المحتويات

لاستخدام العميل / الشريك الخارجي فقط: يتم توفير هذه التعليمات لمساعدة العملاء / الشركاء على تنفيذ الإجراء بأنفسهم لحل المشكلة. إذا واجه العميل / الشريك مشكلات في الإرشادات، فيرجى تمكينه من فتح حالة باستخدام دعم الترخيص (https://www.cisco.com/go/scm) للمساعدة في حل هذه المشكلات. يرجى عدم تنفيذ هذه الإجراءات بنفسك إذا كنت أحد موارد Cisco الداخلية خارج فريق دعم الترخيص.

قبل البدء، تأكد من توفر ما يلي:

- حساب Cisco.com نشط.

- قبول إتفاقية الجهاز قبل إضافة جهاز.

- يجب أن يكون لدى المستخدمين حق وصول مسؤول VA أو مسؤول SA إلى حساب Smart المحدد.

الخطوة 1: انتقل إلى Cisco Software Central وسجل الدخول باستخدام بيانات اعتمادك على Cisco.com

الخطوة 2: حدد الحساب الذكي من أداة تحديد الحساب الذكي في الزاوية العليا اليمنى

الخطوة 3: انقر فوق إدارة الأجهزة الموجودة تحت التوصيل والتشغيل للشبكة

الخطوة 4: حدد الحساب الظاهري من أداة تحديد الحساب الظاهري

الخطوة 5: انتقل إلى علامة التبويب "الجهاز" وانقر فوق +إضافة أجهزة

الخطوة 6: تحت تعريف المصدر، حدد أحد الخيارين لإضافة الأجهزة:

أ: الاستيراد باستخدام ملف csv

ب: قم بتنزيل نموذج CSV إذا لم تقم بتنزيل القالب من قبل

ج: تصفح إلى ملف .csv، ثم انقر على التالي

أو

أ: حدد إدخال معلومات الجهاز يدويا ثم انقر فوق التالي

ب: انقر فوق التعرف على الأجهزة وأدخل تفاصيل الجهاز واحفظ. انقر فوق التالي

الخطوة 7: إستعراض المعلومات المقدمة

الخطوة 8: انقر فوق إرسال

الخطوة 9: انقر فوق تم (يتم عرض أحدث جهاز معدل أو مضاف أولا.)

أستكشاف الأخطاء وإصلاحها:

1. هل الجهاز الخاص بي مفقود من مدخل PnP؟

- إذا كان الجهاز مفقودا من بوابة PnP، فهذا يعني أنه إما محذوف أو في SA/VA مختلفة

- إذا تم حذف الجهاز، فسنحتاج إلى إضافة خطوات الجهاز المذكورة في هذا المستند

- إذا كان الجهاز في SA/VA مختلفة، فنحن بحاجة إلى نقل الجهاز بين الحسابات الذكية أو نقل الجهاز بين الحسابات الظاهرية.

2. كيف تتم إضافة الجهاز يدويا؟
خلال الإضافة اليدوية للجهاز، سوف يحدث ما يلي:

- إدخال SN الخاص بالهيكل و PID الأساسي على واجهة مستخدم اتصال PnP.

- ثم أختر وحدة التحكم لإقرانها بالجهاز.

- يجب عرض القائمة المنسدلة الإضافية لاختيار الوضع عند استيفاء الشروط التالية:

1. تم تمكين "دعم متعدد الأوضاع" ل PID المحدد و

2. ملف تعريف وحدة التحكم المحدد هو نوع vbond.

- سيتم توفير القيم التالية في القائمة المنسدلة:

1. "وضع وحدة التحكم"

2. "الوضع الذاتي"

- التحديد الافتراضي:

1. إذا تم تحديد ملف تعريف vBond، فيجب تحديد القيمة بشكل افتراضي على أنها "وضع وحدة التحكم"

2. إذا لم يتم تحديد أي ملف تخصيص، فلا تقم بضبط وضع الجهاز.

3. كيف يمكن إدارة أجهزة المرآب في وضع SDWAN؟

- يمكن الآن للعملاء أو الدعم وضع علامة على هذه الأجهزة كقادرة على شبكة SDWAN حتى يمكن ربط الجهاز تلقائيا بملف تعريف وحدة التحكم في vBond.

- يمكن للمستخدم تنفيذ الإجراءات على أجهزة المرآب على اللوحة لوحده بدلا من طلب حالات مركز المساعدة الفنية.

- سمة جديدة: علامة "قدرة SDWAN" كجزء من واجهة مستخدم الإضافة اليدوية للجهاز:

- خلال الإضافة اليدوية للجهاز، سوف يحدث ما يلي:

- يدخل المستخدم SN الخاص بالهيكل و PID الأساسي على واجهة مستخدم توصيل PnP.

- يجب عرض القائمة المنسدلة الإضافية لاختيار إمكانية SDWAN عند استيفاء الشروط التالية: يدعم PID المحدد نوع ملف تعريف وحدة التحكم في vBond.

- تمت إضافة قيمة جديدة "قدرة SDWAN" لوضع التحرير تحت "تحرير الأجهزة":

- يمكن تحرير الأجهزة بشكل فردي أو بشكل مجمع.

- تم توفير خيار جديد لتحرير إمكانية SDWAN إما بشكل فردي أو بشكل جماعي.

- يتم عرض هذا الخيار عندما تتمكن جميع الأجهزة التي يتم تحريرها من دعم ملف تعريف vbond.

- تمكين تحريرات الأجهزة عندما تتم إدارة حساب ظاهري خارجيا:

- يمكن تحرير جهاز واحد أو أكثر إذا تم استيفاء الشروط التالية:

- الجهاز غير مقترن بأي ملف تعريف لوحدة التحكم.

- يمكن أن يدعم الجهاز ملف تعريف vBond.

- أثناء التحرير، يمكن تعديل علامة SDWAN فقط.

- بمجرد التحرير، إذا تم تمكين علامة SDWAN،

- ستقوم الأجهزة بالاقتران تلقائيا بوحدة التحكم الافتراضية في vBond في الحساب الظاهري الذي يدير الحساب الظاهري الحالي.

- في حالة عدم وجود وحدة تحكم وتم إنشاء وحدة تحكم vBond لاحقا، يجب أن ترتبط الأجهزة تلقائيا بوحدة التحكم الجديدة.

إذا واجهت مشكلة في هذه العملية، لا يمكنك معالجتها، فقم بفتح حالة في مدير حالة الدعم (SCM) باستخدام خيار ترخيص البرامج.

للحصول على ملاحظات حول محتوى هذا المستند، يرجى الإرسال هنا.