المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تعريف مشكلة تتعلق بالتكوين النشط على دمج VMM مع قائمة التحكم في الوصول إستخدام تكوين الفرق القائم على تحميل LACP.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- بروتوكول التحكم في تجميع الارتباطات (LACP)

- شاشة الجهاز الظاهري (VMM)

- التحكم في واجهة الشبكة (NIC)

- البنية الأساسية المرتكزة على التطبيقات (ACI)

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

قامت الشبكة بتكوين بطاقة واجهة شبكة (NIC) لبروتوكول LACP نشط-نشط يستند إلى تحميل فريق على تكوين VM مسموح به على خادمين وهي متصلة بواجهة الوصول (ACI) على محولين Leaves مختلفين على تكامل VMM.

الرسم التخطيطي للشبكة

الصورة التالية هي مرجع رفيع المستوى من أجل توضيح التصميم.

() أعضاء PC 5 هم الواجهة ETH 1/1 على الورقة 1 و ETH 1/2 على الورقة 2.

() أعضاء PC 6 هم الواجهة ETH 1/3 في الورقة 1 و ETH 1/4 في الورقة 2.

VM IP: 10.10.10.1

VM MAC: AA.AA.AA.AA.AA.AA

الاتصالات:

الخادم 1 بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 1 <-> الصفحة 1 من معيار ETH 1/1

الخادم 1 بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 2 <-> الصفحة 2 المعيار 1/2

الخادم 2 بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 1 <-> الصفحة 1 من معيار 1 ETH 1/3

الخادم 2 بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 2 <-> الورقة 2 المعيار 1/4

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

يدعم Cisco CLI Analyzer (محلل واجهة سطر الأوامر من Cisco) (للعملاء المسجلين فقط) أوامر show معينة. استخدم Cisco CLI Analyzer (محلل واجهة سطر الأوامر من Cisco) لعرض تحليل لمُخرَج الأمر show.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم المعلومات التي يمكنك إستخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

انتقل إلى متعقب نقطة النهاية (EP) على واجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل APIC لتعقب IP الخاص بالخادم ومراجعة سجلات الربط/الفصل لتعريف الرفرفة.

الخطوة 1. تسجيل الدخول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لواجهة برمجة التطبيقات (APIC) من Cisco

الخطوة 2. انتقل إلى Operations -> متعقب EP

الخطوة 3. في منطقة البحث عن نقطة نهاية، أدخل عنوان IP

الخطوة 4. انقر فوق بحث

ما إن عينت رفرفة، الخطوة تالي أن يركض الأمر على كل ورقة مفتاح.

LEAF1# show endpoint ip 10.10.10.1

Legend:

S - static           s - arp              L - local            O - peer-attached

V - vpc-attached     a - local-aged       p - peer-aged        M - span

B - bounce           H - vtep             R - peer-attached-rl D - bounce-to-proxy

E - shared-service   m - svc-mgr

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

VLAN/                           Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface

Domain                          VLAN            IP Address        IP Info

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

2                                          vlan-100    aaaa.aaaa.aaaa LV                        po6

common:common-VRF                          vlan-100      10.10.10.1   LV                        po6

LEAF2# show endpoint ip 10.10.10.1

Legend:

S - static           s - arp              L - local            O - peer-attached

V - vpc-attached     a - local-aged       p - peer-aged        M - span

B - bounce           H - vtep             R - peer-attached-rl D - bounce-to-proxy

E - shared-service   m - svc-mgr

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

VLAN/                           Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface

Domain                          VLAN            IP Address        IP Info

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

1                                          vlan-100    aaaa.aaaa.aaaa LV                        po6

common:common-VRF                          vlan-100      10.10.10.1   LV                        po6

LEAF1# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

b - BFD Session Wait

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

-------------------------------------------------------------------------------

5     Po5(SU)     Eth      LACP      Eth1/1(P)

6     Po6(SU)     Eth      LACP      Eth1/3(P)

LEAF2# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

b - BFD Session Wait

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

-------------------------------------------------------------------------------

5     Po5(SU)     Eth      LACP      Eth1/2(P)

6     Po6(SU)     Eth      LACP      Eth1/4(P)

LEAF1# show system internal epm endpoint ip 10.10.10.1

MAC : aaaa.aaaa.aaaa ::: Num IPs : 1

IP# 0 : 10.10.10.1 ::: IP# 0 flags :

Output omitted

...

Interface : port-channel6                          <<<<<<<<<<<<<<<< learned on this interface

Output omitted

...

EP Flags : local|vPC|IP|MAC|sclass|timer|mac-ckt|

::::

LEAF1# show system internal epm endpoint mac aaaa.aaaa.aaaa

MAC : aaaa.aaaa.aaaa ::: Num IPs : 1

IP# 0 : 10.10.10.1 ::: IP# 0 flags :  ::: l3-sw-hit: No

Output omitted

...

Interface : port-channel6                         <<<<<<<<<<<<<<<< learned on this interface

Output omitted

...

EP Flags : local|vPC|IP|MAC|sclass|timer|mac-ckt|

::::

LEAF2# show system internal epm endpoint ip 10.10.10.1

MAC : aaaa.aaaa.aaaa ::: Num IPs : 1

IP# 0 : 10.10.10.1 ::: IP# 0 flags :  ::: l3-sw-hit: No

Output omitted

...

Interface : port-channel5                         <<<<<<<<<<<<<<<< learned on this interface

Output omitted

...

EP Flags : local|vPC|IP|MAC|sclass|timer|mac-ckt|

::::

LEAF2# show system internal epm endpoint mac aaaa.aaaa.aaaa

MAC : aaaa.aaaa.aaaa ::: Num IPs : 1

IP# 0 : 10.10.10.1 ::: IP# 0 flags :  ::: l3-sw-hit: No

Output omitted

...

Interface : port-channel6                         <<<<<<<<<<<<<<<< learned on this interface

Output omitted

...

EP Flags : local|vPC|IP|MAC|sclass|timer|mac-ckt|

::::

من المخرجات السابقة، أنت يستطيع حددت أن ACI يستلم ال نفسه معلومة على كلا قناة أيسر في نفس الوقت بسبب التشكيل نشط على VMware.

تستخدم جميع VMs كل زوج من الوصلات كوصلة واحدة منطقيا، ويتم تكوين المخطط مع زوجين مختلفين من قنوات المنفذ، ويستخدم كل زوج نفس المعلومات للوصول إلى ACI.

ملاحظة: لا توصي Cisco بهذا النوع من النشر لأن هذا النوع من التكوين يعمل بشكل مماثل لتثبيت MAC وإعادة تثبيته كل 30 ثانية استنادا إلى إستخدام الارتباط، ومشتق على نقاط MAC/IP بين العقد أو المنافذ.

إن يتطلب أنت مماثل طبولوجيا، التوصية يكون استعملت خطوة تجميع (LAG) مجموعة مثل LACP أو ساكن إستاتيكي ميناء قناة.

يدعم Cisco CLI Analyzer (محلل واجهة سطر الأوامر من Cisco) (للعملاء المسجلين فقط) أوامر show معينة. استخدم Cisco CLI Analyzer (محلل واجهة سطر الأوامر من Cisco) لعرض تحليل لمُخرَج الأمر show.

ارجع إلى معلومات مهمة عن أوامر تصحيح الأخطاء قبل أن تستخدم أوامر debug.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems