المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

مصطلحات

القيود

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

MST (منطقة واحدة)

طوبولوجيا

التكوين

التحقق من الصحة

المزامنة بين المناطق

طوبولوجيا

التحقق من الصحة

تصحيح الأخطاء

فشل محاكاة PVST

PVST BPDUs مقابل MST BPDUs

طوبولوجيا

التحقق من الصحة

تصحيح الأخطاء

نزاع P2P

طوبولوجيا

الشرح

MST يقترب

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند المفاهيم الأساسية اللازمة لفهم كيفية عمل MST في مخطط مع PVST أو مناطق أخرى.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- PVST السريع (سريع لكل شبكة محلية ظاهرية (VLAN) شجرة الامتداد)

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Catalyst 9300.

- من 17.3 قطار إلى الأمام.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المنتجات ذات الصلة

هذا وثيقة يستطيع أيضا كنت استعملت مع هذا جهاز:

- جميع مجموعة Catalyst 9000.

معلومات أساسية

مصطلحات

قبل بدء أي نوع من أستكشاف الأخطاء وإصلاحها وتطبيقه، الرجاء مراعاة هذه المصطلحات:

مفهوم

الوصف

مثيل STP

المثيل هو جلسة عمل واحدة يتم تشغيلها في وحدة المعالجة المركزية (CPU):

على PVST، واحد VLAN هو مثيل في.

على MST، يكون المثيل مجموعة من شبكات VLAN. تستخدم هذه الوثيقة مصطلح المثيل استنادا إلى هذا المعنى.

IST

تعرف IST (الشجرة المتفرعة الداخلية) أيضا باسم المثيل 0 أو MSTI0:

- هذه حالة خاصة.

- يتم إستخدام MSTI 0 لإنشاء طبولوجيا حرة ذات تكرار حلقي واحد في مجال L2 بأكمله.

- عند اتصال MST بمناطق أو محولات أخرى تشغل إصدارات أخرى من الشجرة المتفرعة، يتم إستخدام إعدادات IST أو MSTI0' للاتصال.

- MSTI 0 هو وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) الوحيدة والمحول الذي تم انتخابه والجذر ل MSTI 0 هو المسؤول عن أن يكون هو الجذر لجميع المناطق، أو حمل المعلومات حول الجذور الإقليمية داخل منطقة MST

IST هو مثيل الشجرة المتفرعة الوحيد الذي يرسل وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDUs) ويستلمها. ويتم تضمين جميع معلومات مثيل الشجرة المتفرعة الأخرى في السجلات M، والتي يتم تضمينها داخل وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDUs) لبروتوكول MSTP. لأن وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) الخاصة ب MSTP تحمل معلومات لجميع الحالات. هذا هو المثيل الوحيد الذي يحتوي على معلمات مرتبطة بالمؤقت.عند اتصال MST بمناطق أخرى وإصدارات الشجرة المتفرعة، تكون إعدادات IST أو MSTI0 هي الإعدادات المستخدمة للاتصال.

إم إس تي أي

يمثل MSTIs مثيلات الشجرة المتفرعة المتعددة. من 1 إلى 15

يدعم تنفيذ Cisco 16 حالة: IST واحد (المثيل 0) و 15 MSTIs.

منطقة

مجموعة من المحولات التي تشغل MST. لديهم جميعا نفس تكوين MST.

CIST و CST

- تتصل الشجرة الممتدة الشائعة بمناطق MST والأشجار الممتدة الأحادية.

- تمثل الشجرة الممتدة الداخلية الشائعة مجموعة من شجرة الامتداد الخاصة في كل منطقة MST وشجرة الامتداد الشائعة.

جذر إقليمي

هذه هي العملية الانتخابية لكل مثيل في منطقة ما باستثناء المثيل 0.

من الممكن أن يكون هناك جذر مختلف في منطقة شجرة متفرعة لكل مثيل إذا لزم الأمر.

ويتم القيام بذلك إذا تم اعتباره المعلومات الموجودة في وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) الخاصة ب IST والتي تحتوي على المعلومات المطلوبة لإجراء عملية إختيار شجرة متفرعة عادية.

أطلق على الجسر الرئيسي ل CIST اسم مدير IST في التطبيق القياسي. إذا كان جسر جذر CIST في المنطقة، فإن الجذر الإقليمي هو جسر جذر CIST.

وإلا، فإن الجذر الإقليمي هو أقرب محول إلى جذر CIST في المنطقة. ويعمل الجذر الإقليمي كجسر رئيسي للرابطة الدولية للتضامن.

M-record

ونظرا لوجود وحدة بيانات لبروتوكول الجسر (BPDU) واحدة فقط، ولأن وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) تعكس المعلومات المطلوبة لتجميع المثيل 0، فإنها تحتاج إلى آلية أخرى لتكوين جذور لمثيلات أخرى.

هذا يسمى M-record. تحتوي كل M-Record على جميع معلومات الشجرة المتفرعة لمثيل واحد.

ويتم نقل هذه المعلومات باستخدام وحدات TLVs في وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) الخاصة ب IST.

نزاع

آلية النزاعات هي آلية مدمجة للكشف عن الروابط أحادي الإتجاه. لا يتوفر هذا في الإصدار الأصلي من بروتوكول 802.1d (تم دمج بروتوكول الشجرة المتفرعة (RSTP) في المعيار 802.1d في عام 2004) أو بروتوكول الشجرة المتفرعة (PVST).

يتم تشغيل آلية النزاع عند إستلام وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) سفلية تحتوي على حالة معينة وهي في حالة تعلم وإعادة توجيه..

هذا يشير إلى خطوة أحادي إتجاه، ولمنع حلقات الميناء أن يستلم يمنع الربط.

مقترح / إتفاقية

تعتبر آلية إتفاق الاقتراح هذه أحد أهم التغييرات على بروتوكول الشجرة المتفرعة (RSTP).

هذا ما يسمح للشجرة المتفرعة السريعة أن تكون في الواقع سريعة.

والتفسير المبسط لعملية إتفاق المقترح هو أنه عندما يأتي جاران، يبدأ كلاهما بإرسال وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) الخاصة بهما مع اقتراح بت.

وبمجرد أن يتم نقل أحد عمليات نقل النظير إلى الاتفاقية (تنص على أنه يتم قبول الجار كمسار رئيسي إلى الجذر)، تنتقل الارتباطات على الفور إلى حالة إعادة توجيه.

ابدأ مع كلا المنفذين اللذين يرسلان وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDUs). ويدعون أنهم الجذر مع تعيين البت للتعيين ومجموعة البت للاقتراح.

عندما يدرك المحول الأدنى أن هذا المنفذ ليس جسرا رئيسيا وله أفضل مسار إلى الجذر، فإنه لم يعد لديه مجموعة بت العرض، والانتقال إلى حالة الجذر وإعادة التوجيه.

مقاطع مشتركة

وضع RSTP / MST إرتباط أحادي الإتجاه في حالة "مشتركة". وهذا يعني أن عملية الاتفاق المقترح لا تحدث.

وبما أن الغرض من التسلسل هو إحضار إرتباطات P2P بسرعة، فإن الانتقال السابق لأوانه إلى حالة مقدمة قد يحدث تكرار حلقي. ويمكن ملاحظة ذلك في أوامر show للشجرة المتفرعة

يمكنك إدخال نقطة إلى نقطة نوع إرتباط من الشجرة المتفرعة على الواجهة لإرغامها على أن تكون في حالة P2P، يرجى إستخدامها بعناية.

مناطق متعددة

·يتم تحديد مناطق متعددة عند عدم تطابق تكوينات MST.

·يتم انتخاب CIST بين المناطق عبر MSTI0 BPDU

·تظهر مناطق متعددة كمحول منطقي واحد لكل منطقة لأجهزة أخرى.

المنفذ الحدودي

هذه المنافذ موجودة على حدود المنطقة، وبشكل عام يتم إستلام وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDUs) هذه المنافذ غير MST، لذلك لا يمكن إستخدام MST على هذا المنفذ.

محاكاة PVST هي الطريقة التي يمكن بها ل MST و PVST العمل على الشبكة نفسها.

محاكاة PVST

في سيناريوهات معينة، مثل الهجرات أو التغييرات في مخطط شبكة، يتم العثور على أكثر من نكهة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) معا وتكون منطقة MST متصلة بمجال آخر.

على سبيل المثال، لا يمكن تعديل الشبكة التي تتغير من PVST+ إلى MST وجميع المحولات في نفس الوقت. كما أن هناك حاجة إلى العمل معا مع MST و PVST+.

ونظرا لأن PVST+ لا يمكنه معالجة وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPUs) الخاصة ببروتوكول MST، فهناك آلية توافق بينهما، وبالتالي يمكن أن يتفاعل كلا البروتوكولين. تسمى آلية التوافق هذه محاكاة PVST.

فشل محاكاة PVST

إذا لم يتم الوفاء بالقواعد المنصوص عليها في محاكاة PVST

القيود

- PVST+ و PVST+ السريع و MSTP مدعومة، ولكن يمكن أن يكون إصدار واحد فقط نشطا في أي وقت. (على سبيل المثال، تقوم جميع شبكات VLAN بتشغيل PVST+، أو أن تقوم جميع شبكات VLAN بتشغيل PVST+ سريع، أو أن تقوم جميع شبكات VLAN بتشغيل MSTP.)

- نشر بروتوكول إنشاء خط اتصال شبكات VLAN (VTP) لتكوين MST غير مدعوم.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إن الهدف هو جعل منطقة MST تتصرف كجسر CST ظاهري، من منظور خارج المنطقة.

أما المحولات الأخرى، إما في منطقة مختلفة أو في مجال PVST، فترى منطقة MST كمحول واحد فقط لأن تكلفة RootID و Root Path لم تتغير.

MST (منطقة واحدة)

طوبولوجيا

التكوين

يجب تكوين هذه السمات الثلاث بنفس الطريقة على جميع المحولات الموجودة تحت منطقة MST للتجميع بشكل صحيح. يتم تطبيق الأوامر تحت وضع تكوين MST.

- الاسم

- رقم المراجعة

- VLAN لتعيين المثيل

spanning-tree mst configuration

name <region name>

revision <number>

instance <number> vlan <vlan number>

التحقق من تكوين السمات باستخدام هذا الأمر:

show running-config | section span

مثال: تشكيل السمات للمحولات 1 و 2 و 3 في المنطقة 1

R1-SW1

R1-SW1#show running-config | section spann

spanning-tree mode mst

spanning-tree extend system-id

spanning-tree mst configuration

name R1               <---

revision 1            <---

instance 1 vlan 3-4   <---

R1-SW2

R1-SW2#show running-config | section spann

spanning-tree mode mst

spanning-tree extend system-id

spanning-tree mst configuration

name R1

revision 1

instance 1 vlan 3-4

R1-SW3

R1-SW3#show running-config | section spann

spanning-tree mode mst

spanning-tree extend system-id

spanning-tree mst configuration

name R1

revision 1

instance 1 vlan 3-4

التحقق من الصحة

أثناء الترحيل عبر بروتوكول MST، يمكنك تكوين معلمات MST دون الحاجة إلى تغيير وضع بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) بعد.

اتبع هذه التوصيات لتجنب انقطاع الشبكة المحتمل بسبب التكوين الخاطئ.

- تحقق من تكوين MST قبل الالتزام.

- التحقق من تكوين MST بعد الالتزام

تحقق من تكوين MST قبل الالتزام.

يتم هذا التحقق عندما لم يتم تطبيق وضع الشجرة المتفرعة بعد.

show spanning-tree mst

show current

show spanning-tree mst configuration digest

ملاحظة: show current متوفر فقط ضمن وضع تكوين MST (الوضع الفرعي لتكوين MST-tree)

مثال: للمحول 1 في المنطقة 1

التحقق من عدم وجود وضع STP في وضع MST بعد

R1-SW1#show spanning-tree mst

% Switch is not in mst mode   <--

التحقق من تكوين MST الحالي

R1-SW1(config-mst)#show current

Current MST configuration

Name      [R1]

Revision  1     Instances configured 2

Instance  Vlans mapped

--------  ---------------------------------------------------------------------

0         1-2,6-4094

1         3-4

-------------------------------------------------------------------------------

ملاحظة: show current متوفر فقط ضمن وضع تكوين MST.

ملاحظة: show span mst تشكيل وshow current هي أوامر مكافئة.

التحقق من تجزئة الهضم

R1-SW1#show spanning-tree mst configuration digest

% Switch is not in mst mode                          <--

Name [R1]

Revision 1 Instances configured 2

Digest 0xA423B8DBB209CCF6560F55618AB58726            <--

Pre-std Digest 0x8C9BE88BBC9B84CB8AED635EE008436A

ملاحظة: يتيح لك إخراج الملخص معرفة ما إذا كان المحول في وضع MST بالفعل أم لا. لا تتغير تجزئة الملخص، حتى إذا لم يتم تمكين وضع MST بعد.

ملاحظة: تقوم المحولات Catalyst 9000 بتشغيل بروتوكول IEEE Standard MST. لذلك يجب عليك التركيز على تجزئة الملخص بدلا من الملخص السابق للstd

التحقق من تكوين MST بعد الالتزام

show current

show pending

show spanning-tree mst configuration digest

abort

ملاحظة: لا يتاح العرض معلق (وكذلك show current) إلا ضمن وضع تكوين MST

يبدي العرض حالي إنتاج أنت ال MST تشكيل بعد مخرج ال MST submode (أي عندما يتم تطبيق تغيير التكوين) بينما العرض معلق إنتاج يبدي أنت ال MST تشكيل أن يتلقى يكون مؤخرا، غير أن لا يطبق.

إذا كنت بحاجة لأي سبب إلى إرجاع تغييرات التكوين وكانت لا تزال ضمن الوضع الفرعي MST، فيمكنك تطبيق الأمر abort الذي يتم الخروج من الوضع الفرعي MST دون تطبيق التغييرات.

ملاحظة: لا يتاح العرض معلق (وكذلك show current) إلا ضمن وضع تكوين MST

مثال: للمحول 1 في المنطقة 1

لاحظ أن التكوينات الحالية والمعلقة هي نفسها، وهذا يعني أنه لم يتم إجراء أي تغييرات.

تجزئة الملخص هي نفسها التي تم التحقق من صحتها في الإخراج السابق.

R1-SW1(config)#spanning-tree mst configuration

R1-SW1(config-mst)#show current

Current MST configuration

Name      [R1]

Revision  1     Instances configured 2

Instance  Vlans mapped

--------  ---------------------------------------------------------------------

0         1-2,5-4094

1         3-4

-------------------------------------------------------------------------------

R1-SW1(config-mst)#show pending

Pending MST configuration

Name      [R1]

Revision  1     Instances configured 2

Instance  Vlans mapped

--------  ---------------------------------------------------------------------

0         1-2,5-4094

1         3-4

-------------------------------------------------------------------------------

R1-SW1(config-mst)#do show spanning-tree mst configuration digest

Name      [R1]

Revision  1     Instances configured 2

Digest          0xA423B8DBB209CCF6560F55618AB58726   <--

Pre-std Digest  0x8C9BE88BBC9B84CB8AED635EE008436A

خلقت مثيل جديد و VLAN 5 عينت إلى هو. لا يعرض إخراج العرض الحالي المثيل الجديد الذي تم تعديله مؤخرا، ولكن إظهار معلق يظهر. هذا متوقع.

لاحظ أن تجزئة Digest لم تتغير. وذلك لأن التكوين الجديد يطبق فقط عند الخروج من وضع تكوين MST (الوضع الفرعي لتكوين mst للشجرة الممتدة)

R1-SW1(config-mst)#instance 2 vlan 5       <--

R1-SW1(config-mst)#show current

Current MST configuration

Name      [R1]

Revision  1     Instances configured 2

Instance  Vlans mapped

--------  ---------------------------------------------------------------------

0         1-2,5-4094

1         3-4

-------------------------------------------------------------------------------

R1-SW1(config-mst)#show pending

Pending MST configuration

Name      [R1]

Revision  1     Instances configured 3

Instance  Vlans mapped

--------  ---------------------------------------------------------------------

0         1-2,6-4094

1         3-4

2         5     <--

-------------------------------------------------------------------------------

R1-SW1(config-mst)#do show spanning-tree mst configuration digest

Name      [R1]

Revision  1     Instances configured 2

Digest          0xA423B8DBB209CCF6560F55618AB58726     <--

Pre-std Digest  0x8C9BE88BBC9B84CB8AED635EE008436A

بعد الخروج من وضع تكوين MST، يتم انعكاس التغييرات. كما تتم إعادة حساب التجزئة الملخصة لمطابقة التغييرات الجديدة التي تم إجراؤها.

R1-SW1(config-mst)#exit

R1-SW1(config)#spanning-tree mst configuration

R1-SW1(config-mst)#show current

Current MST configuration

Name      [R1]

Revision  1     Instances configured 3

Instance  Vlans mapped

--------  ---------------------------------------------------------------------

0         1-2,6-4094

1         3-4

2         5       <--

-------------------------------------------------------------------------------

R1-SW1(config-mst)#show pending

Pending MST configuration

Name      [R1]

Revision  1     Instances configured 3

Instance  Vlans mapped

--------  ---------------------------------------------------------------------

0         1-2,6-4094

1         3-4

2         5     <--

-------------------------------------------------------------------------------

R1-SW1(config-mst)#do show spanning-tree mst configuration digest

Name      [R1]

Revision  1     Instances configured 3

Digest          0x083305551908B9A2CC50B482DC577B8F     <--

Pre-std Digest  0xA8AC09BDF2942058FAF4CE727C9D258F

تساعد هذه الأوامر في التحقق من صحة معلمات MST والوجهة. كما أنها توفر معلومات تتعلق بوحدات التوقيت MST والتكلفة وما إلى ذلك.

show spanning-tree pathcost method

show spanning-tree root

show spanning-tree summary

show spanning-tree mst

show spanning-tree interface <interface>

ملاحظة: show spanning-tree mst وshow spanning-tree متكافئان

مثال: للمحول 1 في المنطقة 1

هناك طريقتان لقياس تكلفة المسار، قصيرة (قديمة) وطويلة. من المفضل دائما أن تكون متجانسا على طول شبكة الطبقة 2. إذا قمت بتشغيل طريقة تكلفة مسار طويلة، فافعل ذلك على جميع المحولات التي تعمل على بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP).

R1-SW1#show spanning-tree pathcost method

Spanning tree default pathcost method used is long  <--

يتيح لك هذا الإخراج الآن طريقة تكلفة المسار، ولكن يتيح لك أيضا معرفة المحول الذي يشغل بروتوكول MST القياسي ويستخدم معرف النظام الموسع (والذي هو يجب عند إستخدام MST).

R1-SW1#show spanning-tree summary

Switch is in mst mode (IEEE Standard)               <--

Root bridge for: none

EtherChannel misconfig guard            is enabled

Extended system ID                      is enabled  <--

Portfast Default                        is disabled

PortFast BPDU Guard Default            is disabled

Portfast BPDU Filter Default           is disabled

Loopguard Default                      is disabled

UplinkFast                              is disabled

BackboneFast                            is disabled

Configured Pathcost method used is long             <--

Name                   Blocking Listening Learning Forwarding STP Active

---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------

MST0                         0         0        0          3          3

MST1                         0         0        0          3          3

---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------

2 msts                       0         0        0          6          6

يمكن ملاحظة معرفات الجسر والجذر والأولويات والتكاليف وأدوار المنافذ وحالتها بالإضافة إلى تخطيط الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) في هذا الإخراج:

R1-SW1#show spanning-tree mst

##### MST0    vlans mapped:   1-2,5-4094

Bridge        address 3473.2db8.be80  priority      32768 (32768 sysid 0)

Root          address f04a.021e.9500  priority      24576 (24576 sysid 0)

port    Gi1/0/2         path cost     0

Regional Root address f04a.021e.9500  priority      24576 (24576 sysid 0)

internal cost 20000     rem hops 19

Operational   hello time 2 , forward delay 15, max age 20, txholdcount 6

Configured    hello time 2 , forward delay 15, max age 20, max hops    20

Interface                        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

----------------                 ---- --- --------- -------- --------------------------------

Gi1/0/1                          Desg FWD 20000     128.1    P2p

Gi1/0/2                          Root FWD 20000     128.2    P2p

Gi1/0/4                          Desg FWD 20000     128.4    P2p

##### MST1    vlans mapped:   3-4

Bridge        address 3473.2db8.be80  priority      32769 (32768 sysid 1)

Root          address f04a.021e.9500  priority      24577 (24576 sysid 1)

port    Gi1/0/2         cost          20000     rem hops 19

Interface                        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

----------------                 ---- --- --------- -------- --------------------------------

Gi1/0/1                          Desg FWD 20000     128.1    P2p

Gi1/0/2                          Root FWD 20000     128.2    P2p

Gi1/0/4                          Desg FWD 20000     128.4    P2p

يوضح هذا الأمر حالة أدوار بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) والأولوية ونوع الارتباط من منظور الواجهة بدلا من منظور كل مثيل.

R1-SW1#show spanning-tree interface gigabitEthernet 1/0/1

Mst Instance        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

MST0                Desg FWD 20000     128.1    P2p

MST1                Desg FWD 20000     128.1    P2p

R1-SW1#show spanning-tree interface gigabitEthernet 1/0/2

Mst Instance        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

MST0                Root FWD 20000     128.2    P2p

MST1                Root FWD 20000     128.2    P2p

المزامنة بين المناطق

تمت إضافة المنطقة 2 إلى المخطط. والغرض من ذلك هو التحقق من كيفية تفاعل وتلاقي منطقتين مختلفتين. لا يتم إجراء سوى محولات الحدود في هذا الاتصال.

بما أن كلا طرفي الرابط لهما نفس عملية الاتصال. يركز هذا القسم على إخراج show spanning-tree mst الخاص ب R1-SW2 واثنين من وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) المأخوذة من التقاط الحزمة.

طوبولوجيا

التحقق من الصحة

هذا هو الاتصال الأولي بين R1-SW2 من المنطقة 1 و R2-SW1 من المنطقة 2. وبمجرد إنشاء اتصال بين الجهازين، فإنهما يرسلان وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU).

التركيز على الواجهة gi1/0/2 من R2-SW1، والتي يتم حظرها (BLK) كحالة أولية. تذكرت أن مفتاح يدخل ميناء ال BLK دولة في وقت العملية الإنتخابية.

R2-SW1#show spanning-tree mst

MST0

! Output omitted for brevity

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Gi1/0/2             Desg BLK 20000     128.2    P2p

Gi1/0/4             Root FWD 20000     128.4    P2p

MST1

! Output omitted for brevity

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Gi1/0/2             Desg BLK 20000     128.2    P2p

Gi1/0/4             Root FWD 20000     128.4    P2p

في الربط على قبض لاحظت هو هذا أول BPDU، مع الأيسر دور أعلام يبدون بما أن يعين والاقتراح.

هذا يعني أن الاتصال قد بدأ بالفعل وكلا المنفذين بدأت عملية التهيئة لإنشاء إتفاقية وتعيين أدوار المنفذ وحالته. كل ذلك يبدأ بآلية العرض.

IEEE 802.3 Ethernet

Destination: Spanning-tree-(for-bridges)_00 (01:80:c2:00:00:00)

Source: Cisco_05:d6:02 (f0:4a:02:05:d6:02)

Length: 121

Logical-Link Control

Spanning Tree Protocol

Protocol Identifier: Spanning Tree Protocol (0x0000)

Protocol Version Identifier: Multiple Spanning Tree (3)

BPDU Type: Rapid/Multiple Spanning Tree (0x02)

BPDU flags: 0x0e, Port Role: Designated, Proposal

0... .... = Topology Change Acknowledgment: No

.0.. .... = Agreement: No

..0. .... = Forwarding: No

...0 .... = Learning: No

.... 11.. = Port Role: Designated (3)

.... ..1. = Proposal: Yes

.... ...0 = Topology Change: No

Root Identifier: 24576 / 0 / f0:4a:02:1e:95:00

Root Path Cost: 20004

Bridge Identifier: 32768 / 0 / a0:f8:49:10:47:80

Port identifier: 0x8002

Message Age: 2

Max Age: 20

Hello Time: 2

Forward Delay: 15

Version 1 Length: 0

Version 3 Length: 80

MST Extension

بعد تبادل وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDUs) بين المحولات، تتغير الحالة إلى التعلم (LRN).

بعد أن يتلقى R2-SW1 أول وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) التي تم عرضها مسبقا، تكون حالة LRN هي الدولة الانتقالية الأولى بعد حجب الدولة.

R2-SW1#show spanning-tree mst

MST0

! Output omitted for brevity

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Gi1/0/2             Desg LRN 20000     128.2    P2p

Gi1/0/4             Root FWD 20000     128.4    P2p

MST1

! Output omitted for brevity

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Gi1/0/2             Desg LRN 20000     128.2    P2p

Gi1/0/4             Root FWD 20000     128.4    P2p

بمجرد أن يقوم أحد النظراء بإنشاء إتفاقية وأن تتم المزامنة (يتم قبول المجاور كمسار رئيسي إلى الجذر)، تنتقل الارتباطات على الفور إلى حالة إعادة التوجيه.

هنا أنت يستطيع راقبت ال BPDU مع الشعار يثبت كيعلم، هو أيضا يتضمن الطوبولوجيا تغير إشعار علامة أي يكون أطلقت ما إن الميناء إنتقال من LRN إلى forwarding (FWR).

في هذه الحالة، تحدد MST ما إذا كان المنفذ يشارك في إعادة توجيه الإطارات أم لا (حالة BLK).

IEEE 802.3 Ethernet

Logical-Link Control

Spanning Tree Protocol

Protocol Identifier: Spanning Tree Protocol (0x0000)

Protocol Version Identifier: Multiple Spanning Tree (3)

BPDU Type: Rapid/Multiple Spanning Tree (0x02)

BPDU flags: 0x3d, Forwarding, Learning, Port Role: Designated, Topology Change

0... .... = Topology Change Acknowledgment: No

.0.. .... = Agreement: No

..1. .... = Forwarding: Yes

...1 .... = Learning: Yes

.... 11.. = Port Role: Designated (3)

.... ..0. = Proposal: No

.... ...1 = Topology Change: Yes

Root Identifier: 24576 / 0 / f0:4a:02:1e:95:00

Root Path Cost: 20004

Bridge Identifier: 32768 / 0 / a0:f8:49:10:47:80

Port identifier: 0x8002

Message Age: 2

Max Age: 20

Hello Time: 2

Forward Delay: 15

Version 1 Length: 0

Version 3 Length: 80

MST Extension

أخيرا، يدخل منفذ المحول إلى حالة إعادة التوجيه بعد إجتياز جميع الحالات المعنية في إنشاء مخطط الشبكة.

ستكون هذه هي الحالة الأخيرة للمنفذ، مع الدور المعين (Desg) والحالة FDW.

R2-SW1#show spanning-tree mst

MST0

! Output omitted for brevity

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Gi1/0/2             Desg FWD 20000     128.2    P2p

Gi1/0/4             Root FWD 20000     128.4    P2p

MST1

! Output omitted for brevity

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Gi1/0/2             Desg FWD 20000     128.2    P2p

Gi1/0/4             Root FWD 20000     128.4    P2p

تصحيح الأخطاء

تم تمكين هذه الأخطاء أثناء الاتصال بين R2-SW1 و R1-SW2.

debug spanning-tree mstp roles

debug spanning-tree mstp tc

debug spanning-tree mstp boundary

مثال:

R2-SW1#show debugging

Packet Infra debugs:

Ip Address                                               Port

------------------------------------------------------|----------

Multiple Spanning Tree:

MSTP port ROLES changes debugging is on

MSTP Topology Change notifications debugging is on

MSTP port BOUNDARY flag changes debugging is on

السجلات التي تمت ملاحظتها

%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to down

%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to up

MST[0]: Gi1/0/2 is now designated port

MST[0]: Gi1/0/2 becomes designated - clearing BOUNDARY flag

MST[1]: Gi1/0/2 is now designated port

MST[0]: port Gi1/0/2 received external tc

MST[0]: port Gi1/0/2 received external tc

MST[1]: port Gi1/0/2 received tc

MST[0]: port Gi1/0/2 received external tc

MST[0]: port Gi1/0/2 received external tc

MST[1]: port Gi1/0/2 received tc

MST[0]: port Gi1/0/2 received external tc

MST[0]: port Gi1/0/2 received external tc

MST[1]: port Gi1/0/2 received tc

MST[0]: port Gi1/0/2 initiating tc

MST[1]: port Gi1/0/2 initiating tc

MST[0]: port Gi1/0/2 received external tc

MST[0]: port Gi1/0/2 received external tc

MST[1]: port Gi1/0/2 received tcsho span

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to up

MST[0]: port Gi1/0/3 received internal tc

MST[0]: port Gi1/0/3 received internal tc

MST[0]: port Gi1/0/3 received internal tc

فشل محاكاة PVST

محاكاة PVST هي الآلية التي يستخدمها MST للاتصال بمحولات غير MST.

لا تتعرف محولات PVST على وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDUs) للشبكات الخاصة الظاهرية (MST) لأنها ببساطة مختلفة. ولهذا السبب فمن الأهمية بمكان أن نفهم الاختلافات بين وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPVST) ووحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) الخاصة بالمحطة الأم (MST).

PVST BPDUs مقابل MST BPDUs

تم التقاط إثنين من وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDUs)، واحد ل PVST وواحد ل MST، وانظر إلى الاختلافات بينهما.

PVST

- يرسل PVST BPDU لكل شبكة VLAN مكونة على المحول. لذلك يتلقى 100 VLANs يشكل يعني 100 BPDUs أرسلت عبر all the ميناء أن يبني ه ه أنشوطة حر طوبولوجيا.

- يعتمد PVST على بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) التقليدي

Ethernet II, Src: Cisco_06:19:01 (f0:4a:02:06:19:01), Dst: PVST+ (01:00:0c:cc:cc:cd)

Destination: PVST+ (01:00:0c:cc:cc:cd)

Source: Cisco_06:19:01 (f0:4a:02:06:19:01)

Type: 802.1Q Virtual LAN (0x8100)

802.1Q Virtual LAN, PRI: 7, DEI: 0, ID: 3

111. .... .... .... = Priority: Network Control (7)

...0 .... .... .... = DEI: Ineligible

.... 0000 0000 0011 = ID: 3

Length: 50

Logical-Link Control

DSAP: SNAP (0xaa)

SSAP: SNAP (0xaa)

Control field: U, func=UI (0x03)

Organization Code: 00:00:0c (Cisco Systems, Inc)

PID: PVSTP+ (0x010b)

Spanning Tree Protocol

Protocol Identifier: Spanning Tree Protocol (0x0000)

Protocol Version Identifier: Spanning Tree (0)

BPDU Type: Configuration (0x00)

BPDU flags: 0x01, Topology Change

0... .... = Topology Change Acknowledgment: No

.... ...1 = Topology Change: Yes

Root Identifier: 32768 / 0 / 68:9e:0b:a0:f5:80

Root Bridge Priority: 32768

Root Bridge System ID Extension: 0

Root Bridge System ID: Cisco_a0:f5:80 (68:9e:0b:a0:f5:80)

Root Path Cost: 20000

Bridge Identifier: 32768 / 0 / f0:4a:02:06:19:00

Bridge Priority: 32768

Bridge System ID Extension: 0

Bridge System ID: Cisco_06:19:00 (f0:4a:02:06:19:00)

Port identifier: 0x8001

Message Age: 1

Max Age: 20

Hello Time: 2

Forward Delay: 15

Originating VLAN (PVID): 3

Type: Originating VLAN (0x0000)

Length: 2

Originating VLAN: 3

MST

- يرسل MST BPDU وحيد لكل ال MST مثال يشكل على المفتاح. ويتحقق ذلك بفضل ملحق MST (M Records) الذي يحتوي على معلومات جميع الحالات.

- يستند MST إلى بروتوكول الشجرة المتفرعة (RSTP)، مما يعني أن جميع الآليات الجوهرية لهذا البروتوكول موروثة ل MST.

- يتم تعريف وحدات التوقيت بواسطة IST وتؤثر على جميع المثيلات الأخرى داخل منطقة ما

IEEE 802.3 Ethernet

Destination: Spanning-tree-(for-bridges)_00 (01:80:c2:00:00:00)

Source: Cisco_b8:be:81 (34:73:2d:b8:be:81)

Length: 121

Logical-Link Control

DSAP: Spanning Tree BPDU (0x42)

SSAP: Spanning Tree BPDU (0x42)

Control field: U, func=UI (0x03)

Spanning Tree Protocol

Protocol Identifier: Spanning Tree Protocol (0x0000)

Protocol Version Identifier: Multiple Spanning Tree (3)

BPDU Type: Rapid/Multiple Spanning Tree (0x02)

BPDU flags: 0x0e, Port Role: Designated, Proposal

0... .... = Topology Change Acknowledgment: No

.0.. .... = Agreement: No

..0. .... = Forwarding: No

...0 .... = Learning: No

.... 11.. = Port Role: Designated (3)

.... ..1. = Proposal: Yes

.... ...0 = Topology Change: No

Root Identifier: 32768 / 0 / 34:73:2d:b8:be:80

Root Bridge Priority: 32768

Root Bridge System ID Extension: 0

Root Bridge System ID: Cisco_b8:be:80 (34:73:2d:b8:be:80)

Root Path Cost: 0

Bridge Identifier: 32768 / 0 / 34:73:2d:b8:be:80

Bridge Priority: 32768

Bridge System ID Extension: 0

Bridge System ID: Cisco_b8:be:80 (34:73:2d:b8:be:80)

Port identifier: 0x8001

Message Age: 0

Max Age: 20

Hello Time: 2

Forward Delay: 15

Version 1 Length: 0

Version 3 Length: 80

MST Extension

MST Config ID format selector: 0

MST Config name: R1

MST Config revision: 1

MST Config digest: a423b8dbb209ccf6560f55618ab58726

CIST Internal Root Path Cost: 0

CIST Bridge Identifier: 32768 / 0 / 34:73:2d:b8:be:80

CIST Bridge Priority: 32768

CIST Bridge Identifier System ID Extension: 0

CIST Bridge Identifier System ID: Cisco_b8:be:80 (34:73:2d:b8:be:80)

CIST Remaining hops: 20

MSTID 1, Regional Root Identifier 32768 / 34:73:2d:b8:be:80

MSTI flags: 0x0e, Port Role: Designated, Proposal

0... .... = Topology Change Acknowledgment: No

.0.. .... = Agreement: No

..0. .... = Forwarding: No

...0 .... = Learning: No

.... 11.. = Port Role: Designated (3)

.... ..1. = Proposal: Yes

.... ...0 = Topology Change: No

1000 .... = Priority: 0x8

.... 0000 0000 0001 = MSTID: 1

Regional Root: Cisco_b8:be:80 (34:73:2d:b8:be:80)

Internal root path cost: 0

Bridge Identifier Priority: 8

Port identifier priority: 8

Remaining hops: 20

طوبولوجيا

تمت إضافة المحول مع PVST إلى الشبكة. إنه يربط المنطقة 1 و 2.

التحقق من الصحة

بعد أن كان PVST ربطت مفتاح، ميناء الحد (gi1/0/1) من مفتاح R1-SW3 من منطقة 1 يذهب إلى PVST متناقض ويحظر الميناء.

R1-SW3#show spanning-tree mst

##### MST0    vlans mapped:   1-2,5-4094

Bridge        address f04a.021e.9500  priority      32768 (32768 sysid 0)

Root          address 689e.0ba0.f580  priority      16385 (16384 sysid 1)

port    Gi1/0/1         path cost     20000

Regional Root this switch

Operational   hello time 2 , forward delay 15, max age 20, txholdcount 6

Configured    hello time 2 , forward delay 15, max age 20, max hops    20

Interface                        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

----------------                 ---- --- --------- -------- --------------------------------

Gi1/0/1                          Root BKN*20000     128.1    P2p Bound(PVST) *PVST_Inc

Gi1/0/2                          Desg FWD 20000     128.2    P2p

Gi1/0/3                          Desg FWD 20000     128.3    P2p

##### MST1    vlans mapped:   3-4

Bridge        address f04a.021e.9500  priority      32769 (32768 sysid 1)

Root          address 3473.2db8.be80  priority      32769 (32768 sysid 1)

port    Gi1/0/2         cost          20000     rem hops 19

Interface                        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

----------------                 ---- --- --------- -------- --------------------------------

Gi1/0/1                          Mstr BKN*20000     128.1    P2p Bound(PVST) *PVST_Inc

Gi1/0/2                          Root FWD 20000     128.2    P2p

Gi1/0/3                          Altn BLK 20000     128.3    P2p

ملاحظة: تلاحظ نواتج مماثلة في R2-SW2 من المنطقة 2، وهو ميناء حدودي آخر.

.

هذا حدث لأن أي من هذه القواعد قد خالفت

- إذا كان الجسر الرئيسي ل CIST ضمن منطقة غير MST، فيجب أن تكون أولوية الشجرة المتفرعة للشبكات المحلية الظاهرية (VLANs) رقم 2 وما بعدها داخل هذا المجال أفضل (أقل) من أولوية شبكة VLAN رقم 1.

- إذا كان الجسر الرئيسي ل CIST ضمن منطقة MST، فيجب أن يكون للشبكات المحلية الظاهرية (VLANs) الثانية وما بعدها المحددة في المجالات غير MST أولويات الشجرة المتفرعة الخاصة بها أسوأ (أكبر) من تلك الخاصة بجذر CIST.

الرجاء إلقاء نظرة على التكوينات غير الصالحة التي تم إعدادها على المحول لمواجهة هذه المشكلة:

القضية 1. محول PVST هو الجذر لشبكات VLAN رقم 2-4، ومع ذلك فإن شبكات VLAN رقم 2-4 لها أولوية (أكبر) أسوأ من شبكة VLAN رقم 1. في هذه الحالة، يكون لجميع المحولات باستثناء محول PVST الأولوية الافتراضية لبروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) (32768)

PVST-SW1# show run | inc span

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

spanning-tree vlan 1 priority 4096    <--

spanning-tree vlan 2-4 priority 16384 <--

spanning-tree mst configuration

تم ملاحظة السجل:

%SPANTREE-2-PVSTSIM_FAIL: Blocking root port Gi1/0/1: Inconsitent inferior PVST BPDU received on VLAN 2, claiming root 16386:689e.0ba0.f580

القضية 2. ليس محول PVST هو الجذر لشبكات VLAN رقم 1، ومع ذلك فإن شبكات VLAN رقم 2-4 لها أولوية (أقل) أفضل من الجذر. في هذه الحالة، يكون الجذر هو الأولوية الافتراضية 24576. وهذا يعني أن الجسر الرئيسي ليس هو الجذر لجميع الشبكات المحلية الظاهرية (VLANs)

PVST-SW1#show run | inc span

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

spanning-tree vlan 1 prio 32768       <-- higher priority than the root

spanning-tree vlan 2-4 priority 16384 <--  lower priority than the root

spanning-tree mst configuration

تم ملاحظة السجل:

%SPANTREE-2-PVSTSIM_FAIL: Blocking root port Gi1/0/1: Inconsistent inferior PVST BPDU received on VLAN 2, claiming root 40962:689e.0ba0.f580

وبمجرد مراعاة القواعد المذكورة سابقا، يمكنك إستخدام هذه التكوينات الصالحة لحذف هذه المشكلة.

القضية 1.

PVST-SW1# show run | inc span

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

spanning-tree vlan 1 priority 16384  <-- VLAN 1 has a higher priority than all other VLANs

spanning-tree vlan 2-4 priority 4096 <--

spanning-tree mst configuration

تم ملاحظة السجل:

%SPANTREE-2-PVSTSIM_OK: PVST Simulation nconsistency cleared on port GigabitEthernet1/0/1.

القضية 2.

PVST-SW1#show run | inc span

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

spanning-tree vlan 1 prio 32768       <-- higher priority than the root

spanning-tree vlan 2-4 priority 40960 <--  higher priority than the root

spanning-tree mst configuration

تم ملاحظة السجل:

%SPANTREE-2-PVSTSIM_OK: PVST Simulation nconsistency cleared on port GigabitEthernet1/0/1.

تصحيح الأخطاء

تحقق من وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDUs) باستخدام تصحيح أخطاء وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) إذا لم يكن التقاط الحزم ممكنا.

debug spanning-tree mstp bpdu receive

debug spanning-tree mstp bpdu transmit

مثال: للمحول 2 في المنطقة 2 المتصل بمحول PVST

R2-SW2#debug spanning-tree mstp bpdu receive

MSTP BPDUs RECEIVEd dump debugging is on

R2-SW2#debug spanning-tree mstp bpdu transmit

MSTP BPDUs TRANSMITted dump debugging is on

R2-SW2#debug condition interface gigabitEthernet 1/0/2 <-- interface facing PVST switch

R2-SW2#show logging

! Output omitted for brevity

%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to down

%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to up

MST[0]:-TX> Gi1/0/2 BPDU Prot:0 Vers:3 Type:2

MST[0]: Role :Desg Flags[P] Age:2 RemHops:19

MST[0]: CIST_root:16385.689e.0ba0.f580 Cost :40000

MST[0]: Reg_root :32768.f04a.0205.d600 Cost :20000

MST[0]: Bridge_ID:32768.a0f8.4910.4780 Port_ID:32770

MST[0]: max_age:20 hello:2 fwdelay:15

MST[0]: V3_len:80 region:R2 rev:1 Num_mrec: 1

MST[1]:-TX> Gi1/0/2 MREC

MST[1]: Role :Desg Flags[MAP] RemHops:20

MST[1]: Root_ID :32769.a0f8.4910.4780 Cost :0

MST[1]: Bridge_ID:32769.a0f8.4910.4780 Port_id:130

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to up

MST[0]:-TX> Gi1/0/2 BPDU Prot:0 Vers:3 Type:2

MST[0]: Role :Desg Flags[P] Age:2 RemHops:19

MST[0]: CIST_root:16385.689e.0ba0.f580 Cost :40000

MST[0]: Reg_root :32768.f04a.0205.d600 Cost :20000

MST[0]: Bridge_ID:32768.a0f8.4910.4780 Port_ID:32770

MST[0]: max_age:20 hello:2 fwdelay:15

MST[0]: V3_len:80 region:R2 rev:1 Num_mrec: 1

MST[1]:-TX> Gi1/0/2 MREC

MST[1]: Role :Desg Flags[MAP] RemHops:20

MST[1]: Root_ID :32769.a0f8.4910.4780 Cost :0

MST[1]: Bridge_ID:32769.a0f8.4910.4780 Port_id:130

MST[0]:

MST[0]: Role :Desg Flags[FLTc] Age:0

MST[0]: CIST_root:16385.689e.0ba0.f580 Cost :0

MST[0]: Bridge_ID:16385.689e.0ba0.f580 Port_ID:32770

MST[0]: max_age:20 hello:2 fwdelay:15

نزاع P2P

طوبولوجيا

الشرح

في هذا القسم، يمكنك ملاحظة مشكلة مع جهازين لا يمكنهما إنشاء إتفاقية وتعيين حالة المنافذ بشكل صحيح.

R1-SW1#show spanning-tree mst

##### MST0    vlans mapped:   1-2,5-4094

Bridge        address 3473.2db8.be80  priority      32768 (32768 sysid 0)

Root          address 689e.0ba0.f580  priority      4097  (4096 sysid 1)

port    Gi1/0/2         path cost     20000

Regional Root address f04a.021e.9500  priority      24576 (24576 sysid 0)

internal cost 20000     rem hops 19

Operational   hello time 2 , forward delay 15, max age 20, txholdcount 6

Configured    hello time 2 , forward delay 15, max age 20, max hops    20

Interface                        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

----------------                 ---- --- --------- -------- --------------------------------

Gi1/0/1                          Desg FWD 20000     128.1    P2p

Gi1/0/2                          Root FWD 20000     128.2    P2p

Gi1/0/4                          Desg BLK 20000     128.2    P2p Dispute

##### MST1    vlans mapped:   3-4

Bridge        address 3473.2db8.be80  priority      32769 (32768 sysid 1)

Root          address f04a.021e.9500  priority      24577 (24576 sysid 1)

port    Gi1/0/2         cost          20000     rem hops 19

Interface                        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

----------------                 ---- --- --------- -------- --------------------------------

Gi1/0/1                          Desg FWD 20000     128.1    P2p

Gi1/0/2                          Root FWD 20000     128.2    P2p

Gi1/0/4                          Desg BLK 20000     128.2    P2p Dispute

لاحظ R1-SW1 (الجذر) أنه يتم توصيل أجهزة جديدة به. وبالتالي فإنه يرسل وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) الخاصة به ويعرف نفسه على أنه الجذر.

تلقى وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) التي تحدد أنه، على الجانب الآخر من الارتباط، يتم تعيين العلامات كدور منفذ: مخصص، وإعادة توجيه، وتعلم.

وهذا يعني أن المحول الجديد يتصل بحالات أفضل للوصول إلى الجذر. ومع ذلك، فهذا غير ممكن لأن R1-SW1 هو الجذر ولا يوجد مسار أفضل له.

لأن كلا المحولين لا يمكنهما إنشاء الاتفاقية وتعيين المنافذ بشكل صحيح (بما أن كلا من وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDUs) تظهر مسار أفضل إلى الجذر)، يفترض R1-SW1 أن المحول الجديد لا يتلقى وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDUs) الخاصة به ويعين حالة المنفذ إلى نزاع P2P لتجنب السيناريوهات الأحادية الإتجاه التي يمكن أن تتسبب في حلقات التكرار.

MST يقترب

كما هو موضح في هذا المستند، يمكن أن يكون MST أكثر تعقيدا طالما تمت إضافة المزيد من المحولات إلى الشبكة. ولهذا السبب، من المهم أن يكون هناك نهج مختلفة لنفس الشبكة.

مثال:

إذا كانت المشكلة التي تمت ملاحظتها ليست داخل منطقة MST ولكن في مجال PVST، فيمكنك الحصول على صورة أوسع وتجاهل أي شيء داخل مناطق MST (منظور CST).

ومن جهة أخرى، إذا كان المشكوك فيه أن المسألة إما بين مناطق أكثر تطورا أو داخل منطقة ما، فعندئذ يقدم المركز منظورا أفضل.

إن يحتاج، أنت يستطيع ركزت على الميناء دور وحالة المفتاح

معلومات ذات صلة

- فهم بروتوكول الشجرة المتفرعة المتعددة (802.1s)

- دليل تكوين الطبقة 2، Cisco IOS XE Amsterdam، الإصدار 17.3.x (محولات Catalyst 9300)

- دليل تكوين الطبقة 2 والطبقة 3، Cisco IOS XE Everest 16.5.1a (محولات Catalyst 9300)

- محاكاة PVST في محولات MST

- معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvy02075 - تبديل يرسل حركة مرور مستلمة على المنافذ في حالة حظر BLK