المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

مرجع الأمر

نوع معدات DSL

DSL linerate

وضع تشغيل DSL (g.shdsl)

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يزود هذا وثيقة عينة تشكيل ل التشكيل من إثنان مسحاج تخديد back-to-back من خلال المتعدد rate متماثل high-speed رقمي مشترك خط (G.SHDSL) ميناء. وهو يصف كيفية تكوين موجه G.SHDSL Cisco للعمل كجهاز DSL من Office المركزي (CO) ينهي اتصالا من جهاز CPE آخر بعيد من G.SHDSL.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- معدات أماكن عمل العملاء (CPE) طراز 828 التي تشغل برنامج Cisco IOS® الإصدار 12.2(8)T1

- الموجه 2612 الذي يشغل برنامج Cisco IOS، الإصدار 12.2(8)T

- الموجه 2612 باستخدام بطاقة واجهة WAN (WIC)-1SHDSL

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للعثور على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

ملاحظة: يتم تكوين 828A في هذا التكوين باستخدام نوع الجهاز "CO"، والذي يحاكي الإشارات من CO. بينما يتم تكوين المحول 2612 المزود ببطاقة واجهة الشبكة (WIC) طراز G.SHDSL باستخدام نوع الجهاز "CPE".

- DSL5-828A

- الطراز DSL4-2612A

DSL5-828a(Cisco 828 CPE تعمل كشركة)

DSL5-828A#show run

Building configuration...

Current configuration : 769 bytes

!

version 12.2

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname DSL5-828A

!

!

ip subnet-zero

!

!

!

!

!

interface Ethernet0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

hold-queue 100 out

!

interface ATM0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

pvc 0/35

encapsulation aal5snap

!

pvc 8/35

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

dsl equipment-type CO

dsl operating-mode GSHDSL symmetric annex A

dsl linerate AUTO

!

interface Dialer0

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 1

!

ip classless

ip http server

ip pim bidir-enable

!

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

stopbits 1

line vty 0 4

!

scheduler max-task-time 5000

end

DSL4-2612A (يعمل الموجه 2612 من Cisco باسم CPE)

dsl4-2612a#show run

Building configuration...

Current configuration : 927 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname dsl4-2612a

!

!

ip subnet-zero

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

fax interface-type fax-mail

mta receive maximum-recipients 0

!

!

!

!

interface ATM0/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

pvc 0/35

encapsulation aal5snap

!

pvc 8/35

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

dsl equipment-type CPE

dsl operating-mode GSHDSL symmetric annex A

dsl linerate AUTO

!

interface Ethernet0/0

ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

shutdown

half-duplex

!

interface TokenRing0/0

no ip address

shutdown

ring-speed 16

!

interface Dialer0

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 1

!

ip classless

ip http server

ip pim bidir-enable

!

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

call rsvp-sync

!

!

mgcp profile default

!

dial-peer cor custom

!

!

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

!

!

end

مرجع الأمر

يوثق هذا القسم الأوامر المعدلة. يتم توثيق جميع الأوامر الأخرى المستخدمة مع هذه الميزة في إصدارات مرجع الأوامر من البرنامج Cisco IOS Software، الإصدار 12.2.

الأوامر المعدلة

- نوع معدات DSL

- DSL linerate

- وضع تشغيل DSL (g.shdsl)

نوع معدات DSL

قم بإصدار الأمر dsl equipment-type في وضع واجهة ATM لتكوين واجهة DSL ATM للعمل كمعدات مشتركة أو CPE. أستخدم الصيغة no من هذا الأمر لاستعادة نوع الجهاز الافتراضي.

- DSL Equipment-type {co | cpe}

- لا توجد أجهزة DSL

أوصاف الصياغة لهذه الأوامر هي:

- مشاركة— تكوين واجهة DSL ATM للعمل كمعدات مشتركة.

- CPE—يقوم بتكوين واجهة DSL ATM للعمل كCPE.

الافتراضيات

تعمل واجهة DSL ATM ك CPE.

وضع أمر الواجهة

تم دمج واجهة ATM الخاصة ب G.SHDSL WIC في إصدارات برنامج Cisco IOS software التالية:

- 12.2(4)XL—على موجهات سلسلة 2600 من Cisco

- 12.2(8)T—على موجهات سلسلة Cisco 2600 و Cisco 3600

إرشادات الاستخدام

ينطبق أمر التكوين هذا على واجهة ATM معينة. يجب تحديد واجهة ATM قبل إصدار هذا الأمر. يجب أن تكون واجهة ATM أيضا في حالة إيقاف التشغيل قبل إصدار هذا الأمر. يوضح هذا المثال كيفية تكوين واجهة DSL ATM 1/1 للعمل كأجهزة CO.

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#interface atm 1/1

Router(config-if)#dsl equipment-type co

Router(config-if)#end

Router# clear interface atm 0/1

Router#

الأوامر ذات الصلة

- DSL linerate— يحدد معدل خط لواجهة DSL ATM.

- وضع تشغيل DSL (g.shdsl)—يحدد وضع تشغيل واجهة DSL ATM.

DSL linerate

قم بإصدار الأمر dsl linerate في وضع واجهة ATM لتحديد معدل خط لواجهة DSL ATM. أستخدم النموذج no من هذا الأمر لاستعادة معدل الخط الافتراضي.

- خط DSL {kbps | auto}

- لا يوجد خط DSL

أوصاف الصياغة لهذه الأوامر هي:

- kbps—يحدد معدل خط بالكيلوبت في الثانية لواجهة DSL ATM. الإدخالات المسموح بها هي 72 و 136 و 200 و 264 و 392 و 520 و 776 و 1032 و 1160 و 1544 و 2056 و 2312.

- auto—تكوين واجهة DSL ATM للتدريب تلقائيا على معدل خط مثالي من خلال التفاوض باستخدام مضاعف الوصول إلى DSL الطرفي البعيد (DSLAM) أو WIC.

الافتراضيات

تقوم واجهة DSL ATM بمزامنة معدل الخط تلقائيا مع DSLAM أو WIC الطرفي البعيد.

وضع أمر الواجهة

تم دمج واجهة ATM الخاصة ب G.SHDSL WIC في إصدارات برنامج Cisco IOS software التالية:

- 12.2(4)XL—على موجهات سلسلة 2600 من Cisco

- 12.2(8)T—على موجهات سلسلة Cisco 2600 و Cisco 3600

إرشادات الاستخدام

ينطبق أمر التكوين هذا على واجهة ATM معينة. يجب تحديد واجهة ATM قبل إصدار هذا الأمر. يجب أن تكون واجهة ATM أيضا في حالة إيقاف التشغيل قبل إصدار هذا الأمر. يوضح هذا المثال كيفية تكوين واجهة DSL ATM 0/1 للعمل بسرعة خط تبلغ 1040 كيلوبت/ثانية:

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#interface atm 0/1

Router(config-if)#dsl linerate 1040

Router(config-if)#end

Router#clear interface atm 0/1

Router#

الأوامر ذات الصلة

- نوع معدات DSL—يقوم بتكوين واجهة DSL ATM للعمل كمعدات مشتركة أو CPE.

- وضع تشغيل DSL (g.shdsl)—يحدد وضع تشغيل واجهة DSL ATM. أستخدم الصيغة no من هذا الأمر لاستعادة وضع التشغيل الافتراضي.

وضع تشغيل DSL (g.shdsl)

قم بإصدار أمر واجهة dsl operating-mode ATM لتحديد وضع تشغيل DSL لواجهة ATM. أستخدم الصيغة no من هذا الأمر لاستعادة وضع التشغيل الافتراضي.

- الملحق {A الخاص بوضع تشغيل DSL المتماثل | b}

- لا يوجد وضع تشغيل DSL

أوصاف الصياغة لهذه الأوامر هي:

- gshdsl—يقوم بتكوين واجهة DSL ATM لتعمل في الوضع متعدد السرعة عالي السرعة لكل ITU G.991.2.

- متماثل—يشكل واجهة DSL ATM للعمل في وضع متماثل لكل ITU G.991.2.

- الملحق {A | b}—يحدد معلمات التشغيل الإقليمية. أدخل A لقارة أمريكا الشمالية وB لأوروبا. الافتراضي هو a.

الافتراضيات

وضع التشغيل الافتراضي هو G.SHDSL Symmetric Annex A.

وضع أمر الواجهة

تم إدخال واجهة ATM الخاصة ب G.SHDSL WIC في البرنامج Cisco IOS Software، الإصدار 12.1(3)X، ويتم دمجها في إصدارات برنامج Cisco IOS هذه.

- 12.2(2)T—على موجهات سلسلة 1700 من Cisco

- 12.2(4)XL—على موجهات سلسلة 2600 من Cisco

- 12.2(8)T—على موجهات سلسلة Cisco 2600 و Cisco 3600

إرشادات الاستخدام

ينطبق أمر التكوين هذا على واجهة ATM معينة. يجب تحديد واجهة ATM قبل إصدار هذا الأمر. يجب أن تكون واجهة ATM أيضا في حالة إيقاف التشغيل قبل إدخال هذا الأمر. يوضح هذا المثال كيفية تكوين واجهة DSL ATM 0/0 للعمل في وضع G.SHDSL.

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#interface atm 0/0

Router(config-if)#dsl operating-mode gshdsl symmetric annex A

Router(config-if)#end

Router#clear interface atm 0/1

Router#

الأوامر ذات الصلة

- نوع معدات DSL—يقوم بتكوين واجهة DSL ATM للعمل كمعدات مشتركة أو CPE.

- DSL linerate— يحدد معدل خط لواجهة DSL ATM.

التحقق من الصحة

يجب أن ترى هذا الإخراج يمر عبر جلسة عمل وحدة التحكم. قم بإصدار الأمر term mon، إذا تم توصيلك عبر الموجه، لعرض رسائل وحدة التحكم.

00:51:25: %GSI-6-RESET: Interface ATM0/0, bringing up the line.

It may take several seconds for the line to be active.

00:52:09: %ATM-5-UPDOWN: Changing VC 0/35 VC-state to PVC activated.

00:52:09: %ATM-5-UPDOWN: Changing VC 8/35 VC-state to PVC activated.

00:52:10: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up

00:52:10: %DIALER-6-BIND: Interface Vi1 bound to profile Di0

00:52:11: %LINK-3-UPDOWN: Interface ATM0/0, changed state to up

00:52:12: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM0/0, changed state to up

00:52:12: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access1, changed state to up

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

تدعم أداة مترجم الإخراج (للعملاءالمسجلين فقط) بعض أوامر show. استخدم أداة مترجم الإخراج (OIT) لعرض تحليل مُخرَج الأمر show .

- show running-config— يتحقق من التكوين الحالي، ويعرض الحالة لجميع وحدات التحكم.

- إظهار وحدات التحكم ATM slot/port—يعرض إحصائيات وحدة التحكم في ATM.

- show atm vc—للتحقق من حالة الدائرة الافتراضية الدائمة (PVC).

- show dsl interface atm— يعرض حالة مودم G.SHDSL

- show interface atm— يعرض حالة واجهة ATM.

هذا مثال إنتاج من العرض atm vc أمر. تأكد من أن بطاقات PVCs النشطة قيد التشغيل.

dsl4-2612a#show atm vc

VCD /                                        Peak  Avg/Min Burst

Interface  Name         VPI   VCI  Type   Encaps   SC   Kbps   Kbps   Cells  Sts

0/0        1              0    35  PVC    SNAP     UBR    2304                UP

0/0        2              8    35  PVC    MUX      UBR    2304                UP

هذا مثال إخراج من الأمر show dsl interface atm. إذا كان السطر معطلا، فإن السطر غير نشط. قد لا تكون بعض القيم دقيقة. تظهر الجملة. يمكنك أيضا التحقق من صحة تكوين نوع الجهاز ووضع التشغيل للتطبيق الخاص بك.

dsl4-2612a#show dsl interface atm 0/0

Globespan G.SHDSL/SDSL Chipset Information

Equipment Type:         Customer Premise

Operating Mode:         G.SHDSL Annex A

Clock Rate Mode:        Auto rate selection Mode

Reset Count:            1

Actual rate:            2312 Kbps

Modem Status:           Data (0x1)

Received SNR:           39 dB

SNR Threshold:          23 dB

Loop Attenuation:      -0.3400 dB

Transmit Power:         7.5 dBm

Receiver Gain:          4.3900 dB

Last Activation Status: No Failure (0x0)

CRC Errors:             33372

Chipset Version:        1

Firmware Version:       R1.5

dsl4-2612a#show dsl interface atm 0/0

Globespan G.SHDSL/SDSL Chipset Information

Line is not active. Some of the values printed may not be accurate.

Equipment Type:         Customer Premise

Operating Mode:         G.SHDSL Annex A

Clock Rate Mode:        Auto rate selection Mode

Reset Count:            1

Actual rate:            2312 Kbps

Modem Status:           Idle (0x0)

Received SNR:           38 dB

SNR Threshold:          23 dB

Loop Attenuation:      -0.3400 dB

Transmit Power:         7.5 dBm

Receiver Gain:          4.3900 dB

Last Activation Status: No Failure (0x0)

CRC Errors:             33372

Chipset Version:        1

Firmware Version:       R1.5

إذا لم تكن قادرا على إختبار الاتصال عبر دائرة ATM، فتحقق من أن واجهة ATM قيد التشغيل/UP من خلال إصدار الأمر show interface لواجهة ATM على كلا الموجهين. قم بإصدار الأمر show interface atm لعرض حالة واجهة ATM. تأكد من تشغيل فتحة ATM ومنفذ الخط وبروتوكول الخط، كما يوضح المثال التالي.

DSL5-828A#show interfaces atm0

ATM0 is up, line protocol is up

Hardware is PQUICC_SAR (with Globespan G.SHDSL module)

MTU 1500 bytes, sub MTU 1500, BW 2312 Kbit, DLY 80 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ATM, loopback not set

Encapsulation(s): AAL5, PVC mode

10 maximum active VCs, 2 current VCCs

VC idle disconnect time: 300 seconds

Last input never, output 00:00:08, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: None

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

261 packets input, 11170 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

264 packets output, 11388 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك استخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ملاحظة: ارجع إلى معلومات مهمة حول أوامر التصحيح قبل إستخدام أوامر debug.

- debug atm events— يحدد الأحداث ذات الصلة ب ATM عند إنشاؤها.

- تصحيح أخطاء ATM—يشير إلى الواجهات التي تواجه مشكلة.

هذه عينة من معلومات تصحيح الأخطاء من واجهة ATM، تشغل الأخطاء المدرجة في هذا القسم، وقادمة على الإنترنت (ضع في الاعتبار أن الدائرة قد تستغرق 30 ثانية أو أكثر).

01:07:15: ATM0/0 dslsar_1a_reset: PLIM type is 19, Rate is 2304Mbps

01:07:15: ATM0/0 dslsar_1a_shutdown: state=4

01:07:15: dslsar disable ATM0/0

01:07:15: %GSI-6-RESET: Interface ATM0/0, bringing up the line.

It may take several seconds for the line to be active.

01:07:15: Resetting ATM0/0

01:07:15:  dslsar_1a_config(ATM0/0)

01:07:15:  dslsar_1a_enable(ATM0/0)

01:07:15: ATM0/0: dslsar_init(825AD084,FALSE)

01:07:15: dslsar disable ATM0/0

01:07:16: ATM0/0 dslsar_init: DSLSAR TXRX disabled

01:07:16: ATM0/0 dslsar_1a_enable: restarting VCs: 0

01:07:16: (ATM0/0)1a_enable,calling atm_activate_pvc, vcd = 1, vc = 0x82A17BE0adb->flags = 0x4800C

01:07:16: (ATM0/0)1a_enable,calling atm_activate_pvc, vcd = 2, vc = 0x82A1863Cadb->flags = 0x4800C

dsl4-2612a#

dsl4-2612a#

01:07:16: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

01:07:19: dslsar disable ATM0/0

01:08:03: ATM0/0 dslsar_MatchSARTxToLineSpeed(): usbw 2304, clkPerCell 6360 prev_clkPerCell 9702

01:08:03: ATM0/0 dslsar_update_us_bandwidth(): upstream bw =2304 Kbps

01:08:09:  dslsar_periodic: ENABLING DSLSAR

01:08:09: dslsar enable ATM0/0

01:08:09:  dslsar_1a_setup_vc(ATM0/0): vc:1 vpi:0 vci:35 state 2

01:08:09: ATM0/0 dslsar_vc_setup: vcd 1, vpi 0, vci 35, avgrate 0

01:08:09: CONFIGURING VC 1 (0/35) IN TX SCHEDULE TABLE SET 0

01:08:09: Forcing Peakrate and Avgrate to: 2304

01:08:09: Requested QoS: Peakrate = 2304, Avgrate = 2304, Burstsize =0

01:08:09: Configuring VC 1:  slot 0 in TST 5

01:08:09: SUCCESSFUL CONFIGURATION OF  VC 1 (0/35), QOS Type 4

01:08:09: ATM0/0: vcd = 1, bw = 2304, tbds_per_tsi = 15, max_pkt_len = 4470,

max_tx_time = 1862ATM0/0 last_address 0x12E14

01:08:09: %ATM-5-UPDOWN: Changing VC 0/35 VC-state to PVC activated.

01:08:09:  dslsar_1a_setup_vc(ATM0/0): vc:2 vpi:8 vci:35 state 2

01:08:09: ATM0/0 dslsar_vc_setup: vcd 2, vpi 8, vci 35, avgrate 0

01:08:09: CONFIGURING VC 1 (0/35) IN TX SCHEDULE TABLE SET 1

01:08:09: Forcing Peakrate and Avgrate to: 2304

01:08:09: Requested QoS: Peakrate = 2304, Avgrate = 2304, Burstsize =0

01:08:09: Configuring VC 1:  slot 0 in TST 5

01:08:09: SUCCESSFUL CONFIGURATION OF  VC 1 (0/35), QOS Type 4

01:08:09: ATM0/0: vcd = 1, bw = 1152, tbds_per_tsi = 15, max_pkt_len = 4470, max_tx_time = 3725

01:08:09: CONFIGURING VC 2 (8/35) IN TX SCHEDULE TABLE SET 1

01:08:09: Forcing Peakrate and Avgrate to: 2304

01:08:09: Requested QoS: Peakrate = 2304, Avgrate = 2304, Burstsize =0

01:08:09: Configuring VC 2:  slot 1 in TST 5

01:08:09: SUCCESSFUL CONFIGURATION OF  VC 2 (8/35), QOS Type 4

01:08:09: ATM0/0: vcd = 2, bw = 1152, tbds_per_tsi = 15, max_pkt_len = 4470, max_tx_time = 3725

01:08:09: %ATM-5-UPDOWN: Changing VC 8/35 VC-state to PVC activated.

01:08:09: CONFIGURING VC 1 (0/35) IN TX SCHEDULE TABLE SET 0

01:08:09: Forcing Peakrate and Avgrate to: 2304

01:08:09: Requested QoS: Peakrate = 2304, Avgrate = 2304, Burstsize =0

01:08:09: Configuring VC 1:  slot 0 in TST 5

01:08:09: SUCCESSFUL CONFIGURATION OF  VC 1 (0/35), QOS Type 4

01:08:09: ATM0/0: vcd = 1, bw = 1152, tbds_per_tsi = 15, max_pkt_len = 4470, max_tx_time = 3725

01:08:09: CONFIGURING VC 2 (8/35) IN TX SCHEDULE TABLE SET 0

01:08:09: Forcing Peakrate and Avgrate to: 2304

01:08:09: Requested QoS: Peakrate = 2304, Avgrate = 2304, Burstsize =0

01:08:09: Configuring VC 2:  slot 1 in TST 5

01:08:09: SUCCESSFUL CONFIGURATION OF  VC 2 (8/35), QOS Type 4

01:08:09: ATM0/0: vcd = 2, bw = 1152, tbds_per_tsi = 15, max_pkt_len = 4470, max_tx_time = 3725

01:08:10: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up

01:08:10: %DIALER-6-BIND: Interface Vi1 bound to profile Di0

01:08:11: %LINK-3-UPDOWN: Interface ATM0/0, changed state to up

01:08:11:  dslsar_atm_lineaction(ATM0/0): state=4

01:08:12: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM0/0, changed state to up

01:08:13: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access1, changed state to up

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني ل DSL

- تثبيت بطاقة الواجهة G.SHDSL ATM WIC على موجه من السلسلة Cisco 1700/2600/3600 Series

- دليل تكوين موجه DSL واستكشاف الأخطاء وإصلاحها من Cisco

- سيناريوهات الشبكة ل Cisco 826/827/828/831/837 و SOHO 76/77/78/91/96

- تكوين متقدم ل Cisco 826/827/828/831/837 و SOHO 76/77/78/91/96

- أستكشاف أخطاء Cisco 826/827/828/831/837 و SOHO 76/77/78/91/96 وإصلاحها

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems