المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

BVI على Cisco IOS®

BDI على Cisco IOSXE

أمثلة BDI على النظام الأساسي Cisco IOSXE

أ) Fa0/1 على كلا المفتاح طبقة-3 قارن وفي ال نفسه بث مجال.

الخطوات التالية

ب) جسر يتعدد VLANs بين الإثنان مفتاح.

الخطوات التالية

EPC

تطبيق Packet Tracer

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يفهم واستكشاف أخطاء الجسر الظاهرية (BVI) وواجهة مجال الجسر (BDI) وإصلاحها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات لهذه المقالة.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى موجه ISR (ل BVI) و ASR1K (ل BDI).

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

تمثل واجهات BVI و BDI الموجهة مجموعة من الواجهات التي يتم تقسيمها. مثلا، أنت تريد أن يربط إثنان قارن على المسحاج تخديد، وأنت أردتهم أن يكون في ال نفسه طبقة-2 بث مجال. وستعمل واجهة واجهة واجهة بروتوكول BVI/BDI كواجهة موجهة لهاتين الواجهتين الماديتين المقيدتين. يجب أن تمر جميع حركة مرور الحزمة من خلال واجهات BVI/BDI.

اتصال BVI من أجل جهازي كمبيوتر إلى موجهات

BVI على Cisco IOS®

لا يقوم الموجه بتكوين واجهتين أو أكثر من واجهات الطبقة 3 في مجال البث نفسه (أي واجهتين أو أكثر في الشبكة الفرعية نفسها). أستخدم واجهة BVI لتوصيل جهازي كمبيوتر بالموجه كجزء من الشبكة الفرعية نفسها ولا يزال لديك حق الوصول إلى الإنترنت من كلا الجهازين.

يمكنك إستخدام BVI للقيام بذلك.

مدة

التعريف

مجموعة الجسر

تجميع الواجهات المادية في مجموعة منطقية واحدة.

واجهة BVI

طبقة-3 أن يستطيع كنت وجهت، قارن منطقي.

ISR 3

ISR 1

ISR 2

جسر IRB

بروتوكول IEEE

جسر 1 طريق IP

!

واجهة GigabitEthernet0/0/1

مجموعة الجسر 1

!

واجهة GigabitEthernet0/0/2

مجموعة الجسر 1

!

واجهة BVI 1

عنوان IP 10.10.10.10

255.255.255.0

int fa0/0

عنوان IP 10.10.10.1

255.255.255.0

int fa0/0

عنوان IP 10.10.10.2

255.255.255.0

BDI على Cisco IOS XE

BDI مماثل ل BVI باستثناء أنه يعمل على cisco IOS XE.

مدة

التعريف

مجال الجسر

يمثل مجال بث من الطبقة 2.

واجهة مجال الجسر

هو واجهة منطقية تسمح بالتدفق ثنائي الإتجاه لحركة المرور بين شبكة جسر من الطبقة 2 وشبكة موجهة من الطبقة 3.

دائرة الإيثرنت الظاهرية (EVC)

هو تمثيل شامل لمثيل واحد من خدمة الطبقة الثانية التي يوفرها الموفر للعميل. في إطار عمل Cisco EVC، تتكون مجالات الجسر من واجهة واحدة أو أكثر من واجهات الطبقة 2 المعروفة باسم مثيلات الخدمة. مثيل الخدمة هو إنشاء مثيل ل EVC على منفذ محدد على موجه معين. يقترن مثيل الخدمة بمجال جسر استنادا إلى التكوين.

اتصال ASR على محولين

أمثلة BDI على النظام الأساسي Cisco IOS XE

أ) Fa0/1 على كلا المفتاح طبقة-3 قارن وفي ال نفسه بث مجال.

لا يلزم تكوين BDI على ASR إذا كان الدافع هو إنشاء اتصال فقط بين المحولين.

ASR 1K

SW1

SW2

واجهة GigabitEthernet1/2/3

لا يوجد عنوان IP

آلية التفاوض

تمكين CDP

إيثرنت مثيل الخدمة 100

التضمين غير الموسوم

مجال جسر 100

!

واجهة GigabitEthernet1/2/4

لا يوجد عنوان IP

آلية التفاوض

تمكين CDP

إيثرنت مثيل الخدمة 100

التضمين غير الموسوم

مجال جسر 100

interface FastEthernet0/1

لا يوجد switchport

عنوان IP 10.1.1.1 255.255.255.0

interface FastEthernet0/1

لا يوجد switchport

عنوان IP 10.1.1.3 255.255.255.0

الخطوات التالية

1. إختبار الاتصال SW2 من SW1:

BGL.Q.16-3500-1#ping 10.1.1.3

2. اكتب تسلسل الهروب للإجهاض.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/9 ms

ملاحظة: إذا كنت تريد التوجيه خارج ASR، يلزم تكوين واجهة BDI:

interface BDI100

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

ب) جسر يتعدد VLANs بين الإثنان مفتاح.

قم بتكوين دوائر إيثرنت الظاهرية (EVC) المنفصلة تحت الواجهة المادية لكل شبكة محلية ظاهرية (VLANs). لا يتم دعم مجال Bridge تحت الواجهة الفرعية.

هناك إثنان VLANs؛ VLAN 100 و VLAN 200 أن يجسر:

ASR 1K

SW1

SW2

واجهة GigabitEthernet1/2/3

لا يوجد عنوان IP

آلية التفاوض

تمكين CDP

إيثرنت مثيل الخدمة 100

عملية كبسلة dot1q 100

إعادة كتابة علامة مدخل POP 1 متماثل

مجال جسر 100

!

مثيل الخدمة 200 Ethernet

عملية كبسلة dot1q 200

إعادة كتابة علامة مدخل POP 1 متماثل

مجال جسر 200

نفس التكوين تحت Gig1/2/4

واجهة GigabitEthernet1/2/4

لا يوجد عنوان IP

آلية التفاوض

تمكين CDP

إيثرنت مثيل الخدمة 100

عملية كبسلة dot1q 100

إعادة كتابة علامة مدخل POP 1 متماثل

مجال جسر 100

!

مثيل الخدمة 200 Ethernet

عملية كبسلة dot1q 200

إعادة كتابة علامة مدخل POP 1 متماثل

مجال جسر 200

interface FastEthernet0/1

تضمين خط اتصال switchport dot1q

خط اتصال وضع switchport

interface VLAN100

عنوان IP 10.1.1.1 255.255.255.0

interface vlan200

عنوان IP 10.1.1.2 255.255.255.0

interface FastEthernet0/1

تضمين خط اتصال switchport dot1q

خط اتصال وضع switchport

interface VLAN100

عنوان IP 10.1.1.3 255.255.255.0

interface vlan200

عنوان IP 10.1.1.2 255.255.255.0

الخطوات التالية

1. إختبار الاتصال int vlan100 و vlan200 على SW2 من SW1:

BGL.Q.16-3500-1#ping 10.1.1.3

2. اكتب تسلسل الهروب للإجهاض:

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/9 ms

BGL.Q.16-3500-1#ping 10.1.1.3

3. اكتب تسلسل الهروب للإجهاض:

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/9 ms

EPC

monitor capture CAP interface gig1/2/3 efp 100 both match ipv4 any any

تطبيق Packet Tracer

debug platform condition interface gig1/2/3 efp-id 100 ipv4 both

EFP ID = 100 (service instance number)

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco