المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

تكوين CPE للمستخدم البعيد

الرسم التخطيطي للشبكة

التعليمات بالتفصيل

تكوين Telco NI2 DSLAM

تحويل إطارات HDLC إلى خلايا ATM

تكوين المجمع لتضمين PPP

تكوين ترحيل الإطارات

تكوين المجمع لتضمين ترحيل الإطارات

أستكشاف أخطاء إتصالات IDSL PPP وإصلاحها

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أستكشاف أخطاء إتصالات ترحيل إطارات IDSL وإصلاحها

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشاكل والأخطاء

معلومات ذات صلة

المقدمة

خط المشترك الرقمي ل ISDN (IDSL) هو واجهة المعدل الأساسي ل ISDN للخط المؤجر (BRI) التي لا يتم تحويلها ولا تحتوي على إشارات (قناة D). يستخدم IDSL و ISDN BRI نفس تعديل خط 2b1Q. على الموجه، يعادل هذا وضع واجهة BRI في تكوين خط مؤجر. يمكنك تكوين الخط بسرعة 64 كيلوبت/ثانية أو 128 كيلوبت/ثانية أو 144 كيلوبت/ثانية.

الإطارات التي تمر عبر السلك هي إطارات قياسية عالية المستوى للتحكم في إرتباط البيانات (HDLC). يمكنك تكوين تضمين PPP أو ترحيل الإطارات لواجهة BRI للخط المؤجر. ضع في الاعتبار واجهة BRI كمنفذ تسلسلي متزامن يعمل بسرعة بطيئة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

هذه العناصر مطلوبة لاستخدام IDSL:

- موجه يدعم أمر التكوين العام isdn -line المؤجر-ويكون له واجهة BRI.

- مجمع وصول خط المشترك الرقمي (DSLAM) مع واجهات IDSL لإنهاء الجانب الآخر من الاتصال.

تحتوي Cisco حاليا على بطاقات IDSL ذات ثمانية منافذ لاستخدامها في Cisco 6160 DSLAM. ومن المخطط تقديم الدعم إلى وحدة التحكم الإدارية 6130 DSLAM. الفرق هو أن Cisco 6130 يدعم أربعة منافذ فقط لكل بطاقة IDSL.

- السرعة والتضمين اللذين يتطابقان مع تكوين DSLAM.

توجد أنواع قليلة فقط من IDSL DSLAM. ولذلك، من السهل الاتصال بمعدات البائعين الآخرين.

- ماسورة واحدة فقط بسرعة 64 كيلوبت/ثانية أو 128 كيلوبت/ثانية أو 144 كيلوبت/ثانية.

لا تدعم Cisco واجهة BRI التي يتم تحويلها إلى موصلات خط مستأجرة.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- برنامج IOS ® Cisco 804 Customer Premises Equipment (CPE) الإصدار 12.0(7)T

- برنامج IOS لمعالج توجيه عقدة UAC (NRP) الإصدار 12.0(7)DC من Cisco 6400

- معالج محول عقدة UAC (NSP) IOS Software، الإصدار 12.0(4)DB من Cisco

- برنامج DSLAM-NI2 IOS الإصدار 12.1(1)DA من Cisco

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

تكوين CPE للمستخدم البعيد

يشرح هذا القسم كيفية تكوين CPE للمستخدم البعيد.

في هذا القسم، تقدم لك المعلومات التي يمكنك إستخدامها لتكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

التعليمات بالتفصيل

أتمت in order to شكلت مسحاج تخديد مع BRI قارن ل IDSL، هذا steps:

1. إضافة هذه الأوامر:

isdn leased-line bri [#] [128|144]

!

interface bri [#]

no shut

!

عند هذه النقطة يظهر الخط، غير أن ليس بروتوكول الخط (مثل منفذ تسلسلي).

لا تقم بإصدار الأمر show isdn status. لا صلة لها بالموضوع لعدم وجود قناة D. يظهر أحيانا أن الطبقة 1 أسفل عندما لا تكون أسفل.

2. قم بإصدار الأمر show int bri[#] واتبع قواعد الواجهة التسلسلية فيما يتعلق ببروتوكول الخط وحالة الخط.

3. إضافة تكوين ترحيل الإطارات أو PPP.

يوضح هذا المثال تكوين PPP:

isdn leased-line bri 0 128

!

username b-nrp password 0 cisco

!--- b-nrp is the username assigned to the ISDN router !--- to authenticate with the ISP. !--- cisco is the password assigned to the ISDN router !--- to authenticate with the ISP.

!

!

interface BRI0

ip address 7.7.7.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

ppp authentication chap

!

يوضح هذان المثالان تكوين ترحيل الإطارات. تأكد من إستخدام تضمين "فريق عمل هندسة الإنترنت" (IETF).

مثال 1

!

interface BRI0/0

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

fair-queue 64 16 0

frame-relay map ip 10.0.0.2 300 broadcast IETF

frame-relay lmi-type ansi

!

مثال 2

!

interface BRI0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

fair-queue 64 16 0

frame-relay lmi-type ansi

!

interface BRI0/0.300 point-to-point

ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

frame-relay interface-dlci 300 IETF

!

ملاحظة: تذكر عدم وجود إشارات وواجهة المتصل وقوائم المتصل وسلاسل المتصل وعدم وجود خرائط للمطالب. هذا خط مخصص مثل خط تسلسلي T1 مخصص. والفارق الوحيد هو أن تعديل 2B1Q يتم إستخدامه بدلا من V.35، والذي يتم إستخدامه لوحدة خدمة البيانات/وحدة خدمة القنوات (DSU/CSU).

إذا لم يظهر بروتوكول الخط ل PPP، قم بإصدار أوامر تصحيح الأخطاء التالية:

- تفاوض DEBUG PPP

- تصحيح أخطاء مصادقة PPP

- خطأ debug ppp

تكوين Telco NI2 DSLAM

يفترض تكوين NI2 DSLAM معرفة بتكوين DSL و ATM، والذي يتضمن PPP عبر ATM (PPPoA). تكوين IDSL أكثر عمقا من إعداد خط المشترك الرقمي غير المتماثل (ADSL) أو خط المشترك الرقمي أحادي الخط (SDSL).

لاستخدام بطاقات IDSL في DSLAM، يلزم توفر برنامج Cisco IOS الإصدار 12.1(2)DA أو إصدار أحدث.

على DSLAM، يتم عرض واجهات ADSL و SDSL في التكوين كواجهات ATM. تستخدم تطبيقات Cisco ل ADSL و SDSL ATM. ومع ذلك، يستخدم IDSL إطارات HDLC لنقل البيانات. ونتيجة لذلك، تظهر الواجهات كواجهات IDSL في التكوين.

لبطاقة IDSL واحدة في Cisco 6160 DSLAM، يبدو التكوين مثل هذا الإخراج:

!

interface IDSL3/1

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/2

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/3

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/4

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/5

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/6

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/7

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/8

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

ملاحظة: لا تدعم منصات NI1 DSLAM IDSL ولا توجد خطة لتوفير هذا الدعم.

تحويل إطارات HDLC إلى خلايا ATM

لكل واجهة IDSL هناك واجهة ATM زائفة. على الجهاز، يتم تحويل إطارات HDLC إلى خلايا ATM قبل تحويلها بواسطة بنية NI2 ATM.

ل PPP، قم بتحديد دائرة افتراضية دائمة (PVC) لها معرف المسار الظاهري للوجهة (VPI) ومعرف القناة الظاهرية (VCI). مصدر VCI/VPI غير مطلوب لأن هناك فقط واحد توصيل ل PPP.

لترحيل الإطارات، قم بإعداد ستة عشر وحدة PVC، والتي تترجم إلى ستة عشر معرف لاتصال ربط البيانات (DLCIs). يتضمن التكوين توفير رقم DLCI للمصدر وزوج VPI/VCI للوجهة.

هناك خطوتان رئيسيتان في تكوين DSL. لتكوين PPP، فإنها:

1. إعداد ملف تعريف IDSL DSL.

2. قم بإعداد PVC/SVC تحت واجهة IDSL.

بالإضافة إلى ذلك، قم بإعداد جودة الخدمة (QoS) لارتباط IDSL حتى يتم إستخدام موارد ATM التي تنتقل إلى منافذ IDSL بشكل صحيح. حساب التكاليف لتضمين ATM. يوضح هذا الجدول الحد الأقصى لمعدل الخلية/معدل الخلايا المستدامة (PCR/SCR) الذي تحتاج إلى تكوينه لمعدل البت المعادل ل IDSL.

تم تكوين IDSL Bitrate (كيلوبت لكل ثانية)

الحد الأقصى ل ATM PCR/SCR (كيلوبت/ثانية)

56

71

64

81

128

163

144

183

تكون خيارات PPP هذه متاحة لتوصيف IDSL:

idsl bitrate [56 | 64 | 128 | 144]

idsl encapsulation [cisco-ppp | llc-ppp | mux-ppp ]

يجب أن يطابق معدل البت معدل البت الخاص ب CPE. يعين التضمين نوع عملية كبسلة PPPoA التي تنتهي عند المجمع.

هذه هي الصياغة المستخدمة لإنشاء PVC يتصل بإنهاء PPP ل IDSL:

ppp pvc interface atm 0/x [VPI] [VCI]

لا توجد PVC لإدخال البيانات لأن إرتباط PPP به اتصال واحد فقط. يمثل ATM 0/x تدفق ATM من DSLAM إلى المجمع.

من أجل إعداد معلمات جودة الخدمة، أستخدم هذا الأمر العام. أستخدم الجدول PCR/SCR لقيم PCR و SCR10.

atm connection-traffic-table-row index [row #] vbr-nrt pcr [#] scr10 [#]

من أجل تطبيق هذه القيم على IDSL PVC، قم بتغيير واجهة PPP PVC atm 0/x [VPI] [VCI] إلى واجهة PPP PVC atm 0/x [VPI] [VCI] rx-cttr [الصف #] tx-cttr [الصف #] .

تكوين PPP IDSL يستخدم عملية كبسلة 128 كيلوبت/ثانية و LLC-PPP إلى المجمع:

atm connection-traffic-table-row index 128 vbr-nrt

pcr 163 scr10 163

!

dsl-profile idsl1

idsl encapsulation llc-ppp

!--- 128 kbps is the default.

!

!

interface IDSL3/1

dsl profile idsl1

ppp pvc interface ATM0/1 3 300 rx-cttr 128 tx-cttr 128

!

تكوين المجمع لتضمين PPP

إذا تم تكوين DSLAM لعملية كبسلة llc-ppp ضمن ملف تعريف IDSL (أو لم يتم تعيين أي شيء لعملية التضمين لأن هذا هو الإعداد الافتراضي)، فيجب أن يحتوي المجمع على هذا التكوين:

!

interface ATM0/0/0.300 point-to-point

no ip directed-broadcast

pvc 3/300

encapsulation aal5snap

protocol ppp Virtual-Template10

!

!

إذا تم تكوين DSLAM لعملية التضمين cisco-ppp، فقم بتغيير التكوين إلى:

!

interface ATM0/0/0.300 point-to-point

no ip directed-broadcast

pvc 3/300

encapsulation aal5ciscoppp Virtual-Template10

!

!

إذا تم تكوين DSLAM ل IDSL عملية كبسلة mux-ppp، فتأكد من أن التكوين على المجمع هو:

!

interface ATM0/0/0.300 point-to-point

no ip directed-broadcast

pvc 3/300

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template10

!

!

تكوين ترحيل الإطارات

لتكوين ترحيل الإطارات، تكون الخطوتان الرئيسيتان هما نفسها في تكوين PPP.

1. إعداد ملف تعريف IDSL DSL.

2. قم بإعداد PVC/SVC تحت واجهة IDSL.

بالنسبة لجودة الخدمة (QoS) الموجودة على إرتباط ترحيل الإطارات، لا يلزم إجراء تحويل خاص. قم بتعيين الحد الأقصى للمعدل في صف جدول الاتصال بحيث يطابق النطاق الترددي المحدد في CPE.

لملف تخصيص IDSL، تلك هي خيارات ترحيل الإطارات:

idsl bitrate [56 | 64 | 128 | 144]

idsl frame-relay ?

bc-default   Default Bc in bytes

lmi-n392dce  LMI error threshold

lmi-n393dce  set LMI monitored event count

lmi-t392dce  set DCE polling verification timer

lmi-type     Use CISCO-ANSI-CCITT type LMI

upc-intent   UPC to use on Soft-VCs/PVCs

لتمكين تضمين ترحيل الإطارات، يجب أيضا إضافة الأمر idsl encapsulation frame-relay.

تقوم هذه الصياغة بإنشاء PVC يتصل بإنهاء ترحيل إطارات IDSL:

frame-relay pvc [DLCI] service translation interface atm0/1 [VPI] [VCI]

هناك أيضا معلمة شفافة لا تتم مناقشتها في هذا المستند. يترجم الترجمة الكلمة المفتاح ال frame relay DLCI يعين في ال ATM PVC يعين. ATM PVC هو AAL5SNAP PVC.

من أجل إعداد معلمات جودة الخدمة، أستخدم هذا الأمر العام:

frame-relay connection-traffic-table-row index [row #] [CIR] [Burst] [PIR] vbr-rt

عادة، CIR=PIR يساوي النطاق الترددي المحدد في ملف تعريف IDSL للرابط. عادة ما يبلغ معدل الاندفاع 32768 بت في الثانية كحد أقصى.

من أجل تطبيق هذه القيم على IDSL PVC، قم بتغيير واجهة ترجمة الخدمة لترحيل الإطارات PVC [DLCI] إلى واجهة ترحيل الإطارات PVC [DLCI] rx-cttr [الصف #] tx-cttr [الصف #] واجهة ترجمة الخدمة atm0/1 [VPI] [VCI].

تكوين IDSL لترحيل الإطارات الذي يستخدم 128 كيلوبت/ثانية مع ANSI من نوع LMI هو:

!

dsl-profile idslframe

idsl encapsulation frame-relay

idsl frame-relay lmi-type ansi

!

frame-relay connection-traffic-table-row index 128 128000 32768

128000 vbr-rt

!

!

interface IDSL2/2

no ip address

dsl profile idslframe

no arp frame-relay

frame-relay pvc 300 rx-cttr 128 tx-cttr 128 service translation

interface  ATM0/1 3 300

!

تكوين المجمع لتضمين ترحيل الإطارات

بالنسبة لتضمين ترحيل الإطارات على جانب CPE، يقوم DSLAM بتحويل PVC الخاص بترحيل الإطارات إلى ATM PVC. يتم تضمين ATM PVC في AAL5SNAP.

ل PVC لترحيل الإطارات الموجهة:

!

interface ATM0/0/0.300 point-to-point

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

pvc 3/300

encapsulation aal5snap

protocol ip (inarp) broadcast

!

!

وكما هو الحال مع البطاقات الأخرى التي تم إدراجها في هيكل DSLAM، من المحتمل أن تكون بطاقة IDSL بحاجة إلى تخصيصها يدويا في تكوين NI2.

DSLAM(config)#slot 2 ituc-1-8IDSL

بعد إدخال بطاقة IDSL، قم بإصدار أمر show oir status لعرض حالة الرمز الذي تم تنزيله إلى البطاقة.

DSLAM#show oir status 2

Slot 2: timer stopped delay 100

last heard 30348 ms ago, last sent 30348 ms ago

Slot 2: loading. . .         current offset 0x1CFD1, done at 0xBF858

يظهر إخراج السجل هذا.

00:04:20: %SLOT-3-MODULE_DETECTED: CLEAR INFO Slot 2 Module was

detected

00:04:45: %SLOT-3-MODULE_MISSING: CLEAR MAJOR Slot 2 Provisioned

slot is empty

00:04:45: %SLOT-3-MODULE_DETECTED: ASSERT INFO Slot 2 Module was

detected

00:04:48: %LINK-3-UPDOWN: Interface IDSL2/1 to IDSL2/8, changed

state to down

DSLAM#show hardware

Chassis Type: C6160

Slot 1 : STUC-4-2B1Q-DIR-1                      Slot 18: EMPTY

Slot 2 : ITUC-1-8IDSL                           Slot 19: EMPTY

Slot 3 : EMPTY                                  Slot 20: EMPTY

Slot 4 : EMPTY                                  Slot 21: EMPTY

Slot 5 : EMPTY                                  Slot 22: EMPTY

Slot 6 : EMPTY                                  Slot 23: EMPTY

Slot 7 : EMPTY                                  Slot 24: EMPTY

Slot 8 : EMPTY                                  Slot 25: EMPTY

Slot 9 : EMPTY                                  Slot 26: EMPTY

Slot 10: NI-2-155SM-DS3                         Slot 27: EMPTY

Slot 11: EMPTY                                  Slot 28: EMPTY

Slot 12: EMPTY                                  Slot 29: EMPTY

Slot 13: EMPTY                                  Slot 30: EMPTY

Slot 14: EMPTY                                  Slot 31: EMPTY

Slot 15: EMPTY                                  Slot 32: EMPTY

Slot 16: EMPTY                                  Slot 33: EMPTY

Slot 17: EMPTY                                  Slot 34: EMPTY

Fan Module:  Present

Power Supply Module 1:  Present   2:  Not Present

أستكشاف أخطاء إتصالات IDSL PPP وإصلاحها

يوفر هذا القسم المعلومات التي يمكنك إستخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

ملاحظة: قبل إصدار أوامر debug، راجع المعلومات المهمة في أوامر تصحيح الأخطاء.

- debug ppp negotiation—يراقب أحداث تفاوض PPP.

- تصحيح أخطاء مصادقة PPP—يحدد ما إذا كان العميل يجتاز المصادقة.

- show dsl interface idsl 2/2—يعرض إحصائيات IDSL والاتصال.

- show atm vc interface— يعرض واجهة ATM الظاهرية خلف واجهة IDSL.

- show users—يعرض معلومات حول المستخدمين النشطين.

لاستكشاف أخطاء اتصال IDSL PPP وإصلاحها، قم بإصدار أوامر تفاوض تصحيح الأخطاء وتصحيح أخطاء الأمر PPP. بالنسبة للاتصال النشط، هذا هو مخرج أمر show users

Router#show users

Line       User      Host(s)             Idle       Location

*  0 con 0              idle                00:00:00

Interface   User      Mode                Idle Peer Address

BR0/0         b-nrp   Sync PPP        00:00:03 10.0.0.2

في DSLAM، تظهر هذه الأوامر إحصائيات IDSL وإحصائيات الاتصال.

DSLAM#show dsl interface idsl 2/2

Port Status:

Subscriber Name:         Circuit ID:

IOS admin: UP     oper: UP    Card status: ITUC-1-8IDSL

Last Change: 00 days, 00 hrs, 07 min, 13 sec  No. of changes: 1

Loopback: none

Firmware version: 961170635

BERT has not been executed on this interface

Configured:

Profile Name:   default

Alarms Enabled: NO

IDSL profile parameters

Bitrate:             128 kbit/sec

Encapsulation:       llc-ppp

Frame Relay parameters:

UPC intent:       pass

Bc default:       32768 bytes

LMI type:         cisco

lmi-n392dce:      2 events

lmi-n393dce:      2 events

lmi-t392dce:      15 seconds

Performance Statistics:

Physical layer

Coding violations        : 0

Errored seconds          : 0

Severely errored seconds : 0

Physical layer (far end)

Coding violations        : 0

Errored seconds          : 0

Severely errored seconds : 0

HDLC layer

Coding violations        : 0

Aborts                   : 0

Aligns                   : 0

Shorts                   : 5

Longs                    : 0

Discards                 : 42

Alarm Status: NONE

لاحظ أن كل واجهة IDSL تحتوي على واجهة ATM زائفة مرتبطة خلفها.

DSLAM#show atm vc interface atm-p 2/2

Interface     VPI   VCI   Type   X-Interface  X-VPI  X-VCI   Encap

Status

ATM-P2/2      0    37     PVC     ATM0/1        3      300     UP

DSLAM#show atm vc interface atm-p 2/2 0 37

Interface: ATM-P2/2, Type: ATM-PSEUDO

VPI = 0  VCI = 37

Status: UP

Time-since-last-status-change: 00:02:24

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Number of OAM-configured connections: 0

OAM-configuration: disabled

OAM-states:  Not-applicable

Cross-connect-interface: ATM0/1, Type: suni_dual

Cross-connect-VPI = 3

Cross-connect-VCI = 300

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: disabled

Cross-connect OAM-state:  Not-applicable

Rx cells: 27, Tx cells: 0

Rx connection-traffic-table-index: 128

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 163

Rx scr-clp01: 163

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: none

Rx       mbs: 1024 (from default for interface)

Tx connection-traffic-table-index: 128

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 163

Tx scr-clp01: 163

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: none

يمكنك أيضا النظر إلى ال PVC من الجانب الآخر (من المجمع إلى ال CPE).

DSLAM#show atm vc interface atm 0/1 3 300

Interface: ATM0/1, Type: suni_dual

VPI = 3  VCI = 300

Status: UP

Time-since-last-status-change: 00:03:20

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Number of OAM-configured connections: 0

OAM-configuration: disabled

OAM-states:  Not-applicable

Cross-connect-interface: ATM-P2/2, Type: ATM-PSEUDO

Cross-connect-VPI = 0

Cross-connect-VCI = 37

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: disabled

Cross-connect OAM-state:  Not-applicable

Rx cells: 0, Tx cells: 68

Rx connection-traffic-table-index: 128

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 163

Rx scr-clp01: 163

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: none

Rx       mbs: 1024 (from default

for interface)

Tx connection-traffic-table-index: 128

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 163

Tx scr-clp01: 163

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: none

أستكشاف أخطاء إتصالات ترحيل إطارات IDSL وإصلاحها

يوفر هذا القسم المعلومات التي يمكنك إستخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

ملاحظة: قبل إصدار أوامر debug، راجع المعلومات المهمة في أوامر تصحيح الأخطاء.

- show frame lmi—يعرض إحصائيات حول واجهة الإدارة المحلية (LMI).

- debug frame lmi—يحدد ما إذا كانت حزم LMI يتم إرسالها واستقبالها بشكل صحيح.

- show frame-relay PVC— يعرض إحصائيات PVC لواجهات ترحيل الإطارات.

- إظهار خريطة الإطار—يعرض مدخلات الخريطة الحالية ومعلومات عن الاتصالات.

- show frame-relay interface resource—يعرض معلمات جودة الخدمة.

- show interface idsl—يعرض إحصائيات ترحيل الإطارات.

- show atm vc interface— يعرض واجهة ATM الظاهرية خلف واجهة IDSL.

استعملت in order to تحريت IDSL BRI ميناء توصيل، ال نفسه أمر يستعمل أن يتحرى ميناء تسلسلي.

Router#show frame lmi

!--- Check for status messages received and Enq. sent.

LMI Statistics for interface BRI0/0 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = CISCO

Invalid Unnumbered info 0             Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0              Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0              Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0              Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0              Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Sent 71               Num Status msgs Rcvd 0

Num Update Status Rcvd 0              Num Status Timeouts 70

تعني حالات انتهاء المهلة أنه لا يوجد اتصال من المحول NI2.

أصدرت in order to صححت، ال debug إطار lmi أمر بنفس الطريقة كما هو يستعمل للقارن تسلسلي. يمكنك أيضا إصدار أوامر show frame-relay pvc وshow frame map.

Router#show frame lmi

LMI Statistics for interface BRI0/0 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = ANSI

Invalid Unnumbered info 0             Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0              Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0              Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0              Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0              Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Sent 17               Num Status msgs Rcvd 18

Num Update Status Rcvd 0              Num Status Timeouts 0

Router#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface BRI0/0 (Frame Relay DTE)

Active      Inactive      Deleted      Static

Local         1            0             0            0

Switched      0            0             0            0

Unused        0            0             0            0

DLCI = 300, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = BRI0/0

input pkts 0             output pkts 0            in bytes 0

out bytes 0              dropped pkts 0           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 0         out bcast bytes 0

pvc create time 00:02:30, last time pvc status changed 00:02:30

Router#show frame map

BRI0/0 (up): ip 10.0.0.2 dlci 300(0x12C,0x48C0), static,

broadcast,

IETF, status defined, active

على جانب DSLAM، يمكنك أيضا إصدار أمر show frame lmi.

DSLAM#show frame-relay lmi interface idsl2/2

LMI Statistics for interface IDSL2/2 (Frame Relay DCE) LMI TYPE = ANSI

Invalid Unnumbered info 0             Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0              Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0              Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0              Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0              Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Rcvd 2                Num Status msgs Sent 2

Num Update Status Sent 0              Num St Enq. Timeouts 0

لعرض معلمات جودة الخدمة، قم بإصدار الأمر show frame-relay interface resource.

DSLAM#show frame-relay interface resource idSL 2/1

Encapsulation: FRAME-RELAY

Resource Management state:

Available bit rates (in bps):

128000 vbr-nrt RX, 128000 vbr-nrt TX

128000 vbr-rt RX,  128000 vbr-rt TX

128000 ubr RX,

128000 ubr TX

Allocated bit rates (in bps):

0 vbr-nrt RX, 0 vbr-nrt TX

0 vbr-rt RX,  0 vbr-rt TX

0 ubr RX,     0 ubr TX

عندما يتم تكوين الواجهة لوضع ترحيل الإطارات، قم بإصدار الأمر show interface idsl لعرض إحصائيات ترحيل الإطارات.

DSLAM#show interface idsl2/2

IDSL2/2 is up, line protocol is up

Hardware is idsl

MTU 1500 bytes, BW 128 Kbit, DLY 0 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation FRAME-RELAY IETF, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

LMI enq sent  0, LMI stat recvd 0, LMI upd recvd 0

LMI enq recvd 8, LMI stat sent  8, LMI upd sent  0, DCE LMI up

LMI DLCI 0  LMI type is ANSI Annex D  frame relay DCE

Broadcast queue 0/64, broadcasts sent/dropped 0/0, interface broadcasts 0

Last input 00:00:03, output 00:00:03, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:01:20

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

8 packets input, 112 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

8 packets output, 117 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

DSLAM#show dsl interface idsl 2/2

Port Status:

Subscriber Name:           Circuit ID:

IOS admin: UP      oper: UP    Card status: ITUC-1-8IDSL

Last Change: 00 days, 00 hrs, 06 min, 09 sec  No. of changes: 64

Loopback: none

Firmware version: 961170635

BERT has not been executed on this interface

Configured:

Profile Name:   idslframe

Alarms Enabled: NO

IDSL profile parameters

Bitrate:            128 kbit/sec

Encapsulation:      frame-relay

Frame Relay parameters:

UPC intent:      pass

Bc default:      32768 bytes

LMI type:        ansi

lmi-n392dce:     2 events

lmi-n393dce:     2 events

lmi-t392dce:     15 seconds

Performance Statistics:

Physical layer

Coding violations        : 0

Errored seconds          : 0

Severely errored seconds : 0

Physical layer (far end)

Coding violations        : 0

Errored seconds          : 0

Severely errored seconds : 0

HDLC layer

Coding violations        : 0

Aborts                   : 0

Aligns                   : 0

Shorts                   : 0

Longs                    : 0

Discards                 : 0

Alarm Status: NONE

DSLAM#show atm vc interface atm-p 2/2

Interface     VPI   VCI   Type   X-Interface  X-VPI X-VCI   Encap

Status

ATM-P2/2      0    37     PVC     ATM0/1        3     300    UP

DSLAM#show atm vc interface atm-p 2/2 0 37

Interface: ATM-P2/2, Type: ATM-PSEUDO

VPI = 0  VCI = 37

Status: UP

Time-since-last-status-change: 00:06:59

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Number of OAM-configured connections: 2

OAM-configuration: Ais-on

OAM-states:  OAM-Up

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Cross-connect-interface: ATM0/1, Type: suni_dual

Cross-connect-VPI = 3

Cross-connect-VCI = 300

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: Ais-on

Cross-connect OAM-state:  OAM-Up

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Rx cells: 0, Tx cells: 0

Rx connection-traffic-table-index: 100

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 106

Rx scr-clp0 : 106

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: none

Rx       mbs: 50

Tx connection-traffic-table-index: 100

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 106

Tx scr-clp0 : 106

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 50

المشاكل والأخطاء

PPP عبر ترحيل الإطارات غير مدعوم لسلسلة Cisco 800 ل IDSL.

إذا كنت ترغب في إستخدام موجه Cisco لتطبيق IDSL ويقوم الموجه بتشغيل إصدار برنامج Cisco IOS Software قبل 12.1، فيجب عليك تكوين نوع محول ISDN. راجع تكوين موجهات Cisco للاستخدام مع IDSL للحصول على مزيد من المعلومات.

إذا لم تقم بتكوين نوع محول ISDN، فإن واجهة BRI للموجه قد لا تعود مرة أخرى بعد انخفاض سطر IDSL ونسخه إحتياطيا. لمنع هذه المشكلة، قم بإصدار الأمر isdn switch-type basic-ni أثناء وجوده في وضع التكوين العام.

لا تحدث هذه المشكلة إذا كان موجه Cisco يشغل برنامج Cisco IOS Software، الإصدار 12.1 أو إصدار أحدث.

معلومات ذات صلة

- معلومات دعم تقنية DSL من Cisco

- معلومات دعم منتج DSL من Cisco

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems