocol [ip]:

Target IP address: 99.99.99.1

Repeat count [5]:

Datagram size [100]:

Timeout in seconds [2]:

Extended commands [n]: y

Source address or interface: 11.11.11.1

Type of service [0]:

Set DF bit in IP header? [no]:

Validate reply data? [no]:

Data pattern [0xABCD]:

Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 99.99.99.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/24/32 ms

CE-1#

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- تكوين شبكة MPLS VPN أساسية

- تكوين MPLS الأساسية باستخدام OSPF

- كيفية أستكشاف أخطاء MPLS VPN وإصلاحها

- أستكشاف أخطاء MPLS وإصلاحها

- الأسئلة المتداولة حول MPLS للمبتدئين

- صفحة دعم MPLS (تحويل التسمية متعدد البروتوكولات)

- صفحة دعم MPLS للشبكات الخاصة الظاهرية (تبديل أسماء البروتوكولات المتعددة من أجل VPNs)

- الدعم الفني - Cisco Systems