المحتويات

المقدمة

تتضمن أوضاع موازنة الأحمال المختلفة ما يلي

المتطلبات الأساسية

طوبولوجيا الشبكة

المنفذ النشط

التكوين

التحقق من واجهة الخدمات الخارجية (ESI) النشطة في المنفذ

حالة الواجهة

حالة الحزمة

قطاع إيثرنت

تعلم عنوان MAC

وحيد النشاط

التكوين

فحص واجهة الخدمات الخارجية (ESI) أحادية النشاط

حالة الواجهة

قطاع إيثرنت

فعال بالكامل

التكوين

التحقق من أمان أمان (ESI) الكامل النشاط

حالة الواجهة

قطاع إيثرنت

مزامنة عنوان MAC

تدفق أحادي نشط (SFA)

التكوين

فحص واجهة الخدمات الخارجية (ESI) النشطة أحادية التدفق

حالة الواجهة

قطاع إيثرنت

تعلم عنوان MAC

القرار

المقدمة

يوضح هذا المستند أوضاع موازنة حمل معرفات قطاعات الإيثرنت (ESI) المختلفة التي تعد ضرورية لتحسين توزيع حركة مرور البيانات والحفاظ على موثوقية الشبكة.

تتضمن أوضاع موازنة الأحمال المختلفة ما يلي

- نشط على المنفذ

- وحيد النشاط

- فعال بالكامل

- تدفق واحد نشط

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة أساسية ب :

- تحويل التسمية متعدد البروتوكولات (MPLS).

- الشبكة الخاصة الظاهرية من الطبقة 2 (L2VPN).

- شبكة إيثرنت الخاصة الظاهرية (EVPN).

المكونات المستخدمة

- تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى الجهاز: موجه خدمات التجميع 9000 (ASR9K).

- تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

طوبولوجيا الشبكة

إستخدام مخطط مخطط شبكة الشكل 1 لتوضيح عمل أوضاع موازنة الأحمال المختلفة.

شكل 1 مخطط الشبكة

المنفذ النشط

شكل 2 وضع التكرار النشط للمنفذ

يصف وضع التكرار النشط للمنفذ Figure 2 وضع التكرار الذي يتم فيه تكوين التكرار النشط/الاحتياطي على مستوى الواجهة. في هذا الإعداد، تتم إعادة توجيه حركة مرور المثيل الظاهري للإيثرنت (PHY)، مثل PHY 100، فقط من خلال الواجهة النشطة (في هذه الحالة، الواجهة المتصلة بالمزود edge -PE3). تتم تجزئة جميع حركة المرور الموجهة إلى PHY 100 إلى الموجه النشط (PE3)، بينما يظل الموجه (الموجهات) الاحتياطي (PE2) مستعدا للاستحواذ في حالة فشل الواجهة النشطة.

التكوين

evpn

interface Bundle-Ether23

ethernet-segment

identifier type 0 00.23.23.23.23.23.23.23.23

load-balancing-mode port-active >> configuration required to enable this mode

التحقق من واجهة الخدمات الخارجية (ESI) النشطة في المنفذ

حالة الواجهة

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show interfaces BE23

Bundle-Ether23 is down, line protocol is down

ملاحظة: على وضع الاستعداد PE (PE2) سقطت حالة واجهة حزمة ether (BE).

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show interfaces BE23

Bundle-Ether23 is up, line protocol is up

حالة الحزمة

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show bundle bundle-ether 23

Bundle-Ether23

Status:                                    LACP OOS (out of service)

<snip>

Port                     Device           State        Port ID         B/W, kbps

--------------------  ---------------  -----------  --------------  ----------

Hu0/1/0/7             Local            Standby      0x8000, 0x0001   100000000

Link is in standby due to bundle out of service state

ملاحظة:

- تكون الواجهة BE23 على PE2 معطلة بسبب "حزمة خارج حالة الخدمة" حيث إن PE2 هذه في حالة الاستعداد بمجرد أن تنخفض قيمة BE23 على PE3 (Active PE) إلى BE23 على PE2 تصبح نشطة .

- بشكل افتراضي، تكون حالة الحزمة هي "خارج الخدمة" ولكن يمكنك تعيين إشارة الوصول إلى للأسفل باستخدام أمر تكوين صريح access-signal bundle-down" ضمن Ethernet-segment.

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show bundle bundle-ether 23

Bundle-Ether23

Status:                                    Up

<snip>

Port                  Device           State        Port ID         B/W, kbps

--------------------  ---------------  -----------  --------------  ----------

Hu0/1/0/7             Local            Active       0x8000, 0x0001   100000000

Link is Active

الواجهة النشطة التي يجب تجزئة حركة مرور البيانات عليها من Customer Edge (CE) 23.

قطاع إيثرنت

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show evpn ethernet-segment carving detail

Ethernet Segment Id      Interface                          Nexthops

------------------------ ---------------------------------- --------------------

0000.2323.2323.2323.2323 BE23                               10.10.22.22

10.10.33.33

ES to BGP Gates   : Ready

ES to L2FIB Gates : Ready

Main port         :

Interface name : Bundle-Ether23

Interface MAC  : 08ec.f50e.6af6

IfHandle       : 0x040001a0

State          : Standby

Redundancy     : Not Defined

ESI type          : 0

Value          : 0000.2323.2323.2323.2323

ES Import RT      : 0023.2323.2323 (from ESI)

Source MAC        : 0000.0000.0000 (N/A)

Topology          :

Operational    : MH

Configured     : Port-Active

<snip>

Service Carving Results:

Forwarders     : 2

Elected        : 0

Not Elected    : 2

EVI NE  :      100,     200

<snip>

Local SHG label   : 24003

Remote SHG labels : 1

24003 : nexthop 10.10.33.33

Access signal mode: Bundle OOS

PE2 - يقوم الموجه الموجه غير المعين لعبور حركة المرور بتنفيذ حظر موجه لجميع حركات المرور القادمة من CE23 أو المتجهة إليها.

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show evpn ethernet-segment carving detail

Ethernet Segment Id      Interface                          Nexthops

------------------------ ---------------------------------- --------------------

0000.2323.2323.2323.2323 BE23                               10.10.22.22

10.10.33.33

Main port         :

Interface name : Bundle-Ether23

Interface MAC  : 08ec.f52e.55b5

IfHandle       : 0x000001a0

State          : Up

Redundancy     : Not Defined

<snip>

Topology          :

Operational    : MH

Configured     : Port-Active

<snip>

Service Carving Results:

Forwarders     : 2

Elected        : 2

EVI E   :      100,     200

Not Elected    : 0

<snip>

HRW Reset timer   : 5 sec [not running]

Local SHG label   : 24003

Remote SHG labels : 1

24003 : nexthop 10.10.22.22

Access signal mode: Bundle OOS (Default)

ملاحظة: يتم إختيار PE3 كموجه مخصص (DF) لمقطع الإيثرنت هذا، ويتم إرسال جميع حركات المرور نحو CE23 واستقبالها عبر PE3.

الموجهات المعلن عنها للموجه البعيد PE1 من PE2 و PE3

RP/0/RSP1/CPU0:ASR9906-1-PE1#show bgp l2vpn evpn

Route Distinguisher: 10.10.11.11:100 (default for vrf EVPN-ELAN-1)

*>i[1][0000.2323.2323.2323.2323][0]/120 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> per ESI route

10.10.22.22                   100      0 i

* i                   10.10.33.33                   100      0 i

*>i[1][0000.2323.2323.2323.2323][4294967295]/120 >>>>>>>>>>>>>>>> per EVI route

10.10.22.22                   100      0 i

* i                   10.10.33.33                   100      0 i

*>i[2][0][48][6c03.093e.7213][0]/104 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Route-Type 2 for the CE23 mac address is only advertised by PE3

10.10.33.33                   100      0 i

*> [2][0][48][ecce.13e7.d85c][0]/104

0.0.0.0                                0 i

RP/0/RSP1/CPU0:ASR9906-1-PE1#show evpn internal-label vpn-id 100 detail

VPN-ID     Encap  Ethernet Segment Id         EtherTag     Label

---------- ------ --------------------------- ----------   --------

100        MPLS   0000.2323.2323.2323.2323    0            24010

Multi-paths resolved: TRUE (Remote single-active)

Multi-paths Internal label: 24010

MAC              10.10.33.33                            24001

EAD/ES           10.10.22.22                              0

10.10.33.33                              0

EAD/EVI          10.10.22.22                             24001

10.10.33.33                             24001

Summary pathlist:

0x02000002 (P) 10.10.33.33                                24001

0x00000000 (B) 10.10.22.22                                24001

ملاحظة: يتم الإعلان عن نوع المسار 2 ل CE23 فقط بواسطة PE3 ومن ثم يتم تعيين PE3 على أنه أساسي لمقطع الإيثرنت هذا و PE2 على أنه ثانوي .

تعلم عنوان MAC

L2VPN

RP/0/RSP1/CPU0:ASR9906-1-PE1#show l2vpn forwarding bridge-domain EVPN-ELAN-1:EVPN-ELAN-1 mac-address location  0/0/CPU0

Mac Address    Type    Learned from/Filtered on    LC learned Resync Age/Last Change Mapped to

-------------- ------- --------------------------- ---------- ---------------------- --------------

ecce.13e7.d85c dynamic Hu0/1/0/2.100               N/A        24 Dec 08:58:17        N/A

6c03.093e.7213 EVPN    BD id: 1                    N/A        N/A                    N/A

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show l2vpn forwarding bridge-domain  EVPN-ELAN:EVPN-ELAN mac-address location 0/1/CPU0

Mac Address    Type    Learned from/Filtered on    LC learned Resync Age/Last Change Mapped to

-------------- ------- --------------------------- ---------- ---------------------- --------------

6c03.093e.7213 EVPN    BD id: 0                    N/A        N/A                    N/A

ecce.13e7.d85c EVPN    BD id: 0                    N/A        N/A                    N/A

يتعلم PE2 كل من عناوين MAC الخاصة ب CE1 و CE23 كمسارات EVPN من PE1 و PE3 .

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show l2vpn forwarding bridge-domain  EVPN-ELAN:EVPN-ELAN mac-address location 0/1/CPU0

Mac Address    Type    Learned from/Filtered on    LC learned Resync Age/Last Change Mapped to

-------------- ------- --------------------------- ---------- ---------------------- --------------

ecce.13e7.d85c EVPN    BD id: 0                    N/A        N/A                    N/A

6c03.093e.7213 dynamic BE23.100                    N/A        24 Dec 07:26:58        N/A

L2rib

RP/0/RSP1/CPU0:ASR9906-1-PE1#show l2route evpn mac all

Topo ID  Mac Address    Producer    Next Hop(s)

-------- -------------- ----------- ----------------------------------------

1        6c03.093e.7213 L2VPN       24010/I/ME, N/A

1        ecce.13e7.d85c LOCAL       HundredGigE0/1/0/2.100, N/A

EVPN:

RP/0/RSP1/CPU0:ASR9906-1-PE1#show evpn evi vpn-id 100  mac

VPN-ID     Encap      MAC address    IP address                               Nexthop                                 Label    SID

---------- ---------- -------------- ---------------------------------------- --------------------------------------- -------- ---------------------------------------

100        MPLS       6c03.093e.7213 ::                                       10.10.33.33                             24001

100        MPLS       ecce.13e7.d85c ::                                       HundredGigE0/1/0/2.100                  24002

BGP:

RP/0/RSP1/CPU0:ASR9906-1-PE1#show bgp l2vpn evpn rd 10.10.11.11:100 [2][0][48][6c03.093e.7213][0]/104

Local

10.10.33.33 (metric 10) from 10.10.33.33 (10.10.33.33)

Received Label 24001

Origin IGP, localpref 100, valid, internal, best, group-best, import-candidate, imported, rib-install

Received Path ID 0, Local Path ID 1, version 1321

Extended community: SoO:10.10.33.33:100 0x060e:0000.0000.0064 RT:100:100

EVPN ESI: 0000.2323.2323.2323.2323

Source AFI: L2VPN EVPN, Source VRF: default, Source Route Distinguisher: 10.10.33.33:100

في هذا الوضع عندما يجب إرسال حركة المرور من CE1 إلى CE23، من PE1 يتم فقط إعادة تسميتها إلى PE3 حيث إننا نستلم نوع المسار 2 من PE3 فقط . عندما ينزل BE23 إلى PE3، فإن حركة المرور تنتقل إلى PE2 .

وحيد النشاط

شكل 3 وضع التكرار أحادي النشاط

كما هو موضح في وضع التكرار أحادي النشاط في الشكل 3، في وضع التكرار هذا، تظل واجهات وصول PE نشطة، ويتم تعيين واجهة حزمة إيثرنت فريدة لكل إرتباط نحو PE على CE23، مع السماح بشبكات VLAN أرقام 100 و 200 على كلا الواجهات . ونظرا لأن هذه الارتباطات تنتمي إلى مجموعات إيثرنت منفصلة، يعمل CE23 في البداية على زيادة حركة المرور إلى كلا الخادمين. ومع ذلك، فإن الموجه المعين (DF) فقط من مقطع الإيثرنت يقوم بإعادة توجيه حركة مرور البيانات باتجاه القلب. وبالتالي، يحتفظ CE بواجهة حزمة إيثرنت واحدة في جدول إعادة التوجيه الخاص بها، مما يضمن إمكانية التوجيه المتعدد لكل شبكة محلية ظاهرية (VLAN) أحادية النشاط.

التكوين

interface Bundle-Ether23

ethernet-segment

identifier type 0 00.23.23.23.23.23.23.23.23

load-balancing-mode single-active >> configuration required to enable this mode

فحص واجهة الخدمات الخارجية (ESI) أحادية النشاط

حالة الواجهة

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show interfaces bundle-ether 23

Bundle-Ether23 is up, line protocol is up

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show interfaces bundle-ether 23

Bundle-Ether23 is up, line protocol is up

ملاحظة: الحالة المادية وحالة الحزمة ل BE23 على PE2 و PE3 في وضع التشغيل والنشاط.

قطاع إيثرنت

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show evpn ethernet-segment carving detail

Ethernet Segment Id      Interface                          Nexthops

------------------------ ---------------------------------- --------------------

0000.2323.2323.2323.2323 BE23                               10.10.22.22

10.10.33.33

<snip>

Topology          :

Operational    : MH, Single-active

Configured     : Single-active (AApS)

<snip>

Service Carving Results:

Forwarders     : 2

Elected        : 1

EVI E   :       200

Not Elected    : 1

<snip>

Local SHG label   : 24003

Remote SHG labels : 1

24003 : nexthop 10.10.33.33

Access signal mode: Bundle OOS

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show evpn ethernet-segment carving detail

Ethernet Segment Id      Interface                          Nexthops

------------------------ ---------------------------------- --------------------

0000.2323.2323.2323.2323 BE23                               10.10.22.22

10.10.33.33

<snip>

Topology          :

Operational    : MH, Single-active

Configured     : Single-active (AApS)

<snip>

Service Carving Results:

Forwarders     : 2

Elected        : 1

EVI E  :      100

Not Elected    : 1

<snip>

Local SHG label   : 24003

Remote SHG labels : 1

24003 : nexthop 10.10.22.22

Access signal mode: Bundle OOS (Default)

ملاحظة:

- يتم إختيار PE2 ك DF ل PHY 200 .

- يتم إختيار PE3 ك DF ل PHY 100 .

- بالنسبة للمعويين 100 والماوس 200، يمكن لبروتوكول PE البعيد (PE1) إرسال حركة مرور البيانات واستقبالها فقط عبر الخادمين طراز PE3 و PE2 على التوالي.

الموجهات المعلن عنها ل PE1 بواسطة PE2 و PE3

RP/0/RSP1/CPU0:ASR9906-1-PE1#show bgp l2vpn evpn

Route Distinguisher: 10.10.11.11:100 (default for vrf EVPN-ELAN-1)

*>i[1][0000.2323.2323.2323.2323][0]/120>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Per EVI route

10.10.22.22                   100      0 i

* i                   10.10.33.33                   100      0 i

*>i[1][0000.2323.2323.2323.2323][4294967295]/120>>>>>>>>>>>>>>>>>> per ESI route

10.10.22.22                   100      0 i

* i                   10.10.33.33                   100      0 i

*>i[2][0][48][6c03.093e.7213][0]/104>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Route-type 2 Advertised only by PE3 for vlan 100

10.10.33.33                   100      0 i

في وضع موازنة الأحمال النشطة الأحادية يستخدم كلا من واجهة وصول PE1 و PE2، تم تجزئة حركة مرور VI 100 إلى PE3 و PHY 200 إلى PE2 . لا يمكن الوصول إلى عنوان MAC ل CE23 في PHY 100 إلا عبر PE3، حيث إن PE3 هذا هو الموجه المعين ل PHY 100 الذي يعلن المسار MAC/IP المرتبط، ويشار إلى PE3 على أنه المسار الرئيسي PE1.

يظل تعلم عنوان MAC ونشره من خلال المكونات المختلفة هو نفسه الموجود في وضع التكرار النشط للمنفذ.

فعال بالكامل

الشكل 4 الكل- وضع التكرار النشط

كما هو موضح في الشكل 4 - وضع التكرار النشط، في وضع التكرار النشط بالكامل لمعرف فئة المورد (PE2) و PE3 يمكن أن يرسل حركة مرور البث الأحادي المعروفة ويستقبلها، ويتم تجزئة حركة مرور البيانات لكل تدفق على كل من معرفات المحولات (PE).

التكوين

Evpn

interface Bundle-Ether23

ethernet-segment

identifier type 0 00.23.23.23.23.23.23.23.23

ملاحظة: الوضع الافتراضي هو الكل نشط .

التحقق من أمان أمان (ESI) الكامل النشاط

حالة الواجهة

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show interfaces Be23

Bundle-Ether23 is up, line protocol is up

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show interfaces BE23

Bundle-Ether23 is up, line protocol is up

ملاحظة: الحالة المادية وحالة الحزمة ل BE23 على PE2 و PE3 بحالة أعلى ونشطة .

قطاع إيثرنت

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show evpn ethernet-segment carving detail

Ethernet Segment Id      Interface                          Nexthops

------------------------ ---------------------------------- --------------------

0000.2323.2323.2323.2323 BE23                               10.10.22.22

10.10.33.33

<snip>

Topology          :

Operational    : MH, All-active

Configured     : All-active (AApF) (default)

Service Carving   : Auto-selection

<snip>

Service Carving Results:

Forwarders     : 2

Elected        : 2

EVI E   :      100,     200

Not Elected    : 0

<snip>

Local SHG label   : 24003

Remote SHG labels : 1

24003 : nexthop 10.10.33.33

Access signal mode: Bundle OOS

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show evpn ethernet-segment carving detail

Ethernet Segment Id      Interface                          Nexthops

------------------------ ---------------------------------- --------------------

0000.2323.2323.2323.2323 BE23                               10.10.22.22

10.10.33.33

<snip>

Topology          :

Operational    : MH, All-active

Configured     : All-active (AApF) (default)

Service Carving   : Auto-selection

<snip>

Service Carving Results:

Forwarders     : 2

Elected        : 0

Not Elected    : 2

EVI NE  :      100,     200

<snip>

Local SHG label   : 24003

Remote SHG labels : 1

24003 : nexthop 10.10.22.22

Access signal mode: Bundle OOS (Default)

ملاحظة:

- تؤثر الأداة المساعدة المخصصة فقط على حركة مرور البث غير المعروف والبث الأحادي والبث المتعدد (BUM) المرسلة من مركز الجهاز للوصول، أي عندما يتم إرسال حركة مرور BUM من PE1 إلى كل من PE2 و PE3 فقط PE2 لإعادة توجيه حركة المرور هذه باتجاه CE23 .

- حيث يمكن تجزئة حركة مرور BUM من CE23 إلى كل من PE2 و PE3 التي يتم إعادة توجيهها إلى PE1 البعيد.

- للحصول على تفاصيل حول آلية تقسيم الأفق وملصق SHG، ارجع إلى ما يلي: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/multiprotocol-label-switching-mpls/layer-2-vpns/222561-configure-evpn-route-types-and-their-fun.html#toc-hId--1100150104

الموجهات المعلن عنها ل PE1 بواسطة PE2 و PE3

RP/0/RSP1/CPU0:ASR9906-1-PE1#show bgp l2vpn evpn

Route Distinguisher: 10.10.11.11:100 (default for vrf EVPN-ELAN-1)

*>i[1][0000.2323.2323.2323.2323][0]/120 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Per EVI

10.10.22.22                   100      0 i

* i                   10.10.33.33                   100      0 i

*>i[1][0000.2323.2323.2323.2323][4294967295]/120>>>>>>>>>>>>> Per ESI

10.10.22.22                   100      0 i

* i                   10.10.33.33                   100      0 i

*>i[2][0][48][6c03.093e.7213][0]/104 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Route-Type2 is advertised by both PE2 and PE3

10.10.22.22                   100      0 i

* i                   10.10.33.33                   100      0 i

RP/0/RSP1/CPU0:ASR9906-1-PE1#show evpn internal-label detail

VPN-ID     Encap  Ethernet Segment Id         EtherTag     Label

---------- ------ --------------------------- ----------   --------

100        MPLS   0000.2323.2323.2323.2323    0            24010

Multi-paths resolved: TRUE (Remote all-active)

Multi-paths Internal label: 24010

MAC         10.10.22.22                                24001

10.10.33.33                                24001

EAD/ES      10.10.22.22                                0

10.10.33.33                                0

EAD/EVI     10.10.22.22                                24001

10.10.33.33                                24001

Summary pathlist:

0x02000001 (P) 10.10.22.22                                24001

0x02000002 (P) 10.10.33.33                                24001

من الإخراج، يمكننا ملاحظة أن الوصول إلى CE23 على PE1 و PE2 و PE3 يعتبر مسارا أساسيا ويتم تقسيم حركة المرور إلى كل من PE2 و PE3

RP/0/RSP1/CPU0:ASR9906-1-PE1#show mpls forwarding labels 24010 detail

Local  Outgoing    Prefix             Outgoing     Next Hop        Bytes

Label  Label       or ID              Interface                    Switched

------ ----------- ------------------ ------------ --------------- ------------

24010  24001       EVPN:100                        10.10.22.22     0

Updated: Dec 29 12:19:20.649

Version: 333, Priority: 3

Label Stack (Top -> Bottom): { 24001 }

NHID: 0x0, Encap-ID: N/A, Path idx: 0, Backup path idx: 0, Weight: 0

MAC/Encaps: 0/4, MTU: 0

Packets Switched: 0

24001       EVPN:100                        10.10.33.33     0

Updated: Dec 29 12:19:20.649

Version: 333, Priority: 3

Label Stack (Top -> Bottom): { 24001 }

NHID: 0x0, Encap-ID: N/A, Path idx: 1, Backup path idx: 0, Weight: 0

MAC/Encaps: 0/4, MTU: 0

Packets Switched: 0

مزامنة عنوان MAC

L2VPN :

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show l2vpn forwarding bridge-domain  EVPN-ELAN:EVPN-ELAN mac-address location 0/1/CPU0

Mac Address    Type    Learned from/Filtered on    LC learned Resync Age/Last Change Mapped to

-------------- ------- --------------------------- ---------- ---------------------- --------------

ecce.13e7.d85c EVPN    BD id: 0                    N/A        N/A                    N/A

6c03.093e.7213 static  BE23.100                    N/A        N/A                    N/A

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show l2vpn forwarding bridge-domain  EVPN-ELAN:EVPN-ELAN mac-address location 0/1/CPU0

Mac Address    Type    Learned from/Filtered on    LC learned Resync Age/Last Change Mapped to

-------------- ------- --------------------------- ---------- ---------------------- --------------

ecce.13e7.d85c EVPN    BD id: 0                    N/A        N/A                    N/A

6c03.093e.7213 dynamic BE23.100                    N/A        30 Dec 06:49:50        N/A

من CE23 تم بدء تدفق واحد فقط إلى PE3 وبالتالي فإن التعلم ديناميكي على PE3، في PE2 تمت مزامنة عنوان MAC لهذا ESI الإدخال ثابت على PE2.

L2RIB :

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show l2route evpn mac all

Topo ID  Mac Address    Producer    Next Hop(s)

-------- -------------- ----------- ----------------------------------------

0        6c03.093e.7213 L2VPN       Bundle-Ether23.100, N/A

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show l2route evpn mac all

Topo ID  Mac Address    Producer    Next Hop(s)

-------- -------------- ----------- ----------------------------------------

0        6c03.093e.7213 LOCAL       Bundle-Ether23.100, N/A

EVPN:

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show evpn evi vpn-id 100  mac

VPN-ID     Encap      MAC address    IP address                               Nexthop                                 Label    SID

---------- ---------- -------------- ---------------------------------------- --------------------------------------- -------- ---------------------------------------

100        MPLS       6c03.093e.7213 ::                                       10.10.33.33                             24001

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show evpn evi vpn-id 100  mac

VPN-ID     Encap      MAC address    IP address                               Nexthop                                 Label    SID

---------- ---------- -------------- ---------------------------------------- --------------------------------------- -------- ---------------------------------------

100        MPLS       6c03.093e.7213 ::                                       Bundle-Ether23.100                      24001

يوضح هذا الإخراج على مستوى المكونات الخاصة بشبكة EVPN بشكل واضح أن PE3 قد تعلم بشكل ديناميكي عنوان MAC الخاص ب CE23 وأعلن عن توجيه-النوع 2 نحو PE2 و PE1 .

قام PE2 باستيراد هذا المسار-Type2 باستخدام مجموعة علامات المزامنة ويعاد ضبط المسار-Type 2 لعنوان MAC ل CE23 مع PE2 يحتوي على الخطوة التالية.

تتبع L2RIB من PE2 الذي يظهر هذا السلوك :

[12/29/24 11:14:07.763 UTC 225f 7879] Received MAC ROUTE msg: addr: (0, 6c03.093e.7213) vni: 0 admin_dist: 0 seq_num: 0 rt_flags: S soo: 0 dg_count: 0 res: 0 esi: (F) >>> sync flag is set

[12/29/24 11:14:07.763 UTC 2262 7879] (0,6c03.093e.7213,9):Updated recv attrs seq:0 flags:S NH-type:2 NH:Bundle-Ether23.100 NH2-type:0 NH2:N/A >>> the NH is updated to the ESI interface

[12/29/24 11:14:07.763 UTC 2264 7879] (0,6c03.093e.7213,9):set route flags: BEST

[12/29/24 11:14:07.763 UTC 2265 7879] (0,6c03.093e.7213,9):MAC route created seq num:0 flags:BS (Rcv) rcv_seq:0 rcv_flags:S slot_id:0 >>>>>>>>> the mac route is created with PE2 has the NH

[12/29/24 11:14:07.763 UTC 2266 7879] (0,6c03.093e.7213,9):MAC route created BR:9 Dup Moves:0 NH-type:2 NH:Bundle-Ether23.100 NH2-type:0  NH2:N/A

[12/29/24 11:14:07.765 UTC 2267 7879] (0,6c03.093e.7213,9):Encoding MAC BR (ADD) Client = 3 BR = 0x56487439e9a0 SBRD = 0 PROD_CHANGED = 0 RLDP 0

BGP:

RP/0/RSP1/CPU0:ASR9906-1-PE1#show bgp l2vpn evpn rd 10.10.11.11:100 [2][0][48][6c03.093e.7213][0]/104

Local

10.10.22.22 (metric 10) from 10.10.22.22 (10.10.22.22)

Received Label 24001

Origin IGP, localpref 100, valid, internal, best, group-best, import-candidate, imported, rib-install

Received Path ID 0, Local Path ID 1, version 1699

Extended community: SoO:10.10.33.33:100 0x060e:0000.0000.0064 RT:100:100

EVPN ESI: 0000.2323.2323.2323.2323

Source AFI: L2VPN EVPN, Source VRF: default, Source Route Distinguisher: 10.10.22.22:100

Path #2: Received by speaker 0

Not advertised to any peer

Local

10.10.33.33 (metric 10) from 10.10.33.33 (10.10.33.33)

Received Label 24001

Origin IGP, localpref 100, valid, internal, import-candidate, imported, rib-install

Received Path ID 0, Local Path ID 0, version 0

Extended community: SoO:10.10.33.33:100 0x060e:0000.0000.0064 RT:100:100

EVPN ESI: 0000.2323.2323.2323.2323

Source AFI: L2VPN EVPN, Source VRF: default, Source Route Distinguisher: 10.10.33.33:100

توضح سمة مصدر المنشأ أن هذا المسار-النوع 2 تم إنشاؤه بواسطة PE3، ولكن محدد المسار يشير بوضوح إلى PE2 الذي تمت إعادة قراءته لهذا المسار-النوع 2 .

ملاحظة: عند إستقبال حركة المرور على PE3 و PE2 من CE23 عند تجزئة مختلف التدفقات إلى كلا الوصلين، يمكن لكل من PE2 و PE3 التعرف بشكل ديناميكي على عنوان MAC والإعلان عن نوع المسار 2 .

تدفق أحادي نشط (SFA)

في وضع التكرار هذا، يمكن أن تكون شبكة VLAN نشطة على جميع نقاط الوصول في مجموعة التكرار ولكن كل تدفق L2 فريد لتلك الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) يمكن أن يكون نشطا على واحد فقط من نقاط الوصول في مجموعة التكرار في كل مرة .

التكوين

Evpn

interface Bundle-Ether23

ethernet-segment

identifier type 0 00.23.23.23.23.23.23.23.23

load-balancing-mode single-flow-active >>> this command enables SFA redundancy mode

فحص واجهة الخدمات الخارجية (ESI) النشطة أحادية التدفق

حالة الواجهة

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show interfaces BE23

Bundle-Ether23 is up, line protocol is up

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show interfaces BE23

Bundle-Ether23 is up, line protocol is up

ملاحظة: الحالة المادية وحالة الحزمة ل BE23 على PE2 و PE3 في وضع التشغيل والنشاط.

قطاع إيثرنت

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show evpn ethernet-segment carving detail

Ethernet Segment Id      Interface                          Nexthops

------------------------ ---------------------------------- --------------------

0000.2323.2323.2323.2323 BE23                               10.10.22.22

10.10.33.33

<snip>

Topology          :

Operational    : MH, Single-flow-active

Configured     : Single-flow-active

Service Carving   : Auto-selection

<snip>

Service Carving Results:

Forwarders     : 2

Elected        : 0

Not Elected    : 0

<snip>

Local SHG label   : 24003

Remote SHG labels : 1

24003 : nexthop 10.10.33.33

Access signal mode: Bundle OOS

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show evpn ethernet-segment carving detail

Ethernet Segment Id      Interface                          Nexthops

------------------------ ---------------------------------- --------------------

0000.2323.2323.2323.2323 BE23                               10.10.22.22

10.10.33.33

<snip>

Topology          :

Operational    : MH, Single-flow-active

Configured     : Single-flow-active

Service Carving   : Auto-selection

<snip>

Service Carving Results:

Forwarders     : 2

Elected        : 0

Not Elected    : 0

<snip>

Local SHG label   : 24003

Remote SHG labels : 1

24003 : nexthop 10.10.22.22

Access signal mode: Bundle OOS (Default)

ملاحظة:

- لا يوجد إختيار ل DF في وضع إعادة الربط هذا .

- SFA - تم تعطيل انقسام الأفق .

الموجهات المعلن عنها ل PE1 بواسطة PE2 و PE3 .

مسار بير ESI :

RP/0/RSP1/CPU0:ASR9906-1-PE1#show bgp l2vpn evpn rd 10.10.11.11:100 [1][0000.2323.2323.2323.2323][4294967295]/120

Local

10.10.22.22 (metric 10) from 10.10.22.22 (10.10.22.22)

Received Label 0

Extended community: EVPN ESI Label:0x02:24003 RT:100:100 RT:200:200

Source AFI: L2VPN EVPN, Source VRF: default, Source Route Distinguisher: 10.10.22.22:1

Path #2: Received by speaker 0

Not advertised to any peer

Local

10.10.33.33 (metric 10) from 10.10.33.33 (10.10.33.33)

Received Label 0

Extended community: EVPN ESI Label:0x02:24003 RT:100:100 RT:200:200

Source AFI: L2VPN EVPN, Source VRF: default, Source Route Distinguisher: 10.10.33.33:1

ملاحظة:

- ملصق EVPN ESI:0x02 - يشير هذا إلى أن PE2 و PE3 البعيدين في وضع تكرار SFA .

- بمجرد تلقي هذا المجتمع الموسع بواسطة إعادة توجيه PE1 عن بعد يتم تعطيله في الطبقة 2 والطبقة 3 .

تعلم عنوان MAC

L2VPN

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show l2vpn forwarding bridge-domain EVPN-ELAN-200:EVPN-ELAN-200 mac-address location 0/1/CPU0

Mac Address    Type    Learned from/Filtered on    LC learned Resync Age/Last Change Mapped to

-------------- ------- --------------------------- ---------- ---------------------- --------------

ecce.13e7.d85c EVPN    BD id: 1                    N/A        N/A                    N/A

6c03.093e.7213 dynamic BE23.200                    N/A        30 Dec 10:05:07        N/A

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show l2vpn forwarding bridge-domain EVPN-ELAN-200:EVPN-ELAN-200 mac-address location  0/1/CPU0

Mac Address    Type    Learned from/Filtered on    LC learned Resync Age/Last Change Mapped to

-------------- ------- --------------------------- ---------- ---------------------- --------------

6c03.093e.7213 EVPN    BD id: 1                    N/A        N/A                    N/A

ecce.13e7.d85c EVPN    BD id: 1                    N/A        N/A                    N/A

ملاحظة: يتم التعرف على ماك في PE2 بشكل ديناميكي ويتم التعرف على ماك في PE3 من خلال EVPN .

بروتوكول تحليل العناوين :

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show arp vrf TEST

192.168.200.23  00:03:37   6c03.093e.7213  Dynamic    ARPA  BVI200

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show arp vrf TEST

192.168.200.23  -          6c03.093e.7213  EVPN_SYNC  ARPA  BVI200

L2rib:

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show l2route  evpn mac-ip all detail

1        6c03.093e.7213 192.168.200.23  L2VPN       Bundle-Ether23.200, 24006/I/ME           1        SSfa

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show l2route  evpn mac-ip all detail

1        6c03.093e.7213 192.168.200.23  L2VPN       Bundle-Ether23.200, 24010/I/ME           2        BSSfa

ملاحظة: أفضل مسار ل BSSfa >> ل MAC هذا هو المسار البعيد مع تعيين علامة المزامنة .

شبكة EVPN :

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show evpn evi vpn-id 200 mac ipv4 192.168.200.23

VPN-ID     Encap      MAC address    IP address                               Nexthop                                 Label    SID

---------- ---------- -------------- ---------------------------------------- --------------------------------------- -------- ---------------------------------------

200        MPLS       6c03.093e.7213 192.168.200.23                           Bundle-Ether23.200                      24007

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show evpn evi vpn-id 200 mac ipv4 192.168.200.23

VPN-ID     Encap      MAC address    IP address                               Nexthop                                 Label    SID

---------- ---------- -------------- ---------------------------------------- --------------------------------------- -------- ---------------------------------------

200        MPLS       6c03.093e.7213 192.168.200.23                           10.10.22.22                             24007

ملاحظة: من PE3 إلى 192. 168. 200. 23 الخطوة التالية هي PE2 وليست الواجهة المحلية .

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-5-PE2#show bgp l2vpn evpn rd 10.10.22.22:200  [2][0][48][6c03.093e.7213][32][192.168.200.23]/136

BGP routing table entry for [2][0][48][6c03.093e.7213][32][192.168.200.23]/136, Route Distinguisher: 10.10.22.22:200

<snip>

Local

0.0.0.0 from 0.0.0.0 (10.10.22.22)

Second Label 24012

Origin IGP, localpref 100, valid, redistributed, best, group-best, import-candidate, rib-install

Received Path ID 0, Local Path ID 1, version 2022

Extended community: Flags 0xe: SoO:10.10.22.22:200 EVPN MAC Mobility:0x00:2 0x060e:0000.0000.00c:200:200

EVPN ESI: 0000.2323.2323.2323.2323

Path #2: Received by speaker 0

Not advertised to any peer

Local

10.10.33.33 (metric 10) from 10.10.33.33 (10.10.33.33)

Received Label 24006, Second Label 24008

Origin IGP, localpref 80, valid, internal, import-candidate, imported, rib-install

Received Path ID 0, Local Path ID 0, version 0

Extended community: SoO:10.10.22.22:200 EVPN MAC Mobility:0x00:2 0x060e:0000.0000.00c8 RT:200:200

EVPN ESI: 0000.2323.2323.2323.2323

Source AFI: L2VPN EVPN, Source VRF: default, Source Route Distinguisher: 10.10.33.33:200

ملاحظة:

- في SFA عند تعلم عنوان MAC على PE2، تتم مزامنته مع PE3 عن طريق إعلان نوع المسار 2 ، PE3 ثم إعادة الإعلان عن نوع المسار 2 ل CE23.

- يحدد الموجه البعيد PE1 أي منهما يكون Prime PE ل CE23 بواسطة قيمة التفضيل المحلي (LP) لنوع المسار المعلن 2 ل CE23 IE PE2 يحتوي على LP مقداره 100 و PE3 LP بمقدار 80 .

- يفضل على PE1 لإرسال حركة المرور إلى CE23 PE2 على PE3 .

في PE3 عند مزامنة المسار-Type2 ل CE23 وتصحيح بياناته بواسطة PE3، يتم الإعلان عنه باستخدام التفضيل المحلي 100 الذي تم تغييره بواسطة سياسة الصادر ل BGP على PE3، ويمكن ملاحظة هذا السلوك في النواتج التالية .

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3# show bgp l2vpn evpn rd  10.10.33.33:200 [2][0][48][6c03.093e.7213][32][192.168.200.23]/136

<snip>

Local

0.0.0.0 from 0.0.0.0 (10.10.33.33)

Second Label 24008

Origin IGP, localpref 100, valid, redistributed, best, group-best, import-candidate, rib-install

Received Path ID 0, Local Path ID 1, version 1365

Extended community: Flags 0xe: SoO:10.10.22.22:200 EVPN MAC Mobility:0x00:2 0x060e:0000.0000.00c8 RT:200:200

EVPN ESI: 0000.2323.2323.2323.2323

يتغير هذا التفضيل المحلي على PE3 عندما يطبق BGP السياسة الصادرة قبل الإعلان عن Route-Type2 إلى PEs البعيدة الأخرى

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9910-3-PE3#show evpn evi vpn-id 200 mac ipv4 192.168.200.23 private

VPN-ID     Encap      MAC address    IP address                               Nexthop                                 Label    SID

---------- ---------- -------------- ---------------------------------------- --------------------------------------- -------- ---------------------------------------

200        MPLS       6c03.093e.7213 192.168.200.23                           10.10.22.22                             24007

Ethernet Tag                            : 0

Multi-paths Resolved                    : True

Multi-paths Internal label              : 24010

<snip>

Ext Flags                               : 0x00000510 (Lcl Spec,Pref-Rib,LP-80,)

ملاحظة:

- PREF-RIB - تفضل الضلع على المحلي لأن هذا طريق بعيد .

- LP-80 - سياسة الصادر المطبقة على نوع المسار 2 على PE3 لتغيير التفضيل المحلي .

- ينطبق هذا المستند أيضا على منتجات XR الأخرى مثل NCS 5500 و NCS 5700 .

القرار

توفر أوضاع معرف مقطع إيثرنت (ESI) لشبكة EVPN آليات قوية للتكرار وتوزيع حركة المرور، مما يضمن التوفر الفائق والاستخدام الفعال للموارد في بنى الشبكة الحديثة. ومن خلال تحسين ميزات مثل أوضاع التكرار أحادية النشاط وكاملة النشاط، تتيح الشبكة الخاصة الظاهرية (EVPN) إمكانية التغلب على الأعطال بسلاسة تامة وموازنة الأحمال والمرونة التشغيلية. يعتبر فهم وتنفيذ وضع واجهة الخدمات الخارجية (ESI) المناسب لمتطلبات الشبكة المحددة أمرا بالغ الأهمية لتحسين الأداء والحفاظ على موثوقية الشبكة.