المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

وصف المشكلة

المخطط

الشرح

سبب جذري

تخفيف

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة الجذر سبب تحليل وقت التعطل بسبب أي تغير في EtherChannel عضو قارن.

المتطلبات الأساسية

EtherChannel هو جزء من طبقة 2 أنشوطة/star/mesh/redundant مخطط يركض عبر بروتوكول الشجرة الممتدة (STP).

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

الفهم الأساسي

- عمليات التحويل والتحويل من Cisco

- STP

- موازنة حمل EtherChannel

المكونات المستخدمة

أسست المعلومة في هذا وثيقة على هذا برمجية وجهاز baser صيغة غير أن لا يقتصر على:

- المحولات Cisco C9000 switches

- إعداد إرتباط المحول الظاهري (VSL)

- EtherChannel

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يتضمن هذا المستند السبب الجذري للتغييرات مثل إضافة/حذف/إزالة الارتباط أو حركة إرتباط الواجهة العضو من منفذ إلى آخر في واجهة عضو EtherChannel. وبالإضافة إلى ذلك، يحدد البرنامج خطة تخفيف لتجنب مثل هذا التوقف غير المتوقع عن العمل.

وصف المشكلة

بصفة عامة، لا يجب أن تتسبب إضافة إرتباط واجهة عضو إلى EtherChannel موجود في أي وقت توقف عن العمل أو تعطيل إعادة توجيه حركة مرور البيانات. بالمثل، بعد إزالة رابط الواجهة العضو، إذا كان النطاق الترددي المتبقي من EtherChannel أكبر من إستخدامه الإجمالي قبل إزالة الارتباط، بعد ذلك، فيجب ألا يكون هناك أي انقطاع لحركة المرور. غير أن السيناريوهات المذكورة سابقا تتسبب في التوقف عن العمل لبضع ثوان في طوبولوجيا فريدة من حلقات الطبقة 2.

المخطط

الشرح

عنوان IP للكمبيوتر المحمول 1 هو 10.10.10.50/24 وعنوان الكمبيوتر المحمول 2 هو 10.10.10.51/24. كلا في ال نفسه VLAN.

يتم توصيل المحول 9600 Core switch ب 9500 Dist 1 مع Po1 و 9500 Dist 2 مع Po2.

تم توصيل محول الوصول 9300 Access ب 9500 DIST 1 من خلال الواجهة GI 1/0/14 و 9500 DIST 2 من خلال GI 1/0/46.

مسار الحزمة الشامل بين الكمبيوتر المحمول 1 والكمبيوتر المحمول 2 هو:

Laptop 1 > (GI 1/0/1) Cat 9300 (GI 1/0/46) > (Te 1/0/12) Cat 9500 Dist 2 (Port-channel 1) > (Port-channel 2) Cat 9600 (Port-channel 4) > (Port-channel 1) Cat 9500 Dist 4 (Te 1/0/1) > Laptop 2

ومع ذلك، هناك خياران لمسار الحزمة بين الكمبيوتر المحمول 1 والكمبيوتر المحمول 2، وفقا لخوارزمية موازنة الأحمال.

الخيار 1: Laptop 1 > (GI 1/0/1) Cat 9300 (GI 1/0/46) > (Te 1/0/12) Cat 9500 Dist 2 (Te1/0/4) > (Twe 1/1/0/24) Cat 9600 - Active (Twe 1/1/0/8) > (Twe 1/0/5) Cat 9500 Dist 4 (Te 1/0/1) > Laptop 2

الخيار 2: Laptop 1 > (GI 1/0/1) Cat 9300 (GI 1/0/46) > (Te 1/0/12) Cat 9500 Dist 2 (Te1/0/5) > (Twe 2/1/0/10) Cat 9600 - Standby (Twe 2/1/0/34) > (Twe 1/0/8) Cat 9500 Dist 4 (Te 1/0/1) > Laptop 2

في البداية، بما أن واجهتين متصلتين ب CAT 9300 للوصول إلى الجسر الرئيسي 9600، يتم وضع واحدة من الواجهات GI 1/0/14 في حالة حظر بديلة ويكون GI 1/0/46 في حالة إعادة توجيه الجذر وفقا لمعايير تحديد مسار STP.

من أجل الوصول إلى الجذر من cat 9300 إما من الواجهة gi 1/0/14 أو من gi 1/0/46 هو نفسه ويساوي 30000.

Cat 9300#show spanning-tree

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID    Priority    24577

Address    549f.c666.c580

Cost       30000

Port       46 (GigabitEthernet1/0/46)

Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)

Address     2416.9d7a.2480

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time  300 sec

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

------------------- ---- --- --------- -------- --------------

GI 1/0/14            Altn BLK 20000     128.14   P2p

GI 1/0/46            Root FWD 20000     128.46   P2p

Cat 9600#show spanning-tree

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID    Priority    24577

Address     549f.c666.c580

This bridge is the root

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    24577  (priority 24576 sys-id-ext 1)

Address     549f.c666.c580

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time  300 sec

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Po1                 Desg FWD 10000     128.3433 P2p

Po2                 Desg FWD 10000     128.3434 P2p

Po3                 Desg FWD 10000     128.3435 P2p

Po4                 Desg FWD 10000     128.3436 P2p

حالة STP الحالية:

Cat 9600#show spanning-tree  detail | include is exec|changes|from

VLAN0001 is executing the rstp compatible Spanning Tree protocol

Number of topology changes 8 last change occurred 00:10:28 ago

from Port-channel1

يؤدي نشاط إيقاف تشغيل إحدى واجهات الأعضاء (Twe 2/1/0/10) من Port-channel 2 لعام 9600 إلى ما يلي:

1. زيادة تكلفة مسار بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) لقناة المنفذ بين CAT 9600 و CAT 9500 DIST 2 من 10000 إلى 2000.

Cat 9600#show spanning-tree

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID    Priority    24577

Address     549f.c666.c580

This bridge is the root

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    24577  (priority 24576 sys-id-ext 1)

Address     549f.c666.c580

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time  300 sec

Interface   Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

------------------- ---- --- --------- -------- --------------

Po1         Desg FWD 10000     128.3433 P2p

Po2         Desg FWD 20000     128.343  P2p <<

Po3         Desg FWD 10000     128.3435 P2p

Po4         Desg FWD 10000     128.3436 P2p

2. زيادة تكلفة مسار بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) نحو الجذر على الفئة CAT 9300 من 3000 إلى 40000 من الواجهة gi 1/0/46. وبالتالي، يختار 9300 الواجهة GI 1/0/14 كمنفذ جذري ذي تكلفة مسار بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) أقل.

Cat 9300#show spanning-tree

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID    Priority    24577

Address     549f.c666.c580

Cost        30000

Port        14 (GigabitEthernet1/0/14)

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)

Address     2416.9d7a.2480

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time  300 sec

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

GI 1/0/14            Root FWD 20000     128.14   P2p  <<<<< GI 1/0/14 is coming to forward state

GI 1/0/46            Altn BLK 20000     128.46   P2p

3. ينتج عن هذا التغيير إنشاء إعلام بتغيير المخطط (TCN) في مجال الشجرة المتفرعة بالكامل.

Cat 9600#show spann det | inc is exec|changes|from

VLAN0001 is executing the rstp compatible Spanning Tree protocol

Number of topology changes 9 last change occurred 00:03:21 ago

from Port-channel1 <<< TCN is received over port-channel 1

ونتيجة لإعادة تقارب الشجرة المتفرعة، يمكن ملاحظة تعطل في الشبكة.

يمكن أن يختلف الفاصل الزمني للتعطيل، بناء على العوامل والبروتوكولات الأخرى.

يتم توضيح التأثير في الوقت الفعلي لتغيير EtherChannel في الشبكة عن طريق بدء إختبار الاتصال المستمر من الكمبيوتر المحمول 1 إلى الكمبيوتر المحمول 2.

بنفس الطريقة، تناقصت تكلفة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) إضافة واجهة عضو على قناة المنفذ 1 بين cat 9500 dist 1 و cat 9600 core switch كما كان لها تأثير تغيير المخطط.

سبب جذري

تؤدي إضافة أو إزالة واجهة العضو ل EtherChannel إلى تغيير تكلفة منفذ STP الخاص بها. وقد يتسبب ذلك في إعادة تقارب STP وإنشاء TCN.

تخفيف

خيار 1: الرمز الثابت تكلفة STP ل EtherChannel أثناء التغيير باستخدام هذه الخطوات:

الخطوة 1. تعرف على تكلفة STP الموجودة من EtherChannel حيث تم تخطيط التغيير (إضافة أو إزالة واجهة العضو).

Cat 9600#show spanning-tree interface port-channel 1

Vlan                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

VLAN0001            Desg FWD 10000     128.3433 P2p

في هذه الحالة، التكلفة هي 10000 لشبكة VLAN رقم 1.

الخطوة 2. الكود الثابت لنفس تكلفة STP.

Switch#

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#interface port-channel 1

Switch(config-if)#spanning-tree cost 10000

Switch(config-if)#end

Switch#

وبنفس الطريقة، يجب إجراء تكوين تغيير التكلفة على الواجهة النظيرة المتصلة بالجهاز أيضا.

الخطوة 3. قم بإجراء التغيير.

ويشمل ذلك ما يلي:

- إضافة واجهة عضو إلى EtherChannel موجود

أو

- إزالة واجهة العضو من EtherChannel موجود

أو

- إغلاق/عدم إغلاق أي من واجهات الأعضاء

أو

- حركة الواجهة العضو من ميناء إلى آخر ميناء

لا تؤثر إضافة أو حذف واجهة العضو على مخطط STP حيث أنه يتم ترميز تكلفة STP الخاصة بالارتباط ترميزا ثابتا.

ملاحظة:

تؤثر خطة التخفيف على حسابات بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) ولها آثارها الجانبية. مهما، هذا مفيد في أي نشاط EtherChannel حيث يتطلب تغيير مؤقت في عدد واجهات الأعضاء أثناء النشاط.

وضعت في الاعتبار سيناريو حيث يحتاج أن يعطل عضو قارن من EtherChannel أثناء شبكة نشاط معين واستعادة العضو قارن في النهاية. في هذه الحالة، ال STP تكلفة EtherChannel يستطيع كنت برمجت ب ثابت إلى قيمته تقصير في بداية النشاط.

قم بإيقاف تشغيل الواجهة الخاصة بالعضو، وإكمال النشاط، واستعادة الواجهة؛ وفيما بعد، إعداد التكلفة الافتراضية لبروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) مرة أخرى. يمكن تجنب إعادة تقارب بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) باستخدام هذه الطريقة.

ويقترح إستعادة تكلفة الشجرة المتفرعة إلى إعداداتها الافتراضية في نهاية التغيير ذي الصلة بحذر.

الخيار 2: بالنسبة لعدد قليل من التصميمات، يمكن أن تكون هناك طرق بديلة لتجنب التعطيل، مثل ميزة تحسين الشجرة الممتدة، على سبيل المثال، سرعة الوصل، حماية الجذر، وهكذا.

معلومات ذات صلة

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst4000/8-2glx/configuration/guide/spantree.html#wp1193602

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco