المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

تدعم موجهات السلسلة 1700 و 2600 و 3600 من Cisco بطاقة واجهة WAN لخط المشترك الرقمي غير المتماثل (ADSL). يتم تكوين الأنظمة الأساسية الثلاثة جميعها بنفس الطريقة بشكل أساسي، ولكن هناك إختلافات في الأجهزة وفي إصدار برنامج Cisco IOS® Software المطلوب لكل نظام. في جميع أنحاء هذا المستند، تتم الإشارة إلى المحول 1700/2600/3600 من Cisco باسم ADSL WIC.

يوضح هذا النموذج من التكوين كيفية دعم عميل بروتوكول الاتصال من نقطة إلى نقطة عبر الإيثرنت (PPPoE) عند إتصاله بواجهة الإيثرنت لبطاقة واجهة شبكة (WIC) خاصة ب Cisco ADSL.

يتم تكوين بطاقة الواجهة Cisco ADSL WIC باستخدام RFC 1483 للجسر والإنهاء على مركز وصول عام (UAC) من Cisco 6400 الذي تم تكوينه لدعم PPPoE باستخدام واجهة فرعية ATM متعددة النقاط.

تتيح لك ميزة بروتوكول PPPoE إمكانية بدء جلسة عمل بروتوكول الاتصال من نقطة إلى نقطة (PPP) على عميل بسيط يربط بين أجهزة الإيثرنت المتصلة. يتم نقل جلسة العمل عبر إرتباط ATM عبر الإطارات المغلفة عبر الإيثرنت. يمكن إنهاء الجلسة إما في مكتب مركزي لشركة نقل محلية أو في نقطة تواجد لمزود خدمة الإنترنت (ISP).

PPPoE هو اتصال بدأه العميل. على جانب "معدات أماكن عمل العميل" (CPE)، يتم إنشاء جهاز كمبيوتر مزود ببطاقة واجهة شبكة إيثرنت (NIC) ورمز عميل PPPoE. يتم توصيل هذا الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر الأخرى بمقطع الإيثرنت ADSL WIC.

يتم توصيل واجهة ADSL WIC ATM بمجموعة وصول Cisco 6130 DSL (DSLAM) وتنتهي على وحدة التحكم في الوصول إلى Cisco 6400 UAC.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

قبل أن تحاول إجراء هذا التكوين، يرجى التأكد من إستخدام أحد إصدارات البرامج الأساسية التالية:

- برنامج IOS الإصدار 12.1(3)DC1 من Cisco 6400 UAC-NRP

- برنامج IOS الإصدار 12.1(3)DB من Cisco 6400 UAC-NSP

- برنامج DSLAM-NI2 IOS الإصدار 12.1(5)DA من Cisco

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية.

لدعم ADSL WIC على Cisco 2600 أو 3600، يلزم وجود مكونات الأجهزة التالية:

- الطراز 2600: فتحات WIC للهيكل وميزة NM-2W

- 3600: NM-1FE1R2W، NM-1FE2W، NM-2FE2W، NM-2W

ملاحظة: بالنسبة ل Cisco 3600، لا يتم دعم ADSL على WIC NM-1E1R2W أو NM-1E2W أو NM-2E2W.

هذه هي الحد الأدنى من إصدارات برنامج Cisco IOS software المطلوبة لدعم ADSL WIC:

- برنامج IOS الإصدار 12.1(5)YB (Plus Version فقط) من Cisco 2600 أو 3600

- برنامج IOS الإصدار 12.1(3)XJ أو إصدار أحدث (بالإضافة إلى الإصدارات أو مجموعة ميزات ADSL فقط) من Cisco 1700. يتم تعريف مجموعة ميزات ADSL بواسطة "y7" في اسم الصورة؛ على سبيل المثال، c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin.

ملاحظة: عند تنزيل الصورة ل Cisco 1700، تأكد من تحديد اسم الصورة ل 1700. لا تقم بتنزيل صورة 1720 أو 1750؛ لا تدعم الميزات ADSL WIC.

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة الموضح في الرسم التخطيطي أدناه.

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات الموضحة أدناه.

ملاحظة: في تكوين Cisco 6400 NRP، يمكنك تعيين الحد الأقصى لوحدة الإرسال (MTU). لمزيد من المعلومات حول تغيير حجم وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU)، ارجع إلى أستكشاف أخطاء حجم وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) وإصلاحها في اتصال هاتفي عبر بروتوكول PPPoE.

ADSL WIC من Cisco

Current configuration:

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

no ip routing

!

interface FastEthernet0

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 3/100

encapsulation aal5snap

!

bundle-enable

bridge-group 1

hold-queue 224 in

!

ip classless

no ip http server

!

bridge 1 protocol ieee

!

line con 0

end

بروتوكول وقت الشبكة (NRP) طراز 6400 من Cisco

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname NRP1

!

username username password password

!--- The username and password must match client username and password.

!

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

ip cef

!

vpdn enable

!

vpdn-group 1

accept-dialin

protocol pppoe

virtual-template 1

pppoe limit per-mac 101

pppoe limit per-vc 102

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.1 multipoint

no ip directed-broadcast

pvc 3/100

encapsulation aal5snap

protocol pppoe

!

interface Ethernet0/0/1

ip address 10.0.0.1  255.0.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

half-duplex

!

interface Virtual-Template1

!--- Do not use a static IP assignment within

!--- a virtual template; routing problems can occur.

ip mtu 1492

ip unnumbered Ethernet0/0/1

!--- Always use the ip unnumbered command

!--- when configuring a virtual template.

no ip directed-broadcast

ip mroute-cache

peer default ip address pool pool name

ppp authentication chap

!

ip local pool pool name 10.0.0.2 10.0.0.12

ip classless

no ip http server

!

line con 0

!

end

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- معلومات دعم تقنية DSL من Cisco

- معلومات دعم منتج DSL من Cisco

- الدعم الفني - Cisco Systems