المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إرشادات أفضل الممارسات ل REP STCN

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين بروتوكول إيثرنت المرن (REP) عند التخطيط لنشره في مجال محول كبير. غالبا ما يكون أحد الاعتبارات المهمة هو كيفية التعاون مع بروتوكول الشجرة الممتدة (STP). REP هو بروتوكول Cisco ولكن تم تطوير طريقة لمنافذ REP Edge للمشاركة في بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- محولات Cisco التي تدعم REP (CGS2520، IE3K، IE4K، وما إلى ذلك) (2)

- المحول الذي يدعم الشجرة الممتدة (1)

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- المحول A - CGS-2520-16S-8PC with cgs2520-ipservicesk9-mz.152-4.EA.bin

- المحول B - CGS-2520-16S-8PC-C with cgs2520-lanbasek9-mz.152-4.EA.bin

- المحول SwitchC - WS-C3850-48T مع صورة عامة بسرعة 03.06.05E

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

هو جيد إن يتلقى أنت معرفة ال REP وكيف أن يشكل هو على cisco أداة. إذا كنتم جددا في طلب اعادة تجديد أو ترغبون في تجديد، أشيروا إلى هذه المقالات:

- التقرير الجمهوري

- دليل طلب تحويل شبكة TAC لشبكة LAN من Cisco

- دليل تكوين طلب تحويل الشبكة المحلية IOS-XE 3S

- تكوين محولات Ethernet الصناعية

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

المحول A:

interface FastEthernet0/17

switchport trunk allowed vlan 3000-3003

switchport mode trunk

rep segment 99 edge

المحول B:

interface FastEthernet0/17

switchport trunk allowed vlan 3000-3003

switchport mode trunk

rep segment 99

interface FastEthernet0/18

switchport trunk allowed vlan 3000-3003

switchport mode trunk

rep segment 99 edge no-neighbor primary

rep stcn stp

المحول C:

interface GigabitEthernet1/0/18

switchport trunk allowed vlan 3000-3003

switchport mode trunk

spanning-tree vlan 3000-3003 priority 24576

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

SwitchA#show rep topology

REP Segment 99

BridgeName PortName Edge Role

-------------------------------- ---------- ---- ----

SwitchB Fa0/18 Pri* Open

SwitchB Fa0/17 Open

SwitchA Fa0/17 Sec Alt

SwitchB#show rep topology detail

REP Segment 99

SwitchB, Fa0/18 (Primary Edge No-Neighbor)

Open Port, all vlans forwarding

Bridge MAC: 0008.303f.5c00

Port Number: 014

Port Priority: 000

Neighbor Number: 1 / [-3]

SwitchB, Fa0/17 (Intermediate)

Open Port, all vlans forwarding

Bridge MAC: 0008.303f.5c00

Port Number: 013

Port Priority: 000

Neighbor Number: 2 / [-2]

SwitchA, Fa0/17 (Secondary Edge)

Alternate Port, some vlans blocked

Bridge MAC: a40c.c3a4.8180

Port Number: 013

Port Priority: 000

Neighbor Number: 3 / [-1]

SwitchB#show span vlan 3000-3003 root

Root Hello Max Fwd

Vlan Root ID Cost Time Age Dly Root Port

---------------- -------------------- --------- ----- --- --- ------------

VLAN3000 27576 2401.c722.7a80 19 2 20 15 Fa0/18

VLAN3001 27577 2401.c722.7a80 19 2 20 15 Fa0/18

VLAN3002 27578 2401.c722.7a80 19 2 20 15 Fa0/18

VLAN3003 27579 2401.c722.7a80 19 2 20 15 Fa0/18

SwitchC#show spanning-tree vlan 3000-3003 root

Root Hello Max Fwd

Vlan Root ID Cost Time Age Dly Root Port

---------------- -------------------- --------- ----- --- --- ------------

VLAN3000 27576 2401.c722.7a80 0 2 20 15

VLAN3001 27577 2401.c722.7a80 0 2 20 15

VLAN3002 27578 2401.c722.7a80 0 2 20 15

VLAN3003 27579 2401.c722.7a80 0 2 20 15

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

ويكون التكوين الأكثر أهمية لتضمينه عند اتصال منفذ غير مجاور ل REP Edge بمنفذ شجرة متفرعة هو REP STN STP. عندما مكنت هذا أمر على rep edge no-neighbor (ENN) ميناء، الميناء يركض rep as well as STP. وهذا أمر مهم حتى تعرف منافذ ENN من هو الجسر الرئيسي في مجال STP. بدون هذا الأمر، يتم تعطيل بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على منافذ REP، مما يعني أنه عندما يكون هناك فشل إرتباط REP، لن يتلقى مجال STP معرفة بهذا ويمكن أن تحدث مشاكل في الانقطاعات/القابلية للوصول.

مع هذا الإخراج، يمكنك التحقق من أن واجهة Fa0/18 الخاصة بالمحول (SwitchB) ليست فقط منفذ ENN الأساسي لمقطع 99، ولكنها أيضا المنفذ الجذري للشجرة المتفرعة للشبكات المحلية الظاهرية (VLANs) 3000-3003. إذا تمت إزالة الأمر rep stcn stp من الواجهة، فإن المحول B يصبح الجسر الرئيسي بينما المحول C، المتصل مباشرة، هو أيضا الجسر الرئيسي:

SwitchB(config)#int f0/18

SwitchB(config-if)#no rep stcn stp

SwitchB(config-if)#end

SwitchB#show span

SwitchB#show spanning-tree vlan 3000-3003 root

Root    Hello Max Fwd

Vlan                   Root ID          Cost    Time  Age Dly  Root Port

---------------- -------------------- --------- ----- --- ---  ------------

VLAN3000         35768 0008.303f.5c00         0    2   20  15

VLAN3001         35769 0008.303f.5c00         0    2   20  15

VLAN3002         35770 0008.303f.5c00         0    2   20  15

VLAN3003         35771 0008.303f.5c00         0    2   20  15

SwitchB#show spanning-tree vlan 3000-3003 | in root

This bridge is the root

This bridge is the root

This bridge is the root

This bridge is the root

SwitchB#show rep topology

REP Segment 99

BridgeName PortName Edge Role

-------------------------------- ---------- ---- ----

AST03-CGS2520-B Fa0/18 Pri* Open

AST03-CGS2520-B Fa0/17 Open

Ast03-cgs2520-a Fa0/17 Sec Alt

SwitchC#show spanning-tree vlan 3000-3003 root

Root Hello Max Fwd

Vlan Root ID Cost Time Age Dly Root Port

---------------- -------------------- --------- ----- --- --- ------------

VLAN3000 27576 2401.c722.7a80 0 2 20 15

VLAN3001 27577 2401.c722.7a80 0 2 20 15

VLAN3002 27578 2401.c722.7a80 0 2 20 15

VLAN3003 27579 2401.c722.7a80 0 2 20 15

SwitchC#show spanning-tree vlan 3000-3003 | in root

This bridge is the root

This bridge is the root

This bridge is the root

This bridge is the root

كيف يتم معالجة تغييرات المخطط عند وجود الأمر rep stn stp؟ ضع في الاعتبار هذا السيناريو، عند إضافة الأمر مرة أخرى إلى منفذ ENN الأساسي ويتم إيقاف تشغيل F0/17 على المحول (ب) لمحاكاة فشل الارتباط:

SwitchB(config)#int f0/18

SwitchB(config-if)#rep stcn stp

SwitchB(config-if)#int f0/17

SwitchB(config-if)#shut

SwitchB(config-if)#^Z

SwitchB#show rep topology

REP Segment 99

Warning: REP detects a segment failure, topology may be incomplete

BridgeName                       PortName   Edge Role

-------------------------------- ---------- ---- ----

AST03-CGS2520-B                  Fa0/18     Pri* Open

AST03-CGS2520-B                  Fa0/17          Fail

في وقت حدث الشبكة هذا، يتم تمكين تصحيح أحداث الشجرة المتفرعة على المحول SwitchC ويتم تلقي إعلامات تغيير مخطط الشجرة المتفرعة العادية على الواجهة G1/0/18:

SwitchC#debug spanning-tree events

Spanning Tree event debugging is on

SwitchC#

*Jan 31 17:07:20.247: STP: VLAN3000 Topology Change rcvd on Gi1/0/18

*Jan 31 17:07:20.247: STP: VLAN3001 Topology Change rcvd on Gi1/0/18

*Jan 31 17:07:20.248: STP: VLAN3002 Topology Change rcvd on Gi1/0/18

*Jan 31 17:07:20.248: STP: VLAN3003 Topology Change rcvd on Gi1/0/18

الآن، وضعت في الاعتبار التأثيرات من هذا قسم خطوة إخفاق إن لا يساهم ENN قسم REP 99 في يجسر - شجرة:

SwitchB(config-if)#int f0/18

SwitchB(config-if)#no rep stcn stp

SwitchB(config-if)#do show rep topology

REP Segment 99

BridgeName                       PortName   Edge Role

-------------------------------- ---------- ---- ----

AST03-CGS2520-B                  Fa0/18     Pri* Open

AST03-CGS2520-B                  Fa0/17          Open

Ast03-cgs2520-a                  Fa0/17     Sec  Alt

SwitchB(config-if)#do show spanning-tree vlan 3000-3003 root

Root    Hello Max Fwd

Vlan                   Root ID          Cost    Time  Age Dly  Root Port

---------------- -------------------- --------- ----- --- ---  ------------

VLAN3000         35768 0008.303f.5c00         0    2   20  15

VLAN3001         35769 0008.303f.5c00         0    2   20  15

VLAN3002         35770 0008.303f.5c00         0    2   20  15

VLAN3003         35771 0008.303f.5c00         0    2   20  15

SwitchB(config-if)#interface f0/17

SwitchB(config-if)#shut

SwitchB(config-if)#do show rep topology

REP Segment 99

Warning: REP detects a segment failure, topology may be incomplete

BridgeName                       PortName   Edge Role

-------------------------------- ---------- ---- ----

AST03-CGS2520-B                  Fa0/18     Sec* Open

AST03-CGS2520-B                  Fa0/17          Fail

SwitchC#debug spanning-tree events

Spanning Tree event debugging is on

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

SwitchC#

من الصعب تحديد نقطة لم يتم إستلام أي حزم، ولكن مع تمكين تصحيح الأخطاء على SwitchC، لا يتم تحديث الشجرة المتفرعة على الإطلاق عندما يكون هناك تغيير في المخطط على مقطع REP 99. هذا يعني أنه بالنسبة لمنافذ REP Edge غير المجاورة المتصلة بمنافذ الشجرة المتفرعة، يجب أن يكون الأمر rep stn stp موجودا.

إرشادات أفضل الممارسات ل REP STCN

1. افتراضيا، يستعمل REP VLAN 1 كالمسؤول VLAN. إن يستعمل مجال STP ك مختلف VLAN id عبر شنطة هو، شكلت ال rep مدير VLAN أن تلاءم. مثلا، إن يكون ك VLAN أهلي طبيعي في STP VLAN 99، دخلت هذا تشكيل على ك rep مفتاح: rep admin vlan 99

2. بالنسبة لمحولات REP التي تحتوي على منافذ طرفية لأكثر من مقطع واحد، تأكد من إرسال رسائل STCN الخاصة ب REP عبر جميع المقاطع الأخرى. على سبيل المثال، ضع في الاعتبار هذا التكوين لمنفذ حافة على محول يحتوي على 5 مقاطع. لاحظ أن المقطع الخاص بالواجهة محذوف من الأمر:

Switch(config)#int f0/24

Switch(config-if)#rep segment 1 edge no-neighbor

Switch(config-if)#rep stcn stp

Switch(config-if)#rep stcn segment 2-5

3. يجب أن يكون لجميع منافذ REP N المتصلة بمنافذ STP الأمر rep stn stp الموجود في تكويناتها.