المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

التكوين

قم بتوصيل موجه DSL من Cisco والكمبيوتر الشخصي لديك

بدء تشغيل HyperTerminal وإعداده

مسح التكوينات الموجودة على الموجه DSL من Cisco

تكوين موجه DSL من Cisco

التكوين

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

قام موفر خدمة الإنترنت (ISP) بتعيين اتصال ربط RFC1483.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

التكوين

هام: قبل البدء، قم بإغلاق جميع البرامج الموجودة على الكمبيوتر الشخصي التي قد تكون تراقب منفذ COM الخاص بك. غالبا ما تضع الأجهزة مثل أجهزة PDA والكاميرات الرقمية البرامج في درج النظام الذي سيجعل منفذ COM لديك غير قابل للاستخدام لتكوين موجه خط المشترك الرقمي (DSL) من Cisco.

قم بتوصيل موجه DSL من Cisco والكمبيوتر الشخصي لديك

يتم إجراء اتصال وحدة تحكم باستخدام كابل ملفوف وتوصيل منفذ وحدة التحكم بموجه خط المشترك الرقمي (DSL) من Cisco بمنفذ COM على جهاز كمبيوتر شخصي. يعد كبل وحدة التحكم المضمن مع موجه DSL من Cisco كبل أزرق فاتح مسطح. لمزيد من المعلومات حول فتحات توصيل الكبل الملفف، أو وصف محول RJ-45 إلى DB9، ارجع إلى دليل توصيل كبلات منافذ وحدة التحكم والمنافذ الطرفية.

1. قم بتوصيل موصل RJ-45 على أحد طرفي كبل وحدة تحكم Cisco بمنفذ وحدة التحكم بالموجه Cisco DSL.

2. قم بتوصيل موصل RJ-45 عند الطرف الآخر من كبل وحدة التحكم بمحول RJ-45 إلى DB9.

3. قم بتوصيل موصل DB9 بمنفذ COM مفتوح على الكمبيوتر.

بدء تشغيل HyperTerminal وإعداده

أكمل الخطوات التالية:

1. ابدأ برنامج HyperTerminal على الكمبيوتر الشخصي.

2. قم بإعداد جلسة عمل HyperTerminal.

1. قم بتعيين اسم لجلسة العمل الخاصة بك، ثم انقر فوق موافق.

2. من نافذة "الاتصال ب"، انقر فوق إلغاء الأمر.

3. من القائمة "ملف"، انقر فوق خصائص.

4. من نافذة "الخصائص"، في قائمة "الاتصال باستخدام"، حدد منفذ COM حيث تقوم بتوصيل الطرف DB9 من كبل وحدة التحكم.

5. من نافذة الخصائص، انقر فوق تكوين وتعبئة هذه القيم:

- بت في الثانية: 9600

- وحدات بت البيانات: 8

- التماثل: لا شيء

- وحدات بت الإيقاف: 1

- التحكم في التدفق: لا شيء

6. وانقر فوق OK.

7. من قائمة الاتصال، انقر فوق قطع الاتصال.

8. من قائمة الاتصال، انقر فوق الاتصال.

9. اضغط على Enter حتى ترى موجه الأمر Router على شاشة HyperTerminal لديك.

مسح التكوينات الموجودة على الموجه DSL من Cisco

أكمل الخطوات التالية:

1. اكتب enable في نافذة مطالبة الموجه لإدخال الوضع ذي الامتيازات.

Router>enable

Router#

!--- The # symbol indicates that you are in privileged mode.

2. مسح التكوينات الموجودة على الموجه.

Router#write erase

3. قم بإعادة تحميل الموجه حتى يتم تمهيده باستخدام تكوين بدء تشغيل فارغ.

Router#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]:no

Proceed with reload? [confirm]yes

!--- Reloading the router can take a few minutes.

4. بعد إعادة تحميل الموجه، أدخل وضع التمكين مرة أخرى.

Router>enable

Router#

تكوين موجه DSL من Cisco

أكمل الخطوات التالية:

1. قم بتكوين الطابع الزمني للخدمة لتسجيل إخراج تصحيح الأخطاء وعرضه بشكل صحيح في قسم أستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

Router#configure terminal

Router(config)#service timestamps debug datetime msec

Router(config)#service timestamps log datetime msec

Router(config)#end

2. قم بتعطيل وحدة تحكم التسجيل على موجه Cisco DSL لديك لمنع رسائل وحدة التحكم التي قد يتم تشغيلها أثناء تكوين الموجه.

Router#configure terminal

Router(config)#no logging console

Router(config)#end

3. قم بتكوين بروتوكول جسر وتعطيل التوجيه على موجه Cisco DSL الخاص بك.

Router#configure terminal

Router(config)#no ip routing

Router(config)#bridge 1 protocol ieee

Router(config)#end

4. قم بتكوين مجموعة جسر على واجهة إيثرنت لموجه DSL من Cisco.

Router#configure terminal

Router(config)#interface ethernet 0

Router(config-if)#bridge group 1

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#end

5. قم بتكوين واجهة ATM لموجه DSL من Cisco باستخدام دائرة ATM افتراضية دائمة (PVC)، ونوع التضمين، ومجموعة الجسر.

Router#configure terminal

Router(config)#interface atm 0

Router(config-if)#bridge-group 1

Router(config-if)#pvc

Router(config-if-atm-vc)#encapsulation aal5snap

Router(config-if-atm-vc)#no shut

Router(config-if-atm-vc)#end

6. قم بتمكين وحدة تحكم التسجيل على موجه Cisco DSL، واكتب جميع التغييرات إلى الذاكرة.

Router#configure terminal

Router(config)#logging console

Router(config)#end

*Jan 1 00:00:00.100: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#write memory

Building configuration... [OK]

Router#

التكوين

هذا هو التكوين الذي ينتج بعد إكمال الإجراءات في هذا المستند.

الموجه Cisco DSL مع RFC1483 Pure Bridter

!--- Comments contain explanations and additional information.

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

no ip routing

!

interface ethernet0

no shut

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

interface atm0

no shut

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

pvc <vpi/vci>

encapsulation aal5snap

!--- Common PVC values supported by ISPs are 0/35 or 8/35. !--- Confirm your PVC values with your ISP.

!

bridge-group 1

!

bridge 1 protocol ieee

!

end

التحقق من الصحة

يجب أن يكون موجه DSL من Cisco الآن قيد التشغيل لخدمة خط المشترك الرقمي القياسي (ADSL). أنت يستطيع أصدرت عرض شوط أمر in order to رأيت التشكيل.

Router#show run

Building configuration...

تدعم أداة مترجم الإخراج (للعملاءالمسجلين فقط) بعض أوامر show. استخدم أداة مترجم الإخراج (OIT) لعرض تحليل مُخرَج الأمر show .

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا لم تعمل خدمة ADSL الخاصة بك بشكل صحيح، فارجع إلى RFC1483 Pure Bridging Troubleshooting.

معلومات ذات صلة

- دليل تكوين موجه DSL واستكشاف الأخطاء وإصلاحها من Cisco - الموجه DSL: RFC1483 Pure Briding

- دليل تكوين موجه DSL واستكشاف الأخطاء وإصلاحها من Cisco

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems