المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

تحديد إصدار البرنامج الثابت الحالي على الموجه

ترقية البرنامج الثابت VDSL

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية ترقية البرامج الثابتة لخط المشترك الرقمي بمعدل بت مرتفع جدا (VDSL) على موجه من سلسلة 800 من Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصيك Cisco بالتحقق من ملاحظات الإصدار الخاصة بإصدار البرنامج الثابت قبل إكمال إجراء الترقية هذا.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى موجه Cisco 897VAB. ومع ذلك، لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للحصول على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا القسم.

تحديد إصدار البرنامج الثابت الحالي على الموجه

أدخل الأمر show controller vdsl لتحديد إصدار البرامج الثابتة الموجودة حاليا على موجه من السلسلة Cisco 800. ابحث عن مدخلات المخرجات الموضحة بالأسود في هذا المثال المخرج:

Router# show controller vdsl 0

Controller VDSL 0 is UP

Daemon Status: Up

XTU-R (DS) XTU-C (US)

Chip Vendor ID: 'BDCM' 'BDCM'

Chip Vendor Specific: 0x0000 0xA31E

Chip Vendor Country: 0xB500 0xB500

Modem Vendor ID: 'CSCO' ' '

Modem Vendor Specific: 0x4602 0x0000

Modem Vendor Country: 0xB500 0x0000

Serial Number Near: FHK144672GQ 886VA-K 15.2(4)M

Serial Number Far:

Modem Version Near: 15.2(4)M

Modem Version Far: 0xa31e

Modem Status: TC Sync (Showtime!)

DSL Config Mode: AUTO

Trained Mode: G.992.5 (ADSL2+) Annex J

TC Mode: ATM

Selftest Result: 0x00

DELT configuration: disabled

DELT state: not running

Trellis: ON ON

SRA: disabled disabled

SRA count: 0 0

Bit swap: enabled enabled

Bit swap count: 0 1

Line Attenuation: 0.0 dB 4.9 dB

Signal Attenuation: 3.3 dB 4.4 dB

Noise Margin: 9.8 dB 6.3 dB

Attainable Rate: 26332 kbits/s 2952 kbits/s

Actual Power: 7.1 dBm 11.9 dBm

Total FECC: 0 0

Total ES: 9721 42

Total SES: 9714 4

Total LOSS: 1086 0

Total UAS: 2670101 2670101

Total LPRS: 0 0

Total LOFS: 8342 0

Total LOLS: 0 0

Full inits: 2511

Failed full inits: 815

Short inits: 174

Failed short inits: 1353

Firmware Source File Name (version)

-------- --------- ------------------

VDSL user config flash:VA_A_39h_B_38h3_24h_j.bin (10)

Modem FW Version: 140305_1531-4.02L.03.B2pvC038h3_J.d24h

Modem PHY Version: B2pvC038h3_J.d24h

Vendor Version: Bpv38h3.24h 68

DS Channel1 DS Channel0 US Channel1 US Channel0

Speed (kbps): 0 25346 0 2832

SRA Previous Speed: 0 0 0 0

Previous Speed: 0 25866 0 1264

Total Cells: 0 35481077 0 3942410

User Cells: 0 0 0 0

Reed-Solomon EC: 0 0 0 0

CRC Errors: 0 220155 0 0

Header Errors: 0 0 0 0

Interleave (ms): 0.00 0.08 0.00 11.11

Actual INP: 0.00 0.00 0.00 0.69

Training Log: Stopped

Training Log Filename: flash:vdsllog.bin

ملاحظة: يتم وضع البرامج الثابتة الافتراضية في flash:/firmware/<filename>. إذا لم يتم توفير مسار لبرنامج ثابت تحت وحدة التحكم في VDSL، ويتم إعادة تعيين وحدة التحكم في VDSL (إيقاف التشغيل/عدم إيقاف التشغيل) أو إعادة تحميل الموجه، تأخذ وحدة التحكم في VDSL هذا البرنامج الثابت الافتراضي. لا تقم بحذف البرنامج الثابت الأساسي من flash:/firmware/<filename>.

ترقية البرنامج الثابت VDSL

1. قم بتنزيل البرنامج الثابت VDSL2 الجديد من مركز البرامج على العنوان Cisco.com.

2. أخترت مسحاج تخديد>فرع مسحاج تخديد>cisco 800 sery مسحاج تخديد>cisco 887V integrated Services مسحاج تخديد>معدل بت DSL مرتفع جدا (vdsl) ثابت.

3. انسخ البرامج الثابتة إلى موقع معين. على سبيل المثال، ذاكرة Router flash (الذاكرة المؤقتة)، أو خادم TFTP.
يوضح هذا المثال كيفية نسخ البرنامج الثابت VDSL2 من خادم TFTP على 10.76.76.160 إلى ذاكرة Flash للموجه:

Router#copy tftp flash:

Address or name of remote host []? 10.76.76.160 [Addres of the TFTP Server]

Source filename []? vdsl_bond.bin_39p1 [Name of the downloaded VDSL Firmware]

Destination filename [vdsl_bond.bin_39p1]? [Name of the VDSL firmware on the router flash]

بدلا من ذلك، يمكنك إدخال الأمر copy ftp://usernamepassword@TFTP-Server-IPAddress flash:vdsl-firmware-name. يقدم هذا الإخراج مثالا:

Router#copy ftp://test:test@10.76.76.160 flash:vdsl_bond.bin_39p1

Source filename []? vdsl_bond.bin_39p1

Destination filename [vdsl_bond.bin_39p1]?

Accessing ftp://test:test@10.76.76.160/vdsl_bond.bin_39p1...

Loading vdsl_bond.bin_39p1 !!!!!!!!!!!

[OK - 2660422/4096 bytes]

4. قم بتكوين الموجه لتحميل البرنامج الثابت VDSL2 الجديد من موقع محدد.
Router#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#controller vdsl 0

Router(config-controller)#firmware filename ?

archive: Download fw file name

cns: Download fw file name

flash: Download fw file name

ftp: Download fw file name

http: Download fw file name

https: Download fw file name

null: Download fw file name

nvram: Download fw file name

rcp: Download fw file name

scp: Download fw file name

system: Download fw file name

tar: Download fw file name

tftp: Download fw file name

tmpsys: Download fw file name

xmodem: Download fw file name

ymodem: Download fw file name

Router(config-controller)#firmware filename flash:vdsl_bond.bin_39p1

5. قم بإعادة تشغيل واجهة وحدة التحكم حتى يصبح البرنامج الثابت الجديد ساري المفعول:
Router#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#controller vdsl 0

Router(config-controller)#shut

Router(config-controller)#no shut

Router(config-controller)#end

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

تدعم أداة مترجم الإخراج (للعملاءالمسجلين فقط) بعض أوامر show. استخدم "أداة مترجم الإخراج" لعرض تحليل لمُخرَج الأمر show.

Router#show controller vdsl 0

Controller VDSL 0 is DOWN

Daemon Status:           Establishing Link

XTU-R (DS)              XTU-C (US)

Chip Vendor ID:         'BDCM'                   'BDCM'

Chip Vendor Specific:   0x0000                   0xA39A

Chip Vendor Country:    0xB500                   0xB500

Modem Vendor ID:        'CSCO'                   'BDCM'

Modem Vendor Specific:  0x4602                   0xA39A

Modem Vendor Country:   0xB500                   0xB500

Serial Number Near:    FGL18212393 C897VAB- 15.4(201503

Serial Number Far:

Modem Version Near:    15.4(20150325:160033) [ragvasud

Modem Version Far:     0xa39a

Modem Status:          Unknown

DSL Config Mode:         ADSL2+

Trained Mode:

TC Mode:                 UNKNOWN

Selftest Result:         0x00

DELT configuration:      disabled

DELT state:              not running

Bonded Status:           PTM Bonded<

Number of Ports:         2

Port ID:                 0               1

Link Status:             DOWN            DOWN

Aggr US Rate(kbps):      0

Aggr DS Rate(kbps):      0

Full inits:             3

Failed full inits:      14

Short inits:            2

Failed short inits:     2

Firmware        Source          File Name

--------        ------          ----------

VDSL            user config     flash:vdsl_bond.bin_39p1

Modem FW  Version:      4.14L.04

Modem PHY Version:      A2pv6F039p1.d24m

Line:

XTU-R (DS)              XTU-C (US)

Trellis:                 OFF                      OFF

SRA:                     disabled                disabled

SRA count:              0                       0

Bit swap:                enabled                 enabled

Training Log :  Stopped

Training Log Filename : flash:vdsllog.bin

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.