المحتويات

المقدمة

قبل البدء

الاصطلاحات

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

النظرية الأساسية

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

Catalyst 1900

Catalyst 6000

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إجراء استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يزود هذا وثيقة عينة تشكيل من InterSwitch trunking (ISL شنطة) بين مادة حفازة 1900 ومادة حفازة 6500 مفتاح يركض CatOS صورة. التشكيل مماثل إلى آخر CatOS مفتاح مثل المادة حفازة 5500 sery مفتاح. يتم تمييز الأوامر ذات الصلة للتكوين وكذلك أوامر show التي تساعد على تحديد ما إذا كانت خط اتصال ISL يعمل.

قبل البدء

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المتطلبات الأساسية

قبل محاولة هذا التكوين، يرجى التأكد من استيفاء المتطلبات الأساسية التالية:

- فهم مفاهيم شبكات VLAN

- يفهم VLAN شنطة بروتوكول (VTP) مفاهيم

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج أدناه.

- Catalyst 1924-EN مع إصدار برنامج (Enterprise) V9.00.05

- مادة حفازة 6509 يركض CatOS مع برمجية صيغة 7.3(2)

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

النظرية الأساسية

يركض المادة حفازة 1900 إثنان صيغة من الصور، أي ال standard و مشروع صيغة. يتم دعم trunking فقط على صور المؤسسة، وهو يدعم تضمين ISL ولا يدعم 802.1q. هذا يحد من قدرة المادة حفازة 1900 أن يشكل شنطة مع آخر مادة حفازة مفتاح أن يستطيع ساندت ISL trunking. علاوة على ذلك، يمكن تكوين trunking فقط على منفذي توصيل x 100 ميجابت في الثانية على المادة حفازة 1900. هؤلاء هم آخر منفذين على المفتاح بشكل طبيعي علمت AX و BX. أنت يستطيع شكلت up to 1005 VLANs على المادة حفازة 1900 مشروع صورة. الأمر خط قارن (CLI) (مماثل إلى ال cisco ios ® CLI) فقط يتوفر على المؤسسة صورة من المادة حفازة 1900.

ملاحظة: لا تدعم المحولات من السلسلة Catalyst 4000، مع Supervisor I و II، و Catalyst 2950 series switches توصيل ISL ولا يمكن توصيلها بالمحول Catalyst 1900. تدعم محولات Catalyst 5500 ISL على وحدات نمطية معينة. قم بإصدار الأمر show port capabilities <mod/port>لمعرفة ما إذا كانت وحدة نمطية معينة أو منفذ محدد يدعم توصيل ISL.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

يمكن تنفيذ تكوين التوصيل بطريقتين، إما من خلال القائمة أو CLI (واجهة سطر الأوامر). يسرد المثال التالي أوامر التكوين من خلال وضع CLI (واجهة سطر الأوامر):

Catalyst 1900 Management Console

Copyright (c) Cisco Systems, Inc. 1993-1999

All rights reserved.

Enterprise Edition Software

Ethernet Address: 00-E0-1E-87-36-C0

PCA Number: 73-2239-01

PCA Serial Number: 6510304

Model Number: WS-C1924-EN

System Serial Number: FAA0135Y00N

-------------------------------------------------

1 user(s) now active on Management Console.

User Interface Menu

[M] Menus

[K] Command Line

Enter Selection: K

CLI session with the switch is open.

To end the CLI session, enter [Exit].

Cat1924-EN>

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة الموضح في الرسم التخطيطي أدناه.

التكوينات

تكون الخطوات الأساسية لهذا التكوين كما يلي:

1. شكلت ال VTP domain name وأسلوب (مثل واحد من المفتاح ينبغي على الأقل كنت تعمل في ال VTP نادل والآخر في VTP زبون أسلوب). ل هذا وثيقة، ثبتت ال VTP domain name ك "doc."

2. قم بتكوين منافذ التوصيل (انتقل إلى تكوين الواجهة وحدد معلمات trunking).

3. عينت ال VLANs مناسب على المفتاح يعمل ك VTP نادل.

4. قم بإصدار أوامر العرض المناسبة للتحقق من عملية التوصيل.

هناك ينبغي كنت على الأقل واحد VTP نادل في مجال. VTP نادل يستطيع كنت شكلت على مادة حفازة 6000 أو مادة حفازة 1900 مفتاح. في هذا مثال، شكلت المادة حفازة 6000 ك VTP نادل، وال مادة حفازة 1900 شكلت كVTP زبون. هذا لأن المادة حفازة 6500 أكثر قوة من المادة حفازة 1900، وبالتالي أكثر يستطيع أن يعالج الخادم قدرات.

يستخدم هذا المستند التكوينات الموضحة أدناه:

- Catalyst 6000

- مادة حفازة 1924-EN

Catalyst 6000

Cat6000 (enable) show config

This command shows non-default configurations only.

Use 'show config all' to show both default and non-default configurations.

...............

..

begin

!

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

!

#time: Mon Nov 25 2002, 02:53:50

!

#version 7.3(2)

!

set prompt Cat6000

!

#!

#vtp

set vtp domain DOC

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state active

stp ieee

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state active stp

ibm

set vlan 2

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state active

mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

!--- Output suppressed.

#module 6 : 48-port 10/100BaseTX Ethernet

set trunk 6/1  desirable isl 1-1005,1025-4094

!--- Output suppressed.

end

ملاحظة: يمكن أن يكون وضع خط الاتصال 802.1q أو ISL. ال isl استعملت أسلوب ل الشنطة ميناء من المادة حفازة 6000 لأن مادة حفازة 1900 يساند ISL فقط.

مادة حفازة 1924-EN

Cat1924-EN#configure terminal

!--- Setup the VTP domain name. Note that this is

!--- case sensitive and it must be identical with the domain

!--- name configured on the VTP server (Catalyst 6000).

Cat1924-EN(config)#vtp domain DOC

!--- To change the VTP mode to client. There are three VTP modes supported:

!--- server, transparent, and client.

Cat1924-EN(config)#vtp client

!--- Set the interface up as a trunk port (this is interface Bx).

Cat1924-EN(config)#int fast0/27

Cat1924-EN(config-if)#trunk desirable

Cat1924-EN#show run

Building configuration...

Current configuration:

!

vtp domain "DOC"

!

vtp client

!

vlan 2 name "VLAN0002" sde 100002 state Operational mtu 1500

!

!

hostname "Cat1924-EN"

!

interface Ethernet 0/27

trunk Desirable

line console

end

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة Cisco CLI Analyzer (محلل واجهة سطر الأوامر من Cisco) (العملاء المسجلون فقط)، والذي يسمح لك بعرض تحليل إخراج أمر العرض.

Catalyst 1900

- show vtp - يتحقق هذا الأمر من إعداد VTP، كما هو موضح في الإخراج أدناه.

Cat1924-EN#show vtp

VTP version: 1

Configuration revision: 0

Maximum VLANs supported locally: 1005

Number of existing VLANs: 5

VTP domain name : DOC

VTP password :

VTP operating mode : Client

VTP pruning mode : Disabled

VTP traps generation : Enabled

Configuration last modified by: 0.0.0.0 at 11-24-2002 19:41:22

- show vtp statistics - يتحقق هذا أمر من إعلانات VTP، كما هو موضح في الإنتاج أدناه.

Cat1924-EN#show vtp statistics

Receive Statistics Transmit Statistics

----------------------------------- -----------------------------------

Summary Adverts 4 Summary Adverts 1

Subset Adverts 3 Subset Adverts 0

Advert Requests 0 Advert Requests 3

Configuration Errors:

Revision Errors 0  !non zero values indicates non-propagation of vlan changes (ie add/delete)

Digest Errors 0    !non zero values indicates mismatch in vtp password

VTP Pruning Statistics:

Port Join Received Join Transmitted Summary Adverts received

with no pruning support

---- ------------- ---------------- ------------------------

A 0 0 0

B 0 0 0

Cat1924-EN#

Catalyst 6000

- show trunk 6/1 - يتحقق هذا الأمر من تكوين خط الاتصال، كما هو موضح في الإخراج:

Cat6000 (enable) show trunk 6/1

* - indicates vtp domain mismatch

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

6/1       desirable    isl            trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  ---------------------------------------------------------------------

6/1       1-1005,1025-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  ---------------------------------------------------------------------

6/1       1-3

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

--------  ---------------------------------------------------------------------

6/1       1-3

- show vtp مجال - يتحقق هذا أمر من تكوين VTP، كما هو موضح في الإخراج:

Cat6000 (enable) show vtp domain

Domain Name                      Domain Index VTP Version Local Mode  Password

-------------------------------- ------------ ----------- ----------- ----------

DOC                              1            2           server      -

Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications

---------- ---------------- --------------- -------------

8          1023             2               disabled

Last Updater    V2 Mode  Pruning  PruneEligible on Vlans

--------------- -------- -------- -------------------------

192.168.1.2     disabled disabled 2-1000

- show vtp statistics - يتحقق هذا أمر من ال VTP إحصاء، كما هو موضح في الإنتاج:

Cat6000 (enable) show vtp statistics

VTP statistics:

summary advts received 1

subset advts received 0

request advts received 1

summary advts transmitted 89

subset advts transmitted 5

request advts transmitted 0

No of config revision errors 0

No of config digest errors 0

VTP pruning statistics:

Trunk    Join Transmitted Join Received Summary advts received from GVRP PDU

non-pruning-capable device  Received

-------- ---------------- ------------- --------------------------- ----------

15/1     0                0             0                           0

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك استخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

إجراء استكشاف الأخطاء وإصلاحها

هذه معلومات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها المتعلقة بهذا التكوين. أتمت هذا steps in order to تحريت trunking بين المفتاح.

1. ال VTP domain name ينبغي كنت متماثل (ال VTP domain name يكون حالة حساس).

2. ال VTP كلمة ينبغي كنت متماثل.

3. هناك ينبغي كنت على الأقل واحد مفتاح يشكل ك ال VTP نادل في ال VTP مجال.

4. هناك يستطيع كنت أكثر من واحد VTP زبون في VTP مجال.

ملاحظة: يمكن التحقق من الخطوات 1 و 2 إذا قمت بإصدار الأمر show vtp domain. إن هناك حالة عدم توافق النتائج في أي من الخطوات، VTP لا يعمل.

معلومات ذات صلة

- تنسيق إطار إرتباط InterSwitch

- دعم منتجات المحولات

- دعم تقنية تحويل شبكات LAN

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems