المقدمة

يصف هذا المستند ميزات محول شبكة LAN الشائعة وكيفية أستكشاف أخطاء تحويل أي شبكة LAN وإصلاحها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

تصف الأقسام الموجودة في هذا الفصل ميزات محول شبكة LAN العامة وحلولها لبعض مشاكل تحويل شبكة LAN الأكثر شيوعا. وتغطى هذه المواضيع:

- مقدمة تحويل الشبكة المحلية (LAN)

- اقتراحات أستكشاف أخطاء المحول العام وإصلاحها

- أستكشاف أخطاء اتصال المنفذ وإصلاحها

- أستكشاف أخطاء الإيثرنت وإصلاحها بسرعة 10/100 ميجابت في التفاوض التلقائي أحادي/الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل

- توصيل ISL على محولات مجموعة Catalyst 5000 و 6000

- تكوين محول EtherChannel واستكشاف أخطائه وإصلاحها إلى المحول

- أستخدم PortFast وأوامر أخرى لإصلاح مشاكل اتصال بدء تشغيل المحطة الطرفية

- تكوين التبديل متعدد الطبقات واستكشاف أخطائه وإصلاحها

مقدمة تحويل الشبكة المحلية (LAN)

إذا كنت جديدا في تحويل شبكة LAN، فإن هذه الأقسام تنقلك من خلال بعض المفاهيم الرئيسية المتعلقة بالمحولات. أحد المتطلبات الأساسية لاستكشاف أخطاء أي جهاز وإصلاحها هو معرفة القواعد التي يعمل بموجبها. أصبحت المحولات أكثر تعقيدا خلال السنوات القليلة الماضية لأنها اكتسبت شعبية وتطورا. تصف هذه الفقرات بعض المفاهيم الرئيسية التي يجب معرفتها حول المحولات.

لوحات التوزيع والمحولات

ونظرا للطلب الكبير على الشبكات المحلية، حدث تحول من شبكة عرض نطاق ترددي مشتركة، تتضمن محاور وكابلات متحدة المحور، إلى شبكة عرض نطاق ترددي مخصصة مع محولات. يسمح صرة جهاز يتعدد أن يكون ربطت إلى ال نفسه شبكة قطعة. الأجهزة الموجودة في ذلك الجزء تتشارك النطاق الترددي مع بعضها البعض. إذا كان مركزا بسعة 10 ميجابايت، وكان هناك 6 أجهزة متصلة ب 6 منافذ مختلفة على الصرة، فإن الأجهزة الستة جميعها تتشارك في النطاق الترددي بسعة 10 ميجابايت مع بعضها البعض. يشترك مركز سرعة 100 ميجابت في 100 ميجابت من النطاق الترددي بين الأجهزة المتصلة. فيما يتعلق بنموذج الاتصال المتبادل بين الأنظمة المفتوحة (OSI)، يعتبر الموزع جهاز الطبقة الأولى (الطبقة المادية). فهي تسمع اشارة كهربائية على السلك وتمرره على طول المنافذ الاخرى.

يمكن أن يستبدل مفتاح فعليا صرة في شبكتك. يتيح المحول لأجهزة متعددة أن تكون متصلة بنفس الشبكة، تماما مثل ما يفعل الموزع، ولكن هنا حيث ينتهي التشابه. يتيح المحول لكل جهاز متصل عرض نطاق ترددي مخصص بدلا من النطاق الترددي المشترك. يتم حجز النطاق الترددي بين المحول والجهاز للاتصال من هذا الجهاز ومنه فقط. ستة أجهزة متصلة بست منافذ مختلفة على محول سعة 10 ميجابايت لكل منها نطاق ترددي عريض بسرعة 10 ميجابت للعمل معها، بدلا من النطاق الترددي المشترك مع الأجهزة الأخرى. يمكن للمحول أن يزيد النطاق الترددي المتاح في شبكتك بشكل كبير، مما يمكن أن يؤدي إلى تحسين أداء الشبكة.

الجسور والمحولات

يعتبر المحول الأساسي جهازا من الطبقة الثانية. عندما تستخدم طبقة Word، فأنك تشير إلى نموذج الاتصال المتبادل بين الأنظمة المفتوحة (OSI) للطبقات السبعة. لا يقوم المحول فقط بتمرير الإشارات الكهربائية على طول، كما يفعل المحور، بل يقوم بدلا من ذلك بتجميع الإشارات في إطار (الطبقة الثانية)، ومن ثم يقرر ما الذي يجب القيام به مع الإطار. يحدد المحول ما يجب عمله مع إطار عندما يستعير خوارزمية من جهاز شبكة شائع آخر: جسر شفاف. منطقيا، يعمل مفتاح مثل جسر شفاف، غير أن هو يستطيع عالجت إطارات أسرع من يستطيع جسر شفاف (بسبب معدات خاصة وبنية). بمجرد أن يقرر مفتاح أين يتم إرسال الإطار، فإنه يجتاز الإطار خارج المنفذ المناسب (أو المنافذ). يمكنك التفكير في مفتاح على أنه أداة يخلق إتصالات فورية بين منافذ مختلفة، على أساس إطار بإطار.

VLANs

بما أن المحول يقرر على أساس كل إطار على حدة والذي يقوم بتبادل البيانات بين المنافذ، فإنه امتداد طبيعي لوضع منطق داخل المحول للسماح له باختيار منافذ للتجميعات الخاصة. يسمى هذا التجميع للمنافذ شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN). يتأكد المفتاح أن حركة مرور من واحد مجموعة الميناء لا يرسل أبدا إلى آخر مجموعة الميناء (أي يكون توجيه). يمكن إعتبار مجموعات المنافذ (VLANs) هذه كلا من مقاطع الشبكة المحلية (LAN) الفردية.

يتم وصف شبكات VLAN أيضا كمجالات بث. هذا بسبب ال شفاف يجسر خوارزمية، أي يقول أن إذاعة ربط (ربط معد ل ل كل أداة عنوان) يكون أرسلت كل ميناء أن يكون في ال نفسه مجموعة (أن يكون، في ال نفسه VLAN). كل ميناء أن يكون في ال نفسه VLAN أيضا في ال نفسه بث مجال.

خوارزمية الربط الشفاف

وتغطى خوارزمية التوصيل الشفافة والشجرة المتفرعة بمزيد من التفاصيل في أماكن أخرى (الفصل 20: أستكشاف أخطاء بيئات الربط الشفاف وإصلاحها). عندما يستلم مفتاح إطار، يجب أن يقرر ماذا يفعل مع ذلك إطار. يمكن أن يتجاهل الإطار، يمكن أن يمر الإطار خارج واحد آخر ميناء، أو يمكن أن يمر الإطار خارج العديد من المنافذ الأخرى.

لمعرفة ما يجب عمله مع الإطار، يعلم المحول موقع جميع الأجهزة على المقطع. يتم وضع معلومات الموقع هذه في جدول ذاكرة "توجيه المحتوى" (CAM - المسمى لنوع الذاكرة المستخدمة لتخزين هذه الجداول). يظهر جدول CAM، لكل أداة، ال MAC عنوان من الأداة، خارجا أي ميناء أن MAC عنوان يستطيع كنت أسست، ومع أي VLAN هذا ميناء يكون اقترنت. المفتاح باستمرار يعلم بما أن إطار يكون إستلمت داخل المفتاح. يتم تحديث جدول CAM الخاص بالمحول باستمرار.

يتم إستخدام هذه المعلومات الموجودة في جدول CAM لتحديد كيفية معالجة الإطار المستلم. in order to حددت أين أن يرسل إطار، ينظر المفتاح إلى الغاية ماك عنوان في إطار يستلم ويبحث أن غاية ماك عنوان في الكومة طاولة. يبدي جدول CAM أي ميناء الإطار ينبغي كنت أرسلت in order to أن الإطار أن يبلغ الغاية يعين {upper}mac address. فيما يلي القواعد الأساسية التي يستخدمها المحول لتنفيذ مسؤولية إعادة توجيه الإطارات:

- إن وجدت الغاية {upper}mac address يكون في الكومة طاولة، المفتاح يرسل الإطار خارج الميناء أن يكون صحبت مع أن غاية {upper}mac address في الكومة طاولة. وهذا يسمى إعادة التوجيه .

- إذا كان المنفذ المرتبط لإرسال الإطار للخارج هو نفس المنفذ الذي تم إرسال الإطار إليه في الأصل، فلا حاجة لإرسال الإطار مرة أخرى إلى نفس المنفذ، ويتم تجاهل الإطار. هاد اسمو ترشيح .

- إن الغاية {upper}mac address ليس في ال حدبة طاولة (العنوان غير معروف)، المفتاح يرسل الإطار خارج كل آخر ميناء أن يكون في ال نفسه VLAN بما أن ال يستلم إطار. هذا يسمى الفيضانات. لا يقوم بتسييل الإطار خارج نفس المنفذ الذي تم إستلام الإطار عليه.

- إن الغاية {upper}mac address من ال يستلم إطار العنوان بث (ffff.ffff.ffff)، الإطار أرسلت كل ميناء أن يكون في ال نفسه VLAN بما أن الإطار يستلم. هذا يسمى أيضا الفيضانات. لا يتم إرسال الإطار إلى نفس المنفذ الذي تم إستلام الإطار عليه.

بروتوكول الشجرة الممتدة

كما رأيت، ال شفاف يجسر خوارزمية يفيض غير معروف وبث إطار من all the ميناء أن يكون في ال نفسه VLAN مثلما ال يستلم إطار. وهذا يسبب مشكلة محتملة. إذا كانت أجهزة الشبكة التي تشغل هذه الخوارزمية متصلة معا في حلقة مادية، فإن الإطارات التي تم تفيضها (مثل عمليات البث) يتم تمريرها من محول إلى محول، حول الحلقة وحولها، إلى الأبد. بناء على الاتصالات المادية المعنية، يمكن أن تتضاعف الإطارات فعليا بشكل أسي بسبب خوارزمية التفيض، والتي يمكن أن تتسبب في مشاكل خطيرة في الشبكة.

هناك فائدة من أنشوطة طبيعي في شبكتك: هو يستطيع زودت تكرار. إن يفشل واحد خطوة، هناك بعد آخر حركة مرور أن يبلغ الغاية. للسماح بالفوائد المستمدة من التكرار، وعدم قطع الشبكة بسبب الفيضانات، تم إنشاء بروتوكول يسمى الشجرة المتفرعة. تم توحيد الشجرة المتفرعة في مواصفات IEEE 802.1d.

الغرض من بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) هو تحديد حلقات التكرار في مقطع الشبكة أو الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) وحظرها مؤقتا. تقوم المحولات بتشغيل بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP)، واختر جسرا رئيسيا أو محولا. وتقوم المحولات الأخرى بقياس المسافة بينها وبين المحول الجذري. إن هناك أكثر من طريقة للوصول إلى المفتاح الجذر، هناك أنشوطة. تتتبع المحولات الخوارزمية لتحديد المنافذ التي يجب حظرها لكسر الحلقة. بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) ديناميكي؛ إذا فشل إرتباط في المقطع، يمكن تغيير المنافذ التي كانت محظورة في الأصل إلى وضع إعادة التوجيه.

توصيل

trunking هي آلية يتم إستخدامها في معظم الأحيان للسماح لشبكات VLAN متعددة بالعمل بشكل مستقل عبر محولات متعددة. يمكن أن تستخدم الموجهات والخوادم trunking أيضا، والذي يسمح لها بالعيش في نفس الوقت على شبكات VLAN متعددة. إذا كانت شبكتك تحتوي على شبكة VLAN واحدة فقط فيها، فأنت لا تحتاج بالضرورة إلى التوصيل؛ ولكن إذا كانت شبكتك تحتوي على أكثر من شبكة VLAN واحدة، فقد ترغب في الاستفادة من فوائد التوصيل.

ينتسب ميناء على مفتاح عادة إلى فقط واحد VLAN، أي حركة مرور يستلم أو يرسل على هذا ميناء يفترض أن ينتسب إلى ال يشكل VLAN. شنطة ميناء، على الآخر، ميناء أن يستطيع كنت شكلت أن يرسل ويستلم حركة مرور ل كثير VLANs. وهو يحقق ذلك عندما يربط معلومات شبكة VLAN لكل إطار، وهي عملية تسمى تمييز الإطار. كما يجب أن يكون trunking نشطا على كلا جانبي الرابط، ويجب أن يتوقع الجانب الآخر إطارات تتضمن معلومات شبكة VLAN لكي يحدث الاتصال المناسب.

هناك طرق مختلفة للربط تعتمد على الوسائط التي يتم إستخدامها. تعد طرق التوصيل للإيثرنت السريع أو إيثرنت جيجابت هي الارتباط بين المحولات (ISL) أو 802.1q. يستخدم trunking عبر ATM LANE. يستخدم التوصيل عبر FDDI 802. 10.

EtherChannel

EtherChannel تقنية يتم إستخدامها عندما يكون لديك إتصالات متعددة إلى نفس الجهاز. بدلا من كل خطوة عمل بشكل مستقل، EtherChannel يجمع الميناء معا أن يعمل كوحدة واحدة. يقوم بتوزيع حركة المرور عبر جميع الروابط ويوفر التكرار في حالة فشل إرتباط واحد أو أكثر. يجب أن تكون إعدادات EtherChannel هي نفسها على كلا جانب من الروابط المعنية في القناة. عادة، يجسر - شجرة يمنع كل هذا توصيل متوازي بين أداة لأن هم أنشوطة، غير أن EtherChannel يركض تحت يجسر - شجرة، لذلك أن يعتقد شجرة يجسر all the ميناء ضمن EtherChannel معطى فقط ميناء وحيد.

التبديل متعدد الطبقات (MLS)

التبديل متعدد الطبقات (MLS) هو قدرة المحول على إعادة توجيه الإطارات بناء على المعلومات في الطبقة الثالثة وأحيانا رأس الطبقة الرابعة. يطبق هذا عادة على حزم IP ولكن الآن أيضا يمكن أن يحدث لحزم IPX. يتعلم المحول كيفية معالجة هذه الحزم عند إتصاله بموجه واحد أو أكثر. مع شرح مبسط، يراقب المفتاح كيف المسحاج تخديد يعالج ربط، وبعد ذلك المفتاح يعالج ربط مستقبلي في هذا دفق نفسه. وبشكل تقليدي، كانت المحولات أسرع بكثير في إطارات التحويل من الموجهات، لذلك فإن جعلها تقوم بإلغاء تحميل حركة المرور من الموجه يمكن أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في السرعة. إذا تغير شيء في الشبكة، يمكن للموجه أن يخبر المحول بمسح ذاكرة التخزين المؤقت للطبقة الثالثة الخاصة به وبنائه من البداية مرة أخرى مع تطور الحالة. يسمى البروتوكول المستخدم للاتصال بالموجهات بروتوكول التحويل متعدد الطبقات (MLSP).

كيفية التعرف على هذه الميزات

وهذه بعض الميزات الأساسية التي تدعمها المحولات. وتتم إضافة المزيد كل يوم. من المهم فهم كيفية عمل المحولات لديك، وأي ميزات تستخدمها، وكيف يلزم أن تعمل هذه الميزات. يكون أحد أفضل الأماكن لمعرفة هذه المعلومات حول محولات Cisco على موقع Cisco على الويب. انتقل إلى القسم وتحت قسم الخدمة والدعم، واختر المستندات الفنية. من هنا، أختر الصفحة الرئيسية للوثائق . يمكن العثور على مجموعات الوثائق لجميع منتجات Cisco هنا. يقودك الارتباط محولات الشبكة المحلية متعددة الطبقات (LAN) إلى الوثائق لجميع محولات Cisco LAN. لمعرفة المزيد حول ميزات المحول، اقرأ دليل تكوين البرامج للإصدار المحدد من البرنامج الذي تستخدمه. تمنحك أدلة تكوين البرامج معلومات أساسية حول ما تقوم به الميزة وما هي الأوامر التي تستخدم لتكوينها على المحول لديك. كل هذه المعلومات مجانية على الويب. لا تحتاج حتى إلى حساب لهذه الوثائق؛ فهي متاحة لأي شخص. ويمكن قراءة بعض أدلة التكوين هذه بعد الظهر وهي تستحق الوقت الذي تقضيه.

يتم نشر جزء آخر من موقع Cisco على الويب بواسطة موقع ويب دعم وتوثيق Cisco. تم تعبئتها بمعلومات مصممة لمساعدتك على تنفيذ شبكتك وصيانتها واستكشاف أخطائها وإصلاحها. انتقل إلى موقع الدعم والمستندات على الويب للحصول على معلومات الدعم التفصيلية بواسطة منتجات أو تقنيات معينة.

اقتراح أستكشاف أخطاء المحول العام وإصلاحها

هناك كثير طريق أن يتحرى مفتاح. ومع نمو ميزات المحولات، تزداد أيضا الأشياء المحتملة التي يمكن أن تتكسر. ولأستكشاف المشكلات وحلها بشكل فعال، عليك تطوير نهج أو خطة إختبار بدلا من نهج "الضرب بالخسارة". فيما يلي بعض الاقتراحات العامة:

- اصرف الوقت لتتعرف على عملية التبديل العادية. يحتوي موقع Cisco على عدد هائل من المعلومات التقنية التي تصف كيفية عمل محولاتهم، كما هو مذكور في القسم السابق. أدلة التكوين بشكل خاص مفيدة للغاية. يتم فتح العديد من الحالات التي تم حلها باستخدام معلومات من أدلة تكوين المنتج.

- بالنسبة للمواقف الأكثر تعقيدا، قم بالحصول على خريطة فعلية ومنطقية دقيقة للشبكة. تظهر الخريطة الفعلية كيفية توصيل الأجهزة والكابلات. توضح الخريطة المنطقية المقاطع (VLANs) الموجودة في شبكتك والموجهات التي توفر خدمات التوجيه لهذه المقاطع. وتعد خريطة الشجرة المتفرعة مفيدة للغاية لاستكشاف المشاكل المعقدة وإصلاحها. بسبب قدرة المحول على إنشاء مقاطع مختلفة باستخدام تنفيذ شبكات VLAN، فإن الاتصالات المادية وحدها لا تروي المجموعة النصية بالكامل؛ ويجب أن يعرف المرء كيفية تكوين المحولات لتحديد المقاطع (VLANs) الموجودة ومعرفة كيفية إتصالها منطقيا.

- ضع خطة. وبعض المشاكل والحلول واضحة؛ والبعض لا. الأعراض التي تراها في شبكتك يمكن أن تكون نتيجة مشاكل في منطقة أو طبقة أخرى. قبل أن تقفز إلى الاستنتاجات، حاول أن تتحقق بطريقة منظمة مما يصلح وما لا يصلح. بما أن الشبكات يستطيع كنت معقد، من المفيد أن يعزل ممكن مشكلة مجال. وإحدى الطرق للقيام بذلك هي إستخدام نموذج الاتصال المتبادل بين الأنظمة المفتوحة (OSI) المكون من سبع طبقات. على سبيل المثال: تحقق من الاتصالات المادية المعنية (الطبقة 1)؛ وفحص مشاكل الاتصال داخل شبكة VLAN (الطبقة 2)، وفحص مشاكل الاتصال عبر شبكات VLAN المختلفة (الطبقة 3)، وما إلى ذلك، إذا كان هناك تكوين صحيح على المحول، فإن العديد من المشاكل التي تواجهها مرتبطة بمشاكل الطبقة المادية (المنافذ والكبلات المادية). اليوم، تشارك المحولات في مشاكل الطبقة الثالثة والرابعة، والتي تتضمن ذكاء لتبديل الحزم بناء على المعلومات المشتقة من الموجهات، أو تتضمن في الواقع موجهات تعيش داخل المحول (تحويل الطبقة الثالثة أو الطبقة الرابعة).

- لا تفترض أن المكون يعمل، يجب عليك فحصه أولا. يمكن أن يوفر لك هذا الكثير من الوقت الضائع. على سبيل المثال، إذا لم يتمكن جهاز الكمبيوتر من تسجيل الدخول إلى خادم عبر الشبكة، فهناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تكون خاطئة. لا تتغاضوا عن الامور الاساسية وتفترضوا ان شيئا ما ينجح؛ فيمكن لشخص ان يغير شيئا ولا يخبرك به. يستغرق الأمر دقيقة فقط للتحقق من بعض الأشياء الأساسية (على سبيل المثال، أن المنافذ المعنية متصلة بالمكان الصحيح وهي نشطة)، والتي يمكن أن توفر لك العديد من الساعات الضائعة.

أستكشاف أخطاء اتصال المنفذ وإصلاحها

إذا لم يعمل المنفذ، فلن يعمل أي شيء! تعد المنافذ أساس شبكة التحويل لديك. تتمتع بعض المنافذ بأهمية خاصة نظرا لموقعها في الشبكة وكمية حركة المرور التي تنقلها. تتضمن هذه المنافذ الاتصالات بالمحولات والموجهات والخوادم الأخرى. هذا ميناء يستطيع كنت أكثر تعقيدا أن يتحرى لأن هم غالبا يستغلون سمة خاص مثل trunking و EtherChannel. وتكون بقية المنافذ كبيرة أيضا، لأنها توصل المستخدمين الفعليين للشبكة.

قد تتسبب العديد من الأشياء في عدم عمل المنفذ: مشاكل الأجهزة، ومشاكل التكوين، ومشاكل حركة مرور البيانات. هذه الفئات مستكشفة أعمق قليلا.

مشكلات الأجهزة

عام

تتطلب وظيفة المنفذ منفذا نشط متصلين بكبل نشط (من النوع الصحيح). الإعداد الافتراضي لأغلب محولات Cisco هو أن يكون لها منفذ في حالة عدم الاتصال، وهو ما يعني أنه غير متصل حاليا بأي شيء، ولكنه يريد الاتصال. إذا قمت بتوصيل كبل جيد بمنفذي محول في حالة عدم الاتصال، فإن ضوء الارتباط يصبح أخضرا لكلا المنفذين، وتقول حالة المنفذ إنها متصلة، مما يعني أن المنفذ مرتفع كما هي الطبقة الأولى المعنية. تشير تلك الفقرات إلى العناصر التي تريد التحقق من عدم وجود طبقة واحدة.

تحقق من حالة المنفذ لكلا المنفذين المعنيين. تأكدت أن لا ميناء يتضمن في الخطوة إيقاف عمل. من المحتمل أن يكون المسؤول قد قام بإيقاف تشغيل أحد المنفذين أو كليهما. برمجية داخل المفتاح يستطيع عطلت الميناء بسبب تشكيل خطأ شرط. إذا تم إيقاف تشغيل أحد الجانبين ولم يتم إيقاف تشغيل الآخر، فإن الحالة على الجانب الممكن هي عدم الاتصال (لأنه لا يستشعر وجود جار على الجانب الآخر من السلك). يقول الوضع على جانب الإيقاف عمل شيء مثل disable أو errDisable (يعتمد على ما هو في الواقع إيقاف تشغيل المنفذ). لا يظهر الارتباط ما لم يتم تمكين كلا المنفذين.

عندما تقوم بتوصيل كبل جيد (مرة أخرى، إذا كان من النوع الصحيح) بين منفذين ممكنين، فإنها تعرض ضوء إرتباط أخضر في غضون ثوان قليلة. أيضا، يبدي الدولة أيسر يربط في الأمر خط قارن (CLI). عند هذه النقطة، إذا لم يكن لديك إرتباط، فإن مشكلتك تقتصر على ثلاثة أشياء: المنفذ على جانب واحد، المنفذ على الجانب الآخر، أو الكبل في الوسط. في بعض الحالات، هناك أجهزة أخرى معنية: محولات الوسائط (من الألياف إلى النحاس وما إلى ذلك)، أو على روابط جيجابت يمكنك الحصول على موصلات واجهة جيجابت (GBICs). ومع ذلك، فهذه منطقة محدودة إلى حد ما للبحث فيها.

يمكن أن تضيف محولات الوسائط تشويش إلى اتصال ما أو تضعف الإشارة إذا لم تعمل بشكل صحيح. كما أنها تضيف موصلات إضافية يمكن أن تسبب مشاكل وهي مكون آخر لتصحيح الأخطاء.

تحقق من التوصيلات غير المحكمة. في بعض الأحيان يظهر كابل في المقبس، لكنه في الواقع ليس كذلك، فك السلك وإعادة إدخاله. يجب عليك أيضا البحث عن الأوساخ أو الدبابيس المفقودة أو المكسورة. قم بهذا لكل من المنفذين المعنيين بالاتصال.

يمكن توصيل الكبل بمنفذ غير صحيح، وهذا يحدث بشكل شائع. تأكد من أن كلا طرفي الكبل موصولان بالمنافذ التي تريدها بالفعل.

ممكن يكون عندك رابط على احد الطرفين بس مو على الطرف التاني. تحقق من كلا الجانبين للحصول على إرتباط. يمكن أن يتسبب سلك واحد مكسور في هذا النوع من المشاكل.

ولا يضمن ضوء الارتباط أن الكبل يعمل بكامل طاقته. ويمكن أن يكون قد واجه إجهادا جسديا يؤدي إلى عمله على مستوى هامشي. عادة، تلاحظ هذا عن طريق المنفذ الذي يحتوي على العديد من أخطاء الحزم.

لتحديد ما إذا كان الكبل هو المشكلة، قم بتبادله مع كبل آخر معروف جيدا. لا تقم بتبادلها مع أي كبل آخر فحسب، وتأكد من مبادلتك له بكبل تعرف أنه جيد ومن النوع الصحيح.

إذا كان هذا كابل يعمل لمدة طويلة (تحت الأرض، عبر حرم جامعي كبير، على سبيل المثال)، فمن الجميل أن يكون لديك جهاز فحص كابلات متطور. إذا لم يكن لديك جهاز فحص كبلات، فيمكنك مراعاة ما يلي:

- حاول إستخدام منافذ مختلفة لمعرفة ما إذا كانت قد توصلت إلى هذا الكبل الطويل.

- قم بتوصيل المنفذ المعني بمنفذ آخر في المحول نفسه فقط لمعرفة ما إذا كان المنفذ مرتبط محليا.

- قم بتغيير موقع المحولات مؤقتا بالقرب من بعضها البعض، حتى يمكنك تجربة كابل جيد معروف.

نحاس

تأكد من أن لديك الكبل الصحيح لنوع الاتصال الذي تقوم به. يمكن إستخدام كبل الفئة 3 لاتصالات بروتوكول الاتصال المتبادل (UTP) بسرعة 10 ميجابت، ولكن يجب إستخدام الفئة 5 لاتصالات 10/100.

يتم إستخدام كبل توصيل متناظر RJ-45 للمحطات الطرفية أو الموجهات أو الخوادم للاتصال بمحول أو محور. يتم إستخدام كبل توصيل عكسي بالإيثرنت للمحول إلى إتصالات المحولات أو الموزع إلى المحولات. هذا هو خرج التثبيت الخاص بكبل توصيل عكسي لشبكة الإيثرنت. يبلغ الحد الأقصى للمسافات بين أسلاك إيثرنت النحاسية أو الإيثرنت السريع 100 متر. القاعدة العامة الجيدة الناجمة عن التجربة هي أنك عندما تقوم باجتياز طبقة الاتصال المتبادل بين الأنظمة المفتوحة (OSI)، كما هو الحال بين المحول والموجه، أستخدم كبل توصيل متناظر، وعندما تقوم بتوصيل جهازين في نفس طبقة الاتصال المتبادل بين الأنظمة المفتوحة (OSI)، كما هو الحال بين موجهين أو محولين، فاستخدم كبل عابر. لأغراض هذه القاعدة فقط، تعامل مع محطة العمل كموجه.

تظهر هاتان الرسومتان خرج التثبيت المطلوب لكبل توصيل عكسي من محول إلى محول.

ليف

بالنسبة للألياف، تأكد من أن لديك الكبل الصحيح للمسافات المعنية ونوع منافذ الألياف التي يتم إستخدامها (الوضع الواحد، الوضع المتعدد). ضمنت أن يكون الميناء أن يكون ربطت معا على حد سواء وحيد أسلوب و كلا multi-mode ميناء. تصل الألياف أحادية الوضع بشكل عام إلى 10 كيلومترات، ويمكن أن تصل الألياف متعددة الأوضاع عادة إلى 2 كيلومتر، ولكن هناك حالة خاصة من 100BaseFX متعددة الأوضاع تستخدم في وضع الإرسال أحادي الإتجاه، الذي لا يستطيع الوصول إلا إلى 400 متر.

بالنسبة لاتصالات الألياف، تأكد من أن أمر إرسال منفذ واحد متصل بوابل إستقبال المنفذ الآخر، والعكس بالعكس، إرسال إلى إرسال، واستقبال إلى إستقبال، لا يعمل.

بالنسبة لاتصالات جيجابت، يلزم تطابق بطاقات GBICs على كل جانب من الاتصال. هناك أنواع مختلفة من GBICs تعتمد على الكبل والمسافات المعنية: طول الموجة القصير (SX)، طول الموجة/طول النقل (LX/LH)، والمسافة الممتدة (ZX).

يحتاج SX GBIC إلى الاتصال ب SX GBIC؛ ولا يرتبط SX GBIC مع LX GBIC. كما تتطلب بعض وصلات غيغابت كبلات تكييف تعتمد على الأطوال المعنية. ارجع إلى ملاحظات تثبيت GBIC.

إذا لم يظهر إرتباط جيجابت، فتحقق للتأكد من أن إعدادات التحكم في التدفق والتفاوض حول المنفذ متناسقة على كلا جانبي الارتباط. هناك يستطيع كنت تعارض في التزويد من هذا سمة إن يكون المفتاح أن يكون ربطت من بائع مختلف. إن يكون في شك، التفتت هذا سمة باتجاه كلا مفتاح.

مشاكل التكوين

سبب آخر من مشاكل اتصال المنفذ هو تكوين برنامج غير صحيح للمحول. إن يتلقى ميناء ضوء برتقالي صلب، أن يعني أن برمجية داخل المفتاح عطلت الميناء، إما عن طريق المستعمل قارن أو عن طريق عمليات داخلية.

تأكد من أن المسؤول لم يقم بإيقاف تشغيل المنافذ المعنية (كما هو مذكور). يمكن أن يقوم المسؤول بإيقاف تشغيل المنفذ يدويا على جانب واحد من الارتباط أو الجانب الآخر. لا يظهر هذا خطوة إلى أن أنت reenable الميناء؛ فحصت الميناء وضع.

بعض مفتاح، مثل المادة حفازة 4000/5000/6000، يستطيع عطلت الميناء إن برمجية عملية داخل المفتاح يكشف خطأ. عندما ينظر أنت في حالة المنفذ، هو يقرأ errDisable . أنت ينبغي صححت التشكيل مشكلة وبعد ذلك يدويا تأخذ الميناء من دولة errDisable. بعض إصدارات البرامج الأحدث (CatOS 5.4(1) والإصدارات الأحدث) لديها القدرة على إعادة تمكين المنفذ تلقائيا بعد مقدار الوقت القابل للتكوين الذي يستغرقه في حالة errDisable. هذا بعض من السبب ل هذا errDisable دولة:

- EtherChannel misconfiguration: إن شكلت جانب يكون ل EtherChannel والآخر ليس، هو يستطيع سببت ال يجسر - شجرة عملية أن يعطل الميناء على الجانب يشكل ل EtherChannel. إن يحاول أنت أن يشكل EtherChannel غير أن الميناء يتضمن لا يتلقى ال نفسه عملية إعداد (سرعة، مزدوج، trunking أسلوب، إلى آخره) بما أن هم مجاور ميناء عبر الخطوة، هو يستطيع سببت ال errDisable دولة. من الأفضل أن يثبت كل جانب ل EtherChannel مرغوب أسلوب إن يريد أنت أن يستعمل EtherChannel. الأقسام لاحقا في حديث متعمق حول كيفية تكوين EtherChannel.

- حالة عدم توافق مزدوج: إن المفتاح يستلم ميناء كثير من إصطدام متأخر، هذا عادة يشير مزدوج حالة عدم توافق مشكلة. هناك آخر سبب ل إصطدام متأخر: سيئ nic، كبل قطعة أن يكون أيضا طويل، غير أن أكثر سبب شائع اليوم مزدوج حالة عدم توافق. يعتقد جانب الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل أنه يمكنه الإرسال متى أراد ذلك. يتوقع جانب الإرسال أحادي الإتجاه الحزم فقط في أوقات معينة - وليس في "أي" وقت.

- BPDU ميناء-guard: يمكن لبعض الإصدارات الأحدث من برنامج المحول أن يراقب إن PortFast يكون مكنت على ميناء. ميناء أن يستعمل PortFast ينبغي كنت ربطت إلى نهاية محطة، لا إلى أداة أن يلد يجسر - شجرة ربط يعين BPDUs. إن يلاحظ المفتاح BPDU أن يأتي في ميناء أن يتلقى PortFast يمكن، هو يضع الميناء في errdisable أسلوب.

- UDLD: اكتشاف الرابط أحادي الإتجاه هو بروتوكول في بعض الإصدارات الجديدة من البرنامج الذي يكتشف ما إذا كان الاتصال عبر الرابط هو أحادي الإتجاه فقط. قد يؤدي تعطل كبل الألياف أو مشكلات الكابلات/المنافذ الأخرى إلى هذا الاتصال في إتجاه واحد فقط. قد تتسبب هذه الارتباطات الوظيفية جزئيا في حدوث مشاكل عندما لا تعرف المحولات المعنية أن الارتباط معطل جزئيا. يمكن أن تحدث حلقات الشجرة المتفرعة مع هذه المشكلة. UDLD يستطيع كنت شكلت أن يضع ميناء في دولة errDisable عندما هو يكشف خطوة أحادي إتجاه.

- حالة عدم توافق VLAN الأصلية: قبل أن يكون المنفذ قد تم تشغيل trunking، ينتمي إلى شبكة VLAN واحدة. عندما يكون trunking قيد التشغيل، الميناء يستطيع حملت حركة مرور ل كثير VLANs. يتذكر الميناء بعد ال VLAN هو كان في قبل أن يركض كان، أي يكون دعات ال VLAN أهلي طبيعي. ال VLAN أهلي طبيعي مركزي إلى 802.1q trunking. إن لا يتطابق ال VLAN أهلي طبيعي على كل نهاية من الخطوة، ميناء يذهب داخل الدولة errDisable.

- آخر: أي عملية ضمن المفتاح أن يميز مشكلة مع الميناء يستطيع وضعت هو في ال errDisable دولة.

آخر سبب من ميناء غير فعال عندما ال VLAN هم ينتسبون إلى يختفي. ينتمي كل منفذ في محول إلى شبكة VLAN. إن محات أن VLAN يكون، الميناء يصبح غير نشط. وتظهر بعض المحولات ضوءا برتقاليا ثابتا على كل منفذ حدث فيه هذا. إذا أتيت إلى العمل في يوم ما وشاهدت مئات من الأضواء البرتقالية، فلا ترتبك، فقد يكون أن كل المنافذ تنتمي إلى نفس شبكة VLAN وشخص ما قام عن طريق الخطأ بحذف شبكة VLAN التي تنتمي إليها المنافذ. عندما يضيف أنت ال VLAN إلى الخلف داخل ال VLAN طاولة، الميناء يصبح نشط ثانية. يتذكر ميناء ه يعين VLAN.

إذا كان لديك إرتباط وكانت المنافذ تظهر متصلة، ولكن لا يمكنك الاتصال بجهاز آخر، فقد يكون ذلك محيرا بشكل خاص. عادة ما يشير إلى مشكلة أعلى من الطبقة المادية: الطبقة 2 أو الطبقة 3. جرب هذه الأشياء.

- تحقق من وضع الاتصال على كل جانب من جوانب الارتباط. تأكد من أن كلا الجانبين في نفس الوضع. إذا قمت بتشغيل وضع التوصيل إلى "تشغيل" (في مقابل "تلقائي" أو "مرغوب") لمنفذ واحد، وكان المنفذ الآخر لديه التوصيل

- تم تعيين الوضع إلى "إيقاف"، ولا يمكنهم الاتصال. يغير trunking تنسيق الحزمة، الميناء يحتاج أن يوافق إلى ما هو تنسيق أن يستخدمه على الرابط، أو أن لا يفهم بعضهم بعضا.

- تأكدت كل أداة في ال نفسه VLAN. إذا لم يكونوا في شبكة VLAN نفسها، فيجب تكوين موجه للسماح للأجهزة بالاتصال.

- تأكد من تكوين عنونة الطبقة الثالثة بشكل صحيح.

مشاكل في حركة المرور

في هذا قسم يصف بعض من المادة أنت يستطيع تعلمت عندما أنت تنظر إلى أن حركة مرور معلومة من ميناء. معظم المحولات لديها طريقة ما لتعقب الحزم عند دخولها والخروج من المنفذ. أمر أن يلد هذا نوع المخرج على المادة حفازة 4000/5000/6000 مفتاح قارن عرض ماك. يتم وصف الإخراج من هذه الأوامر على محولات السلسلة 4000/5000/6000 في مراجع أوامر المحول.

يبدي بعض من هذا ميناء حركة مرور مقدار المعطيات أن يكون أرسلت واستلمت على الميناء. تظهر الحقول الأخرى عدد إطارات الأخطاء التي يتم مواجهتها على المنفذ. إذا كان لديك مقدار كبير من أخطاء المحاذاة، أو أخطاء تسلسل التحقق من الإطارات (FCS)، أو التصادمات المتأخرة، فيمكن أن يشير ذلك إلى عدم تطابق مزدوج على السلك. آخر سبب ل هذا نوع الخطأ يستطيع كنت سيئ شبكة قارن بطاقة أو كبل مشكلة. إذا كان لديك عدد كبير من الإطارات المؤجلة، فإنها علامة على أن قطاعك به حركة مرور أكثر من اللازم؛ المحول غير قادر على إرسال حركة مرور كافية على السلك لتفريغ تخزينه المؤقت. ضع في الاعتبار إزالة بعض الأجهزة إلى مقطع آخر.

فشل تبديل الأجهزة

إذا قمت بتجربة كل ما يمكنك التفكير فيه ولم يعمل المنفذ، فقد يكون هناك جهاز معيب.

تتلف المنافذ في بعض الأحيان بسبب التفريغ الإلكتروستاتيكي (ESD). يمكنك أو لا يمكنك رؤية أي مؤشر على ذلك.

نظرت في ال power-on إختبار ذاتي (POST) نتيجة من المفتاح أن يرى إن هناك أي إخفاق يشير إلى أي جزء من المفتاح.

إذا رأيت سلوك لا يمكن اعتباره إلا "غريبا"، فإن ذلك قد يشير إلى مشكلات بالأجهزة، ولكنه قد يشير أيضا إلى مشكلات بالبرامج. عادة ما يكون إعادة تحميل البرنامج أسهل من الحصول على أجهزة جديدة. حاول العمل باستخدام برنامج المحول أولا.

يمكن أن يحتوي نظام التشغيل على خطأ. إذا قمت بتحميل نظام تشغيل أحدث، يمكن إصلاح هذا. يمكنك البحث عن الأخطاء المعروفة إذا قمت بقراءة ملاحظات الإصدار الخاصة بإصدار الرمز الذي تستخدمه أو تستخدم Cisco Bug ToolKit.

كان يمكن لنظام التشغيل أن يصبح فاسدا بطريقة ما. إذا قمت بإعادة تحميل نفس الإصدار من نظام التشغيل، يمكنك إصلاح المشكلة.

إذا كان ضوء الحالة على المحول يومض برتقالي، فهذا يعني عادة أن هناك نوع من مشكلة جهاز مع المنفذ أو الوحدة النمطية أو المحول. نفس الشيء صحيح إذا كانت حالة المنفذ أو الوحدة النمطية تشير إلى وجود خطأ.

قبل تبادل أجهزة المحول، يمكنك تجربة بعض الأشياء:

- أعدت الوحدة نمطية في المفتاح. إذا قمت بذلك مع تشغيل الطاقة، فتأكد من أن الوحدة النمطية قابلة للتبديل دون إيقاف التشغيل. في حالة وجود شك، قم بإيقاف تشغيل المحول قبل إعادة بيع الوحدة النمطية أو ارجع إلى دليل تثبيت الأجهزة. إن تضمنت الميناء يكون داخل المفتاح، تجاهل هذا خطوة.

- أعد تمهيد المحول. في بعض الأحيان يتسبب ذلك في إختفاء المشكلة، هذا حل بديل وليس حلا.

- تحقق من برنامج المحول. إذا كان هذا التثبيت جديدا، فتذكر أنه يمكن لبعض المكونات العمل فقط مع إصدارات معينة من البرامج. تحقق من ملاحظات الإصدار أو دليل تكوين وتثبيت الأجهزة الخاص بالمكون الذي قمت بتثبيته.

- إذا كنت متأكدا إلى حد معقول من وجود مشكلة بالأجهزة، فاستبدل المكون المعيب.

أستكشاف أخطاء الإيثرنت وإصلاحها بسرعة 10/100 ميجابت في التفاوض التلقائي أحادي/الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل

الأهداف

يعرض هذا القسم المعلومات العامة المستخدمة لاستكشاف أخطاء الإيثرنت وإصلاحها ومناقشة تقنيات أستكشاف أخطاء التفاوض التلقائي لشبكة الإيثرنت وإصلاحها.

- يوضح هذا القسم كيفية تحديد السلوك الحالي لارتباط ما. ويستمر هذا لتبيان كيف يمكن للمستخدمين التحكم في السلوك، فضلا عن شرح المواقف عندما يفشل التفاوض التلقائي.

- تدعم العديد من محولات Cisco Catalyst المختلفة وموجهات Cisco التفاوض التلقائي. يركز هذا القسم على التفاوض التلقائي بين محولات Catalyst 5000 Switches. كما يمكن تطبيق المفاهيم الموضحة هنا على أنواع الأجهزة الأخرى.

المقدمة

يعتبر التفاوض التلقائي وظيفة اختيارية لمعيار الإيثرنت السريع IEEE 802.3u الذي يمكّن الأجهزة من تبادل المعلومات تلقائيًا عبر ارتباط يرتكز على إمكانيات السرعة والإرسال ثنائي الاتجاه.

يتم إستهداف التفاوض التلقائي عند المنافذ، والتي يتم تخصيصها للمناطق التي يتصل فيها المستخدمون العابرون أو الأجهزة العابرة بشبكة ما. على سبيل المثال، توفر العديد من الشركات مكاتب أو مساحات عمل مشتركة لمدراء الحسابات ومهندسي الأنظمة لاستخدامها عند وجودهم في المكتب بدلا من إستخدامهم أثناء التنقل. يحتوي كل مكتب أو مكعب على منفذ إيثرنت متصل بشكل دائم بشبكة المكتب. ولأنه من غير الممكن التأكد من أن كل مستخدم لديه اتصال إيثرنت بسرعة 10 ميجابت أم 100 ميجابت أم بطاقة بسرعة 10/100 ميجابت في جهاز الكمبيوتر المحمول لديه، فيجب أن تكون منافذ المحول التي تتعامل مع هذه الاتصالات قادرة على التفاوض بشأن السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه. والحل البديل قادر على توفير منفذ 10 ميجابت ومنفذ 100 ميجابت على السواء في كل مكتب أو مساحة عمل وتسميتهما وفقا لذلك.

يجب عدم إستخدام التفاوض التلقائي للمنافذ التي تدعم أجهزة البنية الأساسية للشبكة، مثل المحولات والموجهات أو الأنظمة الطرفية الأخرى غير العابرة مثل الخوادم والطابعات. على الرغم من أن التفاوض التلقائي للسرعة والإرسال ثنائي الإتجاه هو عادة السلوك الافتراضي على منافذ المحول القادرة عليه، إلا أنه يجب تكوين المنافذ المتصلة بالأجهزة الثابتة دائما للسلوك الصحيح بدلا من السماح بالتفاوض عليه. وهذا يزيل أي مشاكل تفاوض محتملة ويضمن أنك تعرف دائما كيف تحتاج المنافذ إلى التشغيل بالضبط. على سبيل المثال، يعمل إرتباط إيثرنت 10/100BaseTX من محول إلى محول تم تكوينه لمنفذ مزدوج كامل بسرعة 100 ميجابت فقط بتلك السرعة وهذا الوضع. لا توجد إمكانية للمنافذ لتقليل الارتباط إلى سرعة أبطأ داخل إعادة تعيين منفذ أو إعادة تعيين محول. في حالة أن الميناء يستطيع لا يعمل كما شكلت، هم ينبغي لا يمر أي حركة مرور. ومن ناحية أخرى، يمكن لارتباط من محول إلى محول تم السماح له بالتفاوض على سلوكه أن يعمل على الإرسال أحادي الإتجاه بسرعة 10 ميجابت. الرابط غير الوظيفي عادة ما يكون اكتشافه أسهل من الرابط، والذي يكون قيد التشغيل، ولكنه لا يعمل بالسرعة أو الوضع المتوقعين.

ينشأ أحد أكثر أسباب مشاكل الأداء شيوعا على روابط إيثرنت بسرعة 10/100 ميجابت عندما يعمل منفذ واحد على الارتباط بنظام الإرسال أحادي الإتجاه، بينما يعمل المنفذ الآخر بنظام الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل. وهذا يحدث أحيانا عندما تتم إعادة تعيين أحد المنفذين أو كليهما على رابط، ولا تؤدي عملية التفاوض التلقائي إلى حصول كلا شريكي الرابط على التكوين نفسه. كما يحدث ذلك عند قيام المستخدمين الاثنين بإعادة تكوين جانب واحد من الرابط ونسيان إعادة تكوين الجانب الآخر. يتم تجنب إجراء العديد من مكالمات الدعم المتعلقة بالأداء إذا قمت بإنشاء سياسة تتطلب تهيئة المنافذ لجميع الأجهزة غير العابرة وفقا لسلوكها المطلوب وتنفيذ السياسة من خلال تدابير التحكم في التغيير المناسبة.

أستكشاف أخطاء التفاوض التلقائي لشبكة الإيثرنت وإصلاحها بين أجهزة البنية الأساسية للشبكة

الإجراءات و/أو السيناريوهات

السيناريو 1. Cat 5K مع إيثرنت سريع

الجدول 22-2: مشاكل الاتصال بالتفاوض التلقائي

مشكلة محتملة

الحل

هل تم التفاوض التلقائي على السلوك الحالي للارتباط؟

1. أستخدم الأمر show port mod_num/port_number لتحديد السلوك الحالي للإرتباط. إذا أشار كلا شريكي الارتباط (الواجهات في أي من طرفي الارتباط) إلى وجود بادئة "a-" على حقلي حالة السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه لهما، فقد يكون التفاوض التلقائي ناجحا.

التفاوض التلقائي غير مدعوم.

2. قم بإصدار الأمر show port capabilities mod_num/port_number للتحقق من أن الوحدات النمطية لديك تدعم التفاوض التلقائي.

لا يعمل التفاوض التلقائي على محولات Catalyst.

3. أستخدم الأمر set port speed mod_num/port_num auto على مادة حفازة لتكوين التفاوض التلقائي. 4. جرب منافذ أو وحدات نمطية مختلفة. 5. حاول إعادة ضبط المنافذ. 6. جرب كبلات تصحيح مختلفة. 7. قم بإيقاف تشغيل الأجهزة وإعادة تشغيلها مرة أخرى.

لا يعمل التفاوض التلقائي على موجهات Cisco.

8. قم بإصدار الأمر Cisco IOS الصحيح لتمكين التفاوض التلقائي (إذا كان متوفرا) 9. جرب واجهات مختلفة. 10. حاول إعادة ضبط الواجهات. 11. جرب كبلات تصحيح مختلفة. 12. قم بإيقاف تشغيل الأجهزة وإعادة تشغيلها مرة أخرى.

تكوين مثال التفاوض التلقائي لشبكة الإيثرنت بسرعة 10/100 ميجابت واستكشاف أخطاء هذه العملية وإصلاحها

يخضع هذا القسم لفحص سلوك منفذ إيثرنت بسرعة 10/100 ميجابت يدعم التفاوض التلقائي. كما تظهر كيفية إجراء تغييرات على سلوكها الافتراضي وكيفية استعادته إلى السلوك الافتراضي.

المهام المطلوب تنفيذها

1. اختبر إمكانات المنافذ.

2. قم بتكوين التفاوض التلقائي للمنفذ 1/1 على كلا المحولين.

3. حدد ما إذا كان قد تم تعيين السرعة ووضع الإرسال ثنائي الاتجاه على التفاوض التلقائي.

4. قم بتغيير السرعة على المنفذ 1/1 في المحول (أ) على 10 ميجابت.

5. تعرف على معنى البادئة "a-" على حقلي حالة السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه.

6. اعرض حالة الإرسال ثنائي الاتجاه للمنفذ 1/1 على المحول (ب).

7. تعرّف على معنى خطأ عدم تطابق الإرسال ثنائي الاتجاه.

8. تعرّف على معنى رسائل خطأ الشجرة المتفرعة.

9. قم بتغيير وضع الإرسال ثنائي الاتجاه إلى أحادي الاتجاه على المنفذ 1/1 على المحول (أ).

10. عيِّن وضع الإرسال ثنائي الاتجاه وسرعة المنفذ 1/1 على المحول (ب).

11. قم باستعادة الوضع الافتراضي للإرسال ثنائي الاتجاه والسرعة بالنسبة إلى المنافذ 1/1 على كلا المحولين.

12. عرض تغييرات حالة المنفذ على كلا المحولين.

خطوة بخطوة

قم بإجراء هذه الخطوات:

1. يعرض الأمر show port capabilities 1/1 إمكانات منفذ Ethernet 10/100BaseTX 1/1 على المحول (أ).

دخلت هذا أمر ل كلا من الميناء أنت تحريت. يجب أن يدعم كلا المنفذين إمكانيات السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه الموضحة إذا كان يفترض أنهما يستخدمان التفاوض التلقائي.

Switch-A> (enable) show port capabilities 1/1

Model WS-X5530

Port 1/1

Type 10/100BaseTX

Speed auto,10,100

Duplex half, full

2. يتم تكوين التفاوض التلقائي لكل من السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه على المنفذ 1/1 لكلا المحولين إذا قمت بإدخال الأمر set port speed 1/1 auto (الوضع التلقائي هو الوضع الافتراضي للمنافذ التي تدعم التفاوض التلقائي).

Switch-A> (enable) set port speed 1/1 auto

Port(s) 1/1 speed set to auto detect.

Switch-A (enable)

ملاحظة: يعمل الأمر set port speed {mod_num/port_num} auto أيضا على تعيين وضع الإرسال ثنائي الإتجاه على الوضع "تلقائي". لا يوجد أمر set port duplex {mod_num/port_num} auto.

3. يعرض الأمر show port 1/1 حالة المنافذ 1/1 في المحولين (أ) و(ب).

Switch-A> (enable) show port 1/1

Port  Name         Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- -----

1/1               connected  1          normal a-full a-100 10/100BaseTX

Switch-B> (enable) show port 1/1

Port  Name         Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- -----

1/1               connected  1          normal a-full a-100 10/100BaseTX

لاحظ أنه قد تم حذف معظم المخرجات العادية من الأمر show port {mod_num/port_num}.

تشير البادئات "a-" في "full" و"100" إلى أن هذا المنفذ لم يتم ترميزه (تكوينه) بشكل ثابت للوصول إلى وضع إرسال ثنائي الإتجاه معين أو سرعة معينة. وبالتالي، يمكنها التفاوض التلقائي على وضع الإرسال ثنائي الإتجاه والسرعة إذا كان الجهاز المتصل به (شريك الارتباط الخاص به) يمكنه أيضا التفاوض التلقائي على وضع الإرسال ثنائي الإتجاه والسرعة الخاصة به. لاحظ أيضا أن الحالة "متصلة" على كلا المنفذين، ما يعني أنه تم اكتشاف نبضة إرتباط من المنفذ الآخر. يمكن أن تكون الحالة "متصلة" حتى إذا تم التفاوض للإرسال ثنائي الإتجاه بشكل غير صحيح أو تم تكوينه بشكل غير صحيح.

4. لتوضيح ما يحدث عندما يقوم أحد شركاء الارتباط بالتفاوض التلقائي ولا يقوم شريك الارتباط الآخر بذلك، فإنه يتم تعيين السرعة على المنفذ 1/1 في المحول (أ) على 10 ميجابت باستخدام الأمر set port speed 1/1 10.

Switch-A> (enable) set port speed 1/1 10

Port(s) 1/1 speed set to 10Mbps.

Switch-A> (enable)

ملاحظة: إذا قمت بترميز السرعة ترميزا ثابتا على منفذ ما، فهذا يؤدي إلى تعطيل جميع وظائف التفاوض التلقائي على المنفذ فيما يتعلق بالسرعة والإرسال ثنائي الإتجاه.

عند تكوين منفذ ما لسرعة، يتم تكوين وضع الإرسال ثنائي الإتجاه الخاص به تلقائيا للوضع الذي تم التفاوض عليه مسبقا. في هذه الحالة، الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل. عند إدخال الأمر set port speed 1/1 10 تسبب في تكوين وضع الإرسال ثنائي الإتجاه على المنفذ 1/1 كما لو تم إدخال الأمر set port duplex 1/1 full أيضا. وهذا موضح بعد ذلك.

5. تعرف على معنى البادئة "a-" في حقلي حالة السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه.

إن غياب البادئة "a-" في حقلي الحالة لمخرجات الأمر show port 1/1 على المحول (أ) يظهر أن وضع الإرسال ثنائي الإتجاه مكون الآن على "full"، وأن السرعة مكونة الآن على "10".

Switch-A> (enable) show port 1/1

Port  Name         Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

1/1               connected  1          normal  full  10    10/100BaseTX

6. يشير الأمر show port 1/1 على المحول (ب) إلى أن المنفذ يعمل الآن على الإرسال أحادي الإتجاه وبسرعة 10 ميجابت.

Switch-B> (enable) show port 1/1

Port  Name         Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

1/1               connected  1          normal a-half a-10  10/100BaseTX

توضح هذه الخطوة أنه من الممكن أن يكتشف شريك الارتباط السرعة التي يعمل بها شريك الارتباط الآخر، على الرغم من عدم تكوين شريك الارتباط الآخر للتفاوض التلقائي. إستشعار نوع الإشارة الكهربائية التي تصل لاكتشاف ما إذا كانت 10 ميجابت أو 100 ميجابت تقوم بذلك. هذه هي الطريقة التي حدد بها المحول (ب) أنه يجب أن يعمل المنفذ 1/1 بسرعة 10 ميجابت.

لا يمكن اكتشاف وضع الإرسال ثنائي الإتجاه الصحيح بنفس الطريقة التي يمكن بها اكتشاف السرعة الصحيحة. في هذه الحالة، التي يتم فيها تكوين المنفذ 1/1 للمحول (ب) للتفاوض التلقائي وعدم تكوين المنفذ للمحول (أ) على ذلك، تم فرض تحديد وضع الإرسال ثنائي الإتجاه الافتراضي على المنفذ 1/1 للمحول (ب). في منافذ Catalyst Ethernet، يكون الوضع الافتراضي هو التفاوض التلقائي، وإذا فشل التفاوض التلقائي، فعندئذ يكون الإرسال أحادي الإتجاه.

يوضح هذا المثال أيضًا أنه يمكن توصيل ارتباط بنجاح عندما يكون هناك عدم تطابق في أوضاع الإرسال ثنائي الاتجاه. يتم تكوين المنفذ 1/1 على المحول (أ) على الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل بينما يتم تكوين المنفذ 1/1 على المحول (ب) افتراضيا على وضع الإرسال أحادي الإتجاه. لتجنب هذا الأمر، قم دائما بتكوين كلا شريكي الارتباط.

البادئة "a-" في حقلي حالة السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه لا تعني دائما السلوك الحالي الذي تم التفاوض بشأنه. في بعض الأحيان، هذا يعني فقط أنه لم يتم تكوين المنفذ لوضع سرعة أو ‘إرسال ثنائي الإتجاه. تظهر المخرجات السابقة من المحول (ب) الإرسال ثنائي الإتجاه على أنه "a-half" والسرعة على أنها "a-10" التي تشير إلى أن المنفذ يعمل بسرعة 10 ميجابت في وضع الإرسال أحادي الإتجاه. في هذا المثال، تم تكوين شريك الارتباط على هذا المنفذ (المنفذ 1/1 على المحول (أ)) على "full" و"10 ميجابت". لم يكن من الممكن للمنفذ 1/1 على المحول (ب) إجراء التفاوض التلقائي على سلوكه الحالي. وهذا يثبت أن البادئة "a-" تشير فقط إلى رغبة في إجراء التفاوض التلقائي ولكن ليس أن التفاوض التلقائي قد حدث بالفعل.

7. تعرف على معنى رسالة خطأ عدم تطابق الإرسال ثنائي الإتجاه.

يتم عرض هذه الرسالة التي تشير إلى عدم تطابق وضع إرسال ثنائي الإتجاه على المحول (أ) بعد تغيير السرعة على المنفذ 1/1 إلى 10 ميجابت. حدث عدم التطابق بسبب المنفذ 1/1 للمحول (ب)، والذي تم تعيينه افتراضيا على الإرسال أحادي الإتجاه لأنه استشعر أن شريك الارتباط الخاص به لم يعد قادرا على إجراء التفاوض التلقائي.

%CDP-4-DUPLEXMISMATCH:Full/half-duplex mismatch detected o1

من المهم ملاحظة أن هذه الرسالة يتم إنشاؤها بروتوكول أستكشاف Cisco (CDP)، وليس بروتوكول التفاوض التلقائي 802.3. يمكن أن يقوم بروتوكول استكشاف Cisco ‫(CDP)‬ بالإبلاغ عن المشاكل التي يكتشفها، ولكنه عادةً لا يقوم بإصلاحها تلقائيًا. قد يؤدي عدم تطابق الإرسال ثنائي الإتجاه إلى ظهور رسالة خطأ وقد لا يؤدي إلى ذلك. مؤشر آخر على عدم تطابق الإرسال ثنائي الإتجاه هو أخطاء تسلسل التحقق من الإطارات (FCS) والمحاذاة من جانب الإرسال أحادي الإتجاه و"الحزم الصغيرة" على منفذ الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل (كما هو موضح في منفذ SH {mod_num/port_num} ).

8. تعرف على معنى رسائل الشجرة المتفرعة.

بالإضافة إلى رسالة خطأ عدم تطابق الإرسال ثنائي الإتجاه، يمكنك أيضا رؤية رسائل الشجرة المتفرعة التالية عند تغيير السرعة على إرتباط ما. تتجاوز مناقشة الشجرة المتفرعة نطاق هذا المستند؛ ارجع إلى الفصل المتعلق بالشجرة المتفرعة للحصول على مزيد من المعلومات حول الشجرة المتفرعة.

%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 1/1 left bridge port 1/1

%PAGP-5-PORTTOSTP:Port 1/1 joined bridge port 1/1

9. لتوضيح ما يحدث عند تكوين وضع الإرسال ثنائي الإتجاه، يتم تعيين الوضع على المنفذ 1/1 في المحول (أ) على إرسال أحادي الإتجاه باستخدام الأمر set port duplex 1/1 half.

Switch-A> (enable) set port duplex 1/1 half

Port(s) 1/1 set to half-duplex.

Switch-A> (enable)

يعرض الأمر show port 1/1 التغيير الجاري في وضع الإرسال ثنائي الإتجاه على هذا المنفذ.

Switch-A> (enable) sh port 1/1

Port  Name         Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

1/1               connected  1          normal half   10    10/100BaseTX

عند هذه النقطة، تعمل المنافذ 1/1 على كلا المحولين في وضع الإرسال أحادي الاتجاه. لا يزال المنفذ 1/1 على المحول (ب) مكونا للتفاوض التلقائي، كما هو موضح في هذا المخرج من الأمر show port 1/1.

Switch-B> (enable) show port 1/1

Port  Name         Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

1/1               connected  1          normal a-half a-10  10/100BaseTX

توضح هذه الخطوة كيفية تكوين وضع الإرسال ثنائي الإتجاه على المنفذ 1/1 في المحول (ب) إلى إرسال أحادي الإتجاه. وهذا يتوافق مع السياسة الموصى بها لتكوين كلا شريكي الارتباط بالطريقة نفسها.

10. لتنفيذ السياسة الخاصة بطرق تكوين كلا شريكي الارتباط لتنفيذ السلوك نفسه، تعمل هذه الخطوة الآن على تعيين وضع الإرسال ثنائي الإتجاه على إرسال أحادي الإتجاه والسرعة على 10 على المنفذ 1/1 في المحول (ب).

وفيما يلي المخرج عند إدخال الأمر set port duplex 1/1 half على المحول (ب):

Switch-B> (enable) set port duplex 1/1 half

Port 1/1 is in auto-sensing mode.

Switch-B> (enable)

فشل الأمر set port duplex 1/1 half لأن هذا الأمر غير صالح إذا كان التفاوض التلقائي في حالة تمكين. وهذا يعني أيضًا أن هذا الأمر لا يعطل التفاوض التلقائي. لا يمكن تعطيل التفاوض التلقائي إلا مع تعيين سرعة المنفذ {mod_num/port_num {10 | 100} } أمر.

هنا الإنتاج عند إدخال الأمر set port speed 1/1 10 على المحول (ب):

Switch-B> (enable) set port speed 1/1 10

Port(s) 1/1 speed set to 10Mbps.

Switch-B> (enable)

يعمل الآن الأمر set port duplex 1/1 half على المحول (ب):

Switch-A> (enable) set port duplex 1/1 half

Port(s) 1/1 set to half-duplex.

Switch-A> (enable)

يظهر الأمر show port 1/1 على المحول (ب) أنه تم تكوين المنافذ الآن على وضع الإرسال أحادي الإتجاه وبسرعة 10 ميجابت.

Switch-B> (enable) show port 1/1

Port  Name         Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

1/1               connected  1          normal half   10    10/100BaseTX

ملاحظة: يكون الأمر set port duplex {mod_num/port_num {half | full }} معتمدا على الأمر set port speed {mod_num/port_num {10 | 100 }} أمر. بمعنى آخر، يجب عليك تعيين السرعة قبل أن تتمكن من تعيين وضع الإرسال ثنائي الاتجاه.

11. قم بتكوين المنافذ 1/1 على كلا المحولين للتفاوض التلقائي باستخدام الأمر set port speed 1/1 aut.

Switch-A> (enable) set port speed 1/1 auto

Port(s) 1/1 speed set to auto detect.

Switch-A> (enable)

ملاحظة: بمجرد تكوين وضع إرسال ثنائي الإتجاه لمنفذ ما إلى وضع خلاف تلقائي، فإن الطريقة الوحيدة لتكوين المنفذ لاستشعار وضع الإرسال ثنائي الإتجاه تلقائيا هي إصدار الأمر set port speed {mod_num/port_num} auto. لا يوجد أمر set port duplex {mod_num/port_num} auto. بمعنى آخر، إذا قمت بإصدار الأمر set port speed {mod_num/port_num} auto ، فإنه يعيد كلا من اكتشاف سرعة المنفذ واكتشاف وضع الإرسال ثنائي الإتجاه إلى الوضع تلقائي.

12. اختبر حالة المنافذ 1/1 على كلا المحولين باستخدام الأمر show port 1/1.

Switch-A> (enable) show port 1/1

Port  Name         Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

1/1               connected  1          normal a-full a-100 10/100BaseTX

Switch-B> (enable) show port 1/1

Port  Name         Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

1/1               connected  1          normal a-full a-100 10/100BaseTX

تم تعيين كلا المنفذين الآن على السلوك الافتراضي بالتفاوض التلقائي لهما. قام كلا المنفذين بالتفاوض على الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل وسرعة 100 ميجابت.

قبل الاتصال بفريق الدعم التقني لأنظمة Cisco

قبل الاتصال بموقع الدعم التقني لأنظمة Cisco على الويب، تأكد من أنك قرأت هذا المقال وأكملت الإجراءات المقترحة لمشكلات النظام لديك. وبالإضافة إلى ذلك، قم بتوثيق النتائج حتى تتمكن Cisco من مساعدتك بشكل أفضل:

- التقط إخراج عرض الإصدار من جميع الأجهزة المتأثرة.

- التقط إخراج show port mod_num/port_num من جميع المنافذ المتأثرة.

- التقط إخراج show port mod_num/port_num capabilities من جميع المنافذ المتأثرة.

شكلت EtherChannel مفتاح إلى مفتاح توصيل على مادة حفازة 4000/5000/6000 مفتاح

تسمح قناة EtherChannel بدمج روابط Ethernet أو Gigabit Ethernet المتعددة في قناة منطقية واحدة. وهذا يسمح لحركة المرور بين الروابط بتحميل مشاركة في القناة، وكذلك تكرار في حالة فشل واحد أو أكثر من الارتباطات في القناة. يمكن إستخدام EtherChannel لربط محولات الشبكة المحلية (LAN) والموجهات والخوادم والعملاء من خلال أسلاك الكبل المزدوج المجدول غير المحمي (UTP) أو الوضع الأحادي والألياف متعددة الأوضاع.

تعد EtherChannel طريقة سهلة لتجميع النطاق الترددي بين أجهزة الشبكة الهامة. على المادة حفازة 5000، قناة يستطيع كنت خلقت من إثنان ميناء أن يجعله 200Mbps خطوة (400Mbps full-duplex) أو أربعة ميناء أن يجعل هو 400 Mbps خطوة (800Mbps full-duplex). تدعم بعض البطاقات والأنظمة الأساسية أيضا Gigabit EtherChannel ولها القدرة على الاستخدام من منفذين إلى ثمانية في EtherChannel. والمفهوم هو نفسه مهما كانت السرعة أو عدد الروابط المعنية. وعادة ما يعتبر بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) هذه الارتباطات المتكررة بين جهازين كحلقات وتعيين الارتباطات المتكررة إلى وضع الحظر. وهذا يجعل هذه الارتباطات غير نشطة بشكل فعال (والتي توفر إمكانات النسخ الاحتياطي فقط في حالة فشل الارتباط الرئيسي). عندما يستعمل أنت cisco ios 3.1.1 أو أكبر، يجسر - شجرة يعامل القناة كواحد كبير خطوة، لذلك كل الميناء في القناة يستطيع كنت نشط في نفس الوقت.

يأخذك هذا قسم من خلال الخطوات أن يشكل EtherChannel بين إثنان مادة حفازة 5000 مفتاح ويبدي أنت النتيجة من الأمر كما هم طبقت. كان من الممكن إستخدام محولات Catalyst 4000 و 6000 في السيناريوهات المقدمة في هذا المستند للحصول على النتائج نفسها. ل المادة حفازة 2900xl و 1900/2820، الأمر بناء جملة مختلف، غير أن EtherChannel مفاهيم ال نفس.

يمكن تكوين EtherChannel يدويا إذا قمت بكتابة الأوامر المناسبة، أو يمكن تكوينه تلقائيا إذا تفاوض المحول على القناة مع الجانب الآخر مع بروتوكول تجميع المنفذ (PAgP). من المستحسن أن يستعمل PAgP أسلوب مرغوب أن يشكل EtherChannel كلما أمكن ذلك لأن تشكيل يدوي من EtherChannel يستطيع خلقت بعض تعقيد. يعطي هذا وثيقة مثال من كيف أن يشكل EtherChannel يدويا وأمثلة من كيف أن يشكل EtherChannel مع PAgP. أيضا تضمنت كيف أن يتحرى EtherChannel وكيف أن يستعمل trunking مع EtherChannel. في هذا وثيقة، يشير العبارة EtherChannel، EtherChannel سريع، Gigabit EtherChannel أو قناة كل إلى EtherChannel.

المحتويات

1. مهام للتكوين اليدوي ل EtherChannel

2. دققت EtherChannel تشكيل

3. أستخدم PAgP لتكوين EtherChannel (الطريقة المفضلة) آليا

4. trunking و EtherChannel

5. أستكشاف أخطاء EtherChannel وإصلاحها

6. الأوامر المستخدمة في هذا المستند

يوضح هذا الشكل بيئة الاختبار هذه. تم مسح تكوين المحولات باستخدام الأمر clear config all. ثم تم تغيير المطالبة باسم نظام المجموعة. تم تعيين عنوان IP وقناع إلى المحول لأغراض الإدارة مع المجموعة int sc0 172.16.84.6 255.255.255.0 للمحول A وتعيين int sc0 172.16.84.17 255.255.255.0</strong>للمحول B. تم تعيين عبارة افتراضية إلى كلا المحولين مع تعيين الوضع الافتراضي لموجه IP 172.16.84.1 .

تم مسح تكوينات المحول حتى تبدأ من الشروط الافتراضية. تم إعطاء أسماء للمحولات لتحديدها من موجه الأمر على سطر الأوامر. تم تعيين عناوين IP حتى يمكنك إختبار الاتصال بين المحولات لاختبارها. لم يتم إستخدام البوابة الافتراضية.

يعرض العديد من الأوامر مخرجات أكثر مما هو مطلوب. تم حذف الإخراج الخارجي من هذا المستند.

مهام للتكوين اليدوي ل EtherChannel

هذا خلاصة من إتجاه أن يشكل EtherChannel يدويا:

1. عرض إصدار Cisco IOS والوحدات النمطية المستخدمة في هذا المستند.

2. دققت أن EtherChannel ساندت على الميناء.

3. تحقق من أن المنافذ متصلة وجاهزة للعمل.

4. دققت أن الميناء أن يكون جمعت ال نفسه عملية إعداد.

5. تحديد مجموعات المنافذ الصالحة.

6. قم بإنشاء القناة.

خطوة بخطوة

هذا ال steps أن يشكل EtherChannel يدويا.

1. يعرض الأمرshow version إصدار البرنامج الذي يقوم المحول بتشغيله. يسرد أمر معدل العرض الوحدات النمطية التي يتم تثبيتها في المحول.

Switch-A show version

WS-C5505 Software, Version McpSW: 4.5(1) NmpSW: 4.5(1)

Copyright (c) 1995-1999 by Cisco Systems

?

Switch-A show module

Mod Module-Name         Ports Module-Type           Model    Serial-Num Status

--- ------------------- ----- --------------------- --------- --------- -------

1                       0     Supervisor III        WS-X5530  006841805 ok

2                       24    10/100BaseTX Ethernet WS-X5225R 012785227 ok

?

2. دققت أن EtherChannel يكون ساندت على الميناء، عرض ميناء قدرة يظهر في صيغة 4.x وأكبر. إذا كان لديك برنامج Cisco IOS أقدم من 4.x، فيجب عليك تخطي هذه الخطوة. لا تدعم كل وحدة Fast Ethernet Module EtherChannel. بعض وحدات EtherChannel الأصلية بها "Fast EtherChannel" مكتوب على الركن السفلي الأيسر من الوحدة النمطية (وأنت تواجهه في المحول) والذي يقول لك أن الميزة مدعومة. تم التخلي عن هذه الاتفاقية في الوحدات النمطية اللاحقة. الوحدات في هذا الاختبار لا تقول "Fast EtherChannel" عليهم، لكنهم يدعمون الميزة.

Switch-A show port capabilities

Model                    WS-X5225R

Port                     2/1

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  2/1-2,2/1-4

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on),send-(off,on)

Security                 yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

Rewrite                  yes

Switch-B show port capabilities

Model                    WS-X5234

Port                     2/1

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  2/1-2,2/1-4

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on),send-(off,on)

Security                 yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

Rewrite                  no

يبدو ميناء أن لا يساند EtherChannel هذا:

Switch show port capabilities

Model                    WS-X5213A

Port                     2/1

Type                     10/100BaseTX

Speed                    10,100,auto

Duplex                   half,full

Trunk encap type         ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  no

Broadcast suppression    pps(0-150000)

Flow control             no

Security                 yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

3. تحقق من أن المنافذ متصلة وجاهزة للعمل. قبل توصيل الكبلات، هذه هي حالة المنفذ.

Switch-A show port

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

2/1                     notconnect 1          normal   auto  auto 10/100BaseTX

2/2                     notconnect 1          normal   auto  auto 10/100BaseTX

2/3                     notconnect 1          normal   auto  auto 10/100BaseTX

2/4                     notconnect 1          normal   auto  auto 10/100BaseTX

بعد أن يربط أنت الكبل بين الإثنان مفتاح، هذا هو الوضع.

1999 Dec 14 20:32:44 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/1 joined bridge port 2/1

1999 Dec 14 20:32:44 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/2 joined bridge port 2/2

1999 Dec 14 20:32:44 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/3 joined bridge port 2/3

1999 Dec 14 20:32:44 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/4 joined bridge port 2/4

Switch-A show port

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

2/1                     connected  1          normal a-full a-100 10/100BaseTX

2/2                     connected  1          normal a-full a-100 10/100BaseTX

2/3                     connected  1          normal a-full a-100 10/100BaseTX

2/4                     connected  1          normal a-full a-100 10/100BaseTX

Switch-B show port

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

2/1                     connected  1          normal a-full a-100 10/100BaseTX

2/2                     connected  1          normal a-full a-100 10/100BaseTX

2/3                     connected  1          normal a-full a-100 10/100BaseTX

2/4                     connected  1          normal a-full a-100 10/100BaseTX

منذ مسح تكوينات المحول قبل بدء هذا الاختبار، تكون المنافذ في ظروفها الافتراضية. هم كلهم في VLAN1، و سرعتهم ومزدوج ثبتت إلى تلقائي. بعد توصيل الكبلات، يتفاوضون بسرعة 100 ميجابت في الثانية مع وضع الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل. تكون الحالة متصلة، لذلك يمكنك إختبار اتصال المحول الآخر.

Switch-A ping 172.16.84.17

172.16.84.17 is alive

في شبكتك، يمكنك تعيين السرعات يدويا على 100 ميجابت في الثانية والإرسال ثنائي الإتجاه الكامل بدلا من الاعتماد على التفاوض التلقائي نظرا لأنك قد ترغب في أن تعمل المنافذ الخاصة بك دائما بأقصى سرعة. لمناقشة التفاوض التلقائي، راجع القسم أستكشاف أخطاء شبكة الإيثرنت وإصلاحها بسرعة 10/100 ميجابت في وضع التفاوض التلقائي أحادي/أحادي الإتجاه الكامل.

4. دققت أن الميناء أن يكون جمعت ال نفسه عملية إعداد. هذه نقطة مهمة يتم تغطيتها بمزيد من التفاصيل في قسم أستكشاف الأخطاء وإصلاحها. إن لا يعمل الأمر أن setup EtherChannel، هو عادة لأن الميناء يتضمن في القناة تشكيل أن يختلف من بعضهم بعضا. وهذا يتضمن المنافذ على الجانب الآخر من الارتباط، بالإضافة إلى المنافذ المحلية. في هذه الحالة، بما أن تكوينات المحول قد تم مسحها قبل بدء هذا الاختبار، فإن المنافذ تكون في ظروفها الافتراضية. هم جميعا في VLAN1، سرعتهم ومزدوج ثبتت إلى تلقائي، وكل يجسر - شجرة معلم ل كل ميناء ثبتت ال نفس. رأيت من الإخراج أنه بعد توصيل الكبلات، تتفاوض المنافذ بسرعة 100 ميجابت في الثانية وبإرسال ثنائي الإتجاه الكامل. ونظرا لأن الشجرة المتفرعة تعمل لكل شبكة VLAN، فمن الأسهل تكوين القناة والاستجابة لرسائل الخطأ فقط من محاولة التحقق من كل حقل شجرة متفرعة بحثا عن التناسق لكل منفذ وشبكة VLAN في القناة.

5. تحديد مجموعات المنافذ الصالحة. على المادة حفازة 5000، فقط معين ميناء يستطيع كنت وضعت معا في قناة. لا تنطبق هذه التبعيات المقيدة على جميع الأنظمة الأساسية. الميناء في قناة على مادة حفازة 5000 ينبغي كنت متجاور. إشعار من الأمر show port capabilities أن للمنفذ 2/1، هذه هي التكوينات الممكنة:

Switch-A show port capabilities

Model                    WS-X5225R

Port                     2/1

Channel                  2/1-2,2/1-4

لاحظ أن هذا المنفذ يمكن أن يكون جزءا من مجموعة من إثنين (2/1-2) أو جزءا من مجموعة من أربعة (2/1-4). هناك شيء يسمى وحدة تحكم تجميع الإيثرنت (EBC) على الوحدة النمطية التي تتسبب في قيود التكوين هذه. انظر إلى منفذ آخر.

Switch-A show port capabilities 2/3

Model                    WS-X5225R

Port                     2/3

Channel                  2/3-4,2/1-4

يمكن تجميع هذا المنفذ في مجموعة من منفذين (2/3-4) أو في مجموعة من أربعة (2/1-4).

ملاحظة: يمكن أن تكون هناك قيود إضافية بناء على الأجهزة. على بعض الوحدات النمطية (WS-X5201 و WS-X5203)، أنت يستطيع لا يشكل EtherChannel مع آخر إثنان ميناء في "مجموعة أيسر" ما لم يكن أول إثنان ميناء في المجموعة يشكل EtherChannel بالفعل. مجموعة الميناء هي مجموعة الميناء أن يكون سمحت أن يشكل EtherChannel (2/1-4 يكون ميناء مجموعة في هذا مثال). مثلا، إن يخلق أنت منفصل EtherChannels مع فقط إثنان ميناء في قناة، أنت يستطيع لا يعين ميناء 2/3-4 إلى قناة إلى أن أنت يتلقى أول شكلت ميناء 2/1-2 إلى قناة، ل الوحدات أن يتلقى هذا قيد! بالمثل، قبل أن يشكل أنت ميناء 2/6-7، أنت ينبغي شكلت ميناء 2/5-6. لا يحدث هذا التقييد على الوحدات النمطية المستخدمة لهذا المستند (WS-X5225R، WS-X5234).

بما أنك تقوم بتكوين مجموعة من أربعة منافذ (2/1-4)، فهذا ضمن التجميع المعتمد. لا يمكنك تعيين مجموعة من أربعة إلى المنافذ 2/3-6. هذه مجموعة من المنافذ المتجاورة، ولكنها لا تبدأ على الحدود المعتمدة، كما هو موضح في الأمر show port capabilities (المجموعات الصالحة تكون المنافذ 1-4 و 5-8 و 9-12 و 13-16 و 17-20 و 21-24).

6. قم بإنشاء القناة. in order to خلقت القناة، استعملت الأمر ميناء قناة <mod/port ل كل مفتاح. أنت توصي أن أنت توقف الميناء على جانب واحد من القناة أو الآخر جانب مع هذا ميناء يعجز أمر قبل أن أنت تقوم EtherChannel على يدويا. ويعمل هذا على تجنب المشاكل المحتملة مع الشجرة المتفرعة داخل عملية التكوين. يجسر - شجرة يستطيع عطلت بعض ميناء (مع وضع أيسر من "errdisable") إن شكلت جانب واحد كقناة قبل أن الآخر يستطيع كنت شكلت كقناة. بسبب هذا إمكانية، من الأسهل بكثير أن يخلق EtherChannels مع PAgP، أي يكون موضح لاحقا في هذا وثيقة. in order to تفاديت هذا حالة عندما يشكل أنت EtherChannel يدويا، أنت أعجزت الميناء على مفتاح A، شكلت القناة على مفتاح A، شكلت القناة على مفتاح B، وبعد ذلك reenable الميناء على مفتاح A.

أول، دققت أن يقني isoff.

Switch-A (enable) show port channel

No ports channelling

Switch-B (enable) show port channel

No ports channelling

يعجز الآن الميناء على مفتاح a إلى أن كلا مفتاح يتلقى يكون شكلت ل EtherChannel لذلك أن يجسر - شجرة لا يلد خطأ ويعطل الميناء.

Switch-A (enable) set port disable 2/1-4

Ports 2/1-4 disabled.

[output from SwitchA upon disabling ports]

1999 Dec 15 00:06:40 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/1 left bridg1

1999 Dec 15 00:06:40 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/2 left bridge port 2/2

1999 Dec 15 00:06:40 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/3 left bridge port 2/3

1999 Dec 15 00:06:40 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/4 left bridge port 2/4

شغل وضع القناة للمحول A.

Switch-A (enable) set port channel 2/1-4 on

Port(s) 2/1-4 channel mode set to on.

تحقق من حالة القناة. لاحظت أن القناة ثبتت أسلوب إلى، غير أن وضع الميناء معأق (لأن أنت أعجزت بعد ذلك). لا تكون القناة نشطة في هذه النقطة، ولكنها تصبح نشطة عند تمكين المنافذ.

Switch-A (enable) show port channel

Port  Status     Channel   Channel     Neighbor                  Neighbor

mode      status      device                    port

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

2/1  disabled   on        channel

2/2  disabled   on        channel

2/3  disabled   on        channel

2/4  disabled   on        channel

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

لأن منافذ SwitchA كانت (مؤقتا) معطلة، لم يعد لدى منافذ SwitchB اتصال. يتم عرض هذه الرسالة على وحدة التحكم في المحول (ب) عند تعطيل منافذ المحول (SwitchA).

Switch-B (enable)

2000 Jan 13 22:30:03 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/1 left bridge port 2/1

2000 Jan 13 22:30:04 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/2 left bridge port 2/2

2000 Jan 13 22:30:04 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/3 left bridge port 2/3

2000 Jan 13 22:30:04 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/4 left bridge port 2/4

قم بتشغيل القناة للمحول (ب).

Switch-B (enable) set port channel 2/1-4 on

Port(s) 2/1-4 channel mode set to on.

تحقق من تشغيل وضع القناة للمحول B.

Switch-B (enable) show port channel

Port  Status     Channel   Channel     Neighbor                  Neighbor

mode      status      device                    port

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

2/1  notconnect on        channel

2/2  notconnect on        channel

2/3  notconnect on        channel

2/4  notconnect on        channel

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

لاحظت أن القناة أسلوب ل مفتاح B يعمل، غير أن الحالة من الميناء isnotconnect. أن لأن SwitchA ميناء بعد أعجزت.

أخيرا، الخطوة الأخيرة هو أن يمكن الميناء على SwitchA.

Switch-A (enable) set port enable 2/1-4

Ports 2/1-4 enabled.

1999 Dec 15 00:08:40 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/1 joined bridge port 2/1-4

1999 Dec 15 00:08:40 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/2 joined bridge port 2/1-4

1999 Dec 15 00:08:40 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/3 joined bridge port 2/1-4

1999 Dec 15 00:08:40 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/4 joined bridge port 2/1-4

التحقق من التكوين

للتحقق من إعداد القناة بشكل صحيح، قم بتنفيذ الأمر show port channelcommand.

Switch-A (enable) show port channel

Port  Status     Channel   Channel     Neighbor                  Neighbor

mode      status      device                    port

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

2/1  connected  on        channel     WS-C5505    066509957(Sw  2/1

2/2  connected  on        channel     WS-C5505    066509957(Sw  2/2

2/3  connected  on        channel     WS-C5505    066509957(Sw  2/3

2/4  connected  on        channel     WS-C5505    066509957(Sw  2/4

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

Switch-B (enable) show port channel

Port  Status     Channel   Channel     Neighbor                  Neighbor

mode      status      device                    port

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

2/1  connected  on        channel     WS-C5505    066507453(Sw  2/1

2/2  connected  on        channel     WS-C5505    066507453(Sw  2/2

2/3  connected  on        channel     WS-C5505    066507453(Sw  2/3

2/4  connected  on        channel     WS-C5505    066507453(Sw  2/4

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

يتم عرض الشجرة المتفرعة لمعالجة المنافذ كمنفذ منطقي واحد في هذا الأمر. عندما يكون المنفذ مدرجا على أنه 2/1-4، تعمل الشجرة المتفرعة على معالجة المنافذ 2/1 و 2/2 و 2/3 و 2/4 كمنفذ مساعد.

Switch-A (enable) show spantree

VLAN 1

Spanning tree enabled

Spanning tree type          ieee

Designated Root             00-10-0d-b2-8c-00

Designated Root Priority    32768

Designated Root Cost        8

Designated Root Port        2/1-4

Root Max Age   20 sec    Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Bridge ID MAC ADDR          00-90-92-b0-84-00

Bridge ID Priority          32768

Bridge Max Age 20 sec    Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Port      Vlan  Port-State     Cost   Priority  Fast-Start  Group-Method

--------- ----  -------------  -----  --------  ----------  ------------

2/1-4    1     forwarding         8        32   disabled       channel

يمكن تنفيذ EtherChannel مع طرق مختلفة لتوزيع حركة المرور عبر المنافذ في قناة. لا يملي مواصفة EtherChannel كيف الحركة مرور ينبغي كنت وزعت عبر الروابط في قناة. المادة حفازة 5000 يستعمل الأخير بت أو الإثنان بت الأخير (يعتمد على كم خطوة يكون في القناة) من المصدر والوجهة ماك عنوان في الإطار أن يحدد أي ميناء في القناة أن يستعمل. أنت ترى كميات مماثلة من الحركة مرور على كل من الميناء في القناة إن يكون أن حركة مرور يكون ولدت ب توزيع عادي من ماك عنوان على جانب واحد من القناة أو الآخر. in order to دققت أن يمر حركة مرور عبر all the ميناء في القناة، أنت يستطيع استعملت العرض أمر. إن كان ميناءك كان نشط قبل أن يشكل أنت EtherChannel، أنت يستطيع أعدت الحركة مرور counters إلى صفر بالمفتاح مقابل أمر، وبعد ذلك الحركة مرور تمثل كيف EtherChannel قام بتوزيع الحركة مرور.

في بيئة الاختبار هذه، لم تحصل على توزيع حقيقي لعدم وجود محطات عمل، خوادم، أو موجهات تولد حركة مرور البيانات. الأجهزة الوحيدة التي تولد حركة مرور هي المحولات نفسها. قمت بإصدار بعض إختبارات الاتصال من SwitchA إلى SwitchB، ويمكنك الإبلاغ بأن حركة مرور البث الأحادي تستخدم المنفذ الأول في القناة. تظهر معلومات الاستلام في هذه الحالة (RCV-Unicast) كيفية توزيع SwitchB لحركة مرور البيانات عبر القناة على SwitchA. منخفض قليلا في الإنتاج، ال transmit معلومة (Xmit-Unicast) يبدي كيف المفتاح A وزع الحركة مرور عبر القناة إلى SwitchB. أنت أيضا ترى أن مقدار صغير من newly created multicast حركة مرور (حركي isl، cdp) يخرج كل أربعة ميناء. حزم البث هي استعلامات ARP (للعبارة الافتراضية - غير الموجودة هنا). إن يتلقى أنت محطة عمل أن يرسل ربط من خلال المفتاح إلى غاية على الآخر جانب من القناة، أنت تتوقع أن يرى حركة مرور أن يذهب فوق كل من الأربعة خطوة في القناة. يمكنك مراقبة توزيع الحزمة في شبكتك باستخدام الأمر machow.

Switch-A (enable) clear counters

This command will reset all MAC and port counters reported in CLI and SNMP.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

MAC and Port counters cleared.

Switch-A (enable) show mac

Port     Rcv-Unicast          Rcv-Multicast        Rcv-Broadcast

-------- -------------------- -------------------- --------------------

2/1                        9                  320                  183

2/2                        0                   51                    0

2/3                        0                   47                    0

2/4                        0                   47                    0

(...)

Port     Xmit-Unicast         Xmit-Multicast       Xmit-Broadcast

-------- -------------------- -------------------- --------------------

2/1                        8                   47                  184

2/2                        0                   47                    0

2/3                        0                   47                    0

2/4                        0                   47                    0

(...)

Port     Rcv-Octet            Xmit-Octet

-------- -------------------- --------------------

2/1                    35176                17443

2/2                     5304                 4851

2/3                     5048                 4851

2/4                     5048                 4851

(...)

Last-Time-Cleared

--------------------------

Wed Dec 15 1999, 01:05:33

استعملت PAgP أن يشكل EtherChannel (أسلوب مفضل)

يسهل بروتوكول تجميع المنفذ (PAgP) الإنشاء التلقائي لارتباطات EtherChannel مع تبادل الحزم بين المنافذ المتصلة بالقناة. يتعرف البروتوكول على إمكانات مجموعات المنافذ بشكل ديناميكي ويقوم بإبلاغ المنافذ القريبة.

بمجرد أن يقوم PAgP بتعريف الارتباطات المتوافقة مع القنوات بشكل صحيح، فإنه يقوم بتجميع المنافذ في قناة. ثم تتم إضافة القناة إلى الشجرة المتفرعة كمنفذ جسر واحد. يبث يعطي خارج بث أو multicast ربط خارج واحد ميناء في القناة فقط، لا خارج كل ميناء في القناة. بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر حزم البث والبث المتعدد الصادرة التي يتم إرسالها على منفذ واحد في قناة من إرجاعها على أي منفذ آخر للقناة.

هناك أربعة أوضاع قنوات قابلة للتكوين من قبل المستخدم: قيد التشغيل وإيقاف التشغيل والألي والرغب. يتم تبادل حزم PAgP فقط بين المنافذ inautoAnddesirablemode. لا تقوم المنافذ التي تم تكوينها في InOrOffmode بتبادل حزم PAgP. ينصح عملية إعداد للمحولات أن أنت تريد أن يشكل و EtherChannel أن يتلقى كلا مفتاح يثبت toDesirablemode. وهذا يعطي السلوك الأقوى عندما يواجه أحد الطرفين أو الآخر مواقف خطأ أو عندما تتم إعادة ضبطه. الوضع الافتراضي للقناة iAuto.

يسمح كل من AutoAndsypBlemodes للمنافذ بالتفاوض مع المنافذ المتصلة لتحديد ما إذا كانت يمكن أن تشكل قناة استنادا إلى معايير مثل سرعة المنفذ، وحالة التوصيل، وشبكة VLAN الأصلية، وما إلى ذلك.

ميناء يستطيع شكلت EtherChannel عندما هم يكونون في قناة أسلوب مختلف طالما أن الأوضاع متوافقة:

- ميناء indesirablemode يستطيع شكلت EtherChannel بنجاح مع آخر ميناء أن يكون indesirableorautomode.

- ميناء inAutomation يستطيع شكلت EtherChannel مع آخر ميناء indesirablemode.

- ميناء يستطيع لا يشكل EtherChannel مع آخر ميناء أن يكون أيضا inAutomation بما أن لا أحد ميناء يباشر تفاوض.

- ميناء inonmode يستطيع شكلت قناة فقط مع ميناء inonmode لأن ميناء inonmode لا يتبادل PAgP ربط.

- لا يشكل ميناء داخل أسلوب قناة مع أي ميناء.

عندما يستعمل أنت EtherChannel، إن "spantree-2: قناة misconfig - x/x-x يكون أعجزت" أو مماثل syslog رسالة عرض، هو يشير إلى حالة عدم توافق من EtherChannel أسلوب على ال يربط ميناء. أنت يوصي أن أنت صححت التشكيل وأعدت يمكن الميناء مع الEt ميناء تمكين أمر. تتضمن تكوينات EtherChannel الصالحة ما يلي:

الجدول 22-5: تكوينات EtherChannel صالحة

وضع قناة المنفذ

وضع (وضع) قناة منفذ المجاور الصحيح

شيق

مرغوب أو تلقائي

تلقائي (افتراضي)

مرغوب أو تلقائي^1

تشغيل

تشغيل

متوقف

متوقف

1إن على حد سواء المحلي والمنافذ مجاور يكون inautomation، EtherChannel لا يشكل حزمة.

هنا خلاصة من all the يمكن يقني أسلوب سيناريو. بعض من هذا خليط يستطيع سببت يجسر - شجرة أن يضع الميناء على ال يقني جانب intoErrdisableState (أن يكون، عطلت هم).

الجدول 22-6: سيناريوهات وضع التوجيه

وضع المحول A Channel

وضع قناة المحول B

حالة القناة

تشغيل

تشغيل

قناة

تشغيل

إيقاف

ليس قناة (errdisable)

تشغيل

تلقائي

ليس قناة (errdisable)

تشغيل

شيق

ليس قناة (errdisable)

إيقاف

تشغيل

ليس قناة (errdisable)

إيقاف

إيقاف

ليس قناة

إيقاف

تلقائي

ليس قناة

إيقاف

شيق

ليس قناة

تلقائي

تشغيل

ليس قناة (errdisable)

تلقائي

إيقاف

ليس قناة

تلقائي

تلقائي

ليس قناة

تلقائي

شيق

قناة

شيق

تشغيل

ليس قناة (errdisable)

شيق

إيقاف

ليس قناة

شيق

تلقائي

قناة

شيق

شيق

قناة

أنت أوقفت القناة من المثال السابق مع هذا أمر على SwitchA و SwitchB.

Switch-A (enable) set port channel 2/1-4 auto

Port(s) 2/1-4 channel mode set to auto.

الوضع الافتراضي للقناة لمنفذ ما قادر على القناة هو تلقائي. دخلت in order to دققت هذا، هذا أمر:

Switch-A (enable) show port channel 2/1

Port  Status     Channel   Channel     Neighbor                  Neighbor

mode      status      device                    port

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

2/1  connected  auto      not channel

يظهر الأمر سابق أيضا أن حاليا الميناء لا يقني. طريقة أخرى للتحقق من حالة القناة هي هذا.

Switch-A (enable) show port channel

No ports channelling

Switch-B (enable) show port channel

No ports channelling

فعلا بسيط جدا عشان القناة تشتغل مع PAgP. عند هذه النقطة، ثبتت كلا مفتاح إلى أسلوب تلقائي لذلك هو يعني أن هم يقني إن يربط ميناء يرسل PAgP طلب إلى قناة. إذا قمت بضبط SwitchA على مرغوب، SwitchA، فإنه يتسبب في قيام SwitchA بإرسال حزم PAgP إلى المحول الآخر ويطلب منه التوجيه.

Switch-A (enable) set port channel 2/1-4 desirable

Port(s) 2/1-4 channel mode set to desirable.

1999 Dec 15 22:03:18 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/1 left bridg1

1999 Dec 15 22:03:18 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/2 left bridge port 2/2

1999 Dec 15 22:03:18 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/3 left bridge port 2/3

1999 Dec 15 22:03:18 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/4 left bridge port 2/4

1999 Dec 15 22:03:19 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/2 left bridge port 2/2

1999 Dec 15 22:03:19 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/3 left bridge port 2/3

1999 Dec 15 22:03:20 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/4 left bridge port 2/4

1999 Dec 15 22:03:23 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/1 joined bridge port 2/1-4

1999 Dec 15 22:03:23 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/2 joined bridge port 2/1-4

1999 Dec 15 22:03:23 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/3 joined bridge port 2/1-4

1999 Dec 15 22:03:24 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/4 joined bridge port 2/1-4

لعرض القناة، قم بذلك.

Switch-A (enable) show port channel

Port  Status     Channel   Channel     Neighbor                  Neighbor

mode      status      device                    port

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

2/1  connected  desirable channel     WS-C5505    066509957(Sw  2/1

2/2  connected  desirable channel     WS-C5505    066509957(Sw  2/2

2/3  connected  desirable channel     WS-C5505    066509957(Sw  2/3

2/4  connected  desirable channel     WS-C5505    066509957(Sw  2/4

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

بما أن SwitchB كان في الوضع التلقائي، فقد استجاب لحزم PAgP وأنشأ قناة باستخدام SwitchA.

Switch-B (enable)

2000 Jan 14 20:26:41 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/1 left bridg1

2000 Jan 14 20:26:41 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/2 left bridge port 2/2

2000 Jan 14 20:26:41 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/3 left bridge port 2/3

2000 Jan 14 20:26:41 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/4 left bridge port 2/4

2000 Jan 14 20:26:45 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/2 left bridge port 2/2

2000 Jan 14 20:26:45 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/3 left bridge port 2/3

2000 Jan 14 20:26:45 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/4 left bridge port 2/4

2000 Jan 14 20:26:47 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/1 joined bridge port 2/1-4

2000 Jan 14 20:26:47 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/2 joined bridge port 2/1-4

2000 Jan 14 20:26:47 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/3 joined bridge port 2/1-4

2000 Jan 14 20:26:48 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/4 joined bridge port 2/1-4

Switch-B (enable) show port channel

Port  Status     Channel   Channel     Neighbor                  Neighbor

mode      status      device                    port

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

2/1  connected  auto      channel     WS-C5505    066507453(Sw  2/1

2/2  connected  auto      channel     WS-C5505    066507453(Sw  2/2

2/3  connected  auto      channel     WS-C5505    066507453(Sw  2/3

2/4  connected  auto      channel     WS-C5505    066507453(Sw  2/4

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

ملاحظة: يوصى بتعيين كلا جانبي القناة todesirableso الذي يحاول كلا الجانبين بدء القناة في حالة توقف جانب واحد عن العمل. إن يثبت أنت EtherChannel ميناء على مفتاح B todesirablemode، even though القناة يكون حاليا نشط وinautomation، هو لا يشكل مشكلة. هذا هو الأمر.

Switch-B (enable) set port channel 2/1-4 desirable

Port(s) 2/1-4 channel mode set to desirable.

Switch-B (enable) show port channel

Port  Status     Channel   Channel     Neighbor                  Neighbor

mode      status      device                    port

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

2/1  connected  desirable channel     WS-C5505    066507453(Sw  2/1

2/2  connected  desirable channel     WS-C5505    066507453(Sw  2/2

2/3  connected  desirable channel     WS-C5505    066507453(Sw  2/3

2/4  connected  desirable channel     WS-C5505    066507453(Sw  2/4

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

الآن، إذا تم إسقاط المحول SwitchA لسبب ما، أو إذا قام جهاز جديد باستبدال المحول SwitchA، فسيحاول المحول B إعادة إنشاء القناة. إن لا يستطيع الجهاز جديد أن يقني، يعامل SwitchB ميناءه 2/1-4 كعادي غير يقني ميناء. هذه إحدى فوائد إستخدام Thedesirablemode. إن شكلت القناة كان مع ال PAgP على أسلوب وواحد جانب من التوصيل يتلقى خطأ من نوع ما أو يعيد، هو يستطيع سببت دولة errdisable (إيقاف عمل) على الآخر جانب. مع تعيين PAgP في الوضع المرغوب على كل جانب، تستقر القناة وتعيد التفاوض على اتصال EtherChannel.

trunking و EtherChannel

EtherChannel مستقل من trunking. يمكنك تشغيل التوصيل، أو يمكنك إيقاف التوصيل. أنت يستطيع أيضا شغلت trunking لكل الميناء قبل أن أنت تخلق القناة، أو أنت يستطيع شغلت بعد أن أنت تخلق القناة (كما تفعل هنا). فيما يتعلق EtherChannel، لا يهم، trunking و EtherChannel هما مميزات مستقلة تماما. ما يهم أن all the ميناء يكون في ال نفسه أسلوب: إما أن يكون كل trunking قبل أن أنت تشكل القناة، أو أن هم جميعهم لا trunking قبل أن أنت تشكل القناة. كل الميناء ينبغي كنت في ال نفسه trunking دولة قبل أن أنت تخلق القناة. ما إن شكلت قناة يكون، أي يكون غيرت على واحد ميناء أيضا غيرت للآخر ميناء في القناة. الوحدات المستخدمة في قاع الاختبار هذا يمكن أن تقوم ب ISL أو توصيل 802.1Q. بشكل افتراضي، يتم تعيين الوحدات النمطية على وضع التوصيل التلقائي والتفاوض، مما يعني أنها تشنطة إذا طلب منها الجانب الآخر ذلك، وهي تتفاوض حول ما إذا كان سيتم إستخدام أسلوب ISL أو أسلوب 802.1Q للاتصال. إن لم يطلب أن شنطة، فإنها تعمل كميناء عادي غير trunking.

Switch-A (enable) show trunk 2

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

2/1      auto         negotiate      not-trunking  1

2/2      auto         negotiate      not-trunking  1

2/3      auto         negotiate      not-trunking  1

2/4      auto         negotiate      not-trunking  1

هناك عدد من الطرق المختلفة لتشغيل التوصيل. لهذا المثال، تقوم بضبط SwitchA على مرغوب. تم تعيين SwitchA بالفعل للتفاوض. تتسبب المجموعة مرغوب فيها/التفاوض في أن يطلب SwitchA من SwitchB أن يتم شنطة وأن يفاوض نوع التوصيل الذي تريد القيام به (ISL أو 802.1q). بما أن المحول B افتراضي إلى التفاوض التلقائي، فإن المحول B يستجيب لطلب المحول SwitchA. تحدث هذه النتائج:

Switch-A (enable) set trunk 2/1 desirable

Port(s) 2/1-4 trunk mode set to desirable.

Switch-A (enable)

1999 Dec 18 20:46:25 %DTP-5-TRUNKPORTON:Port 2/1 has become isl trunk

1999 Dec 18 20:46:25 %DTP-5-TRUNKPORTON:Port 2/2 has become isl trunk

1999 Dec 18 20:46:25 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/1 left bridge port 2/1-4

1999 Dec 18 20:46:25 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/2 left bridge port 2/1-4

1999 Dec 18 20:46:25 %DTP-5-TRUNKPORTON:Port 2/3 has become isl trunk

1999 Dec 18 20:46:26 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/3 left bridge port 2/1-4

1999 Dec 18 20:46:26 %DTP-5-TRUNKPORTON:Port 2/4 has become isl trunk

1999 Dec 18 20:46:26 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/4 left bridge port 2/1-4

1999 Dec 18 20:46:28 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/1 joined bridge port 2/1-4

1999 Dec 18 20:46:29 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/2 joined bridge port 2/1-4

1999 Dec 18 20:46:29 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/3 joined bridge port 2/1-4

1999 Dec 18 20:46:29 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/4 joined bridge port 2/1-4

Switch-A (enable) show trunk 2

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

2/1      desirable    n-isl          trunking      1

2/2      desirable    n-isl          trunking      1

2/3      desirable    n-isl          trunking      1

2/4      desirable    n-isl          trunking      1

تم تعيين وضع خط الاتصال إلى مرغوب فيه. وكانت النتيجة أن تم التفاوض حول وضع التوصيل مع المحول المجاور، وقرروا إستخدام ISL (n-isl). الحالة الحالية قيد التشغيل الآن. هذا ما حدث على SwitchB بسبب الأمر الصادر على SwitchA.

Switch-B (enable)

2000 Jan 17 19:09:52 %DTP-5-TRUNKPORTON:Port 2/1 has become isl trunk

2000 Jan 17 19:09:52 %DTP-5-TRUNKPORTON:Port 2/2 has become isl trunk

2000 Jan 17 19:09:52 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/1 left bridge port 2/1-4

2000 Jan 17 19:09:52 %DTP-5-TRUNKPORTON:Port 2/3 has become isl trunk

2000 Jan 17 19:09:52 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/2 left bridge port 2/1-4

2000 Jan 17 19:09:53 %DTP-5-TRUNKPORTON:Port 2/4 has become isl trunk

2000 Jan 17 19:09:53 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/3 left bridge port 2/1-4

2000 Jan 17 19:09:53 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/4 left bridge port 2/1-4

2000 Jan 17 19:09:55 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/1 joined bridge port 2/1-4

2000 Jan 17 19:09:55 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/2 joined bridge port 2/1-4

2000 Jan 17 19:09:55 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/3 joined bridge port 2/1-4

2000 Jan 17 19:09:55 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/4 joined bridge port 2/1-4

Switch-B (enable) show trunk 2

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

2/1      auto         n-isl          trunking      1

2/2      auto         n-isl          trunking      1

2/3      auto         n-isl          trunking      1

2/4      auto         n-isl          trunking      1

لاحظت أن كل أربعة ميناء (2/1-4) أصبحت شنطة، even though أنت فقط غيرت واحد ميناء (2/1) إلى مرغوب. هذا مثال من كيف التغيير من واحد ميناء في القناة يؤثر على كل الميناء.

أستكشاف أخطاء EtherChannel وإصلاحها

يمكن تقسيم تحديات EtherChannel إلى منطقتين رئيسيتين: تحريت القضية ضمن مرحلة التكوين واستكشاف المشكلة وإصلاحها ضمن مرحلة التنفيذ. عادة ما تحدث أخطاء التكوين بسبب معلمات غير متطابقة على المنافذ المعنية (سرعات مختلفة، إرسال ثنائي الإتجاه مختلف، قيم منافذ شجرة متفرعة مختلفة، وما إلى ذلك). أنت يستطيع أيضا ولدت خطأ ضمن التشكيل إن يثبت أنت القناة على جانب واحد من جانب واحد وانتظرت جدا قبل أن أنت تشكل القناة على الآخر جانب. هذا يسبب يجسر - شجرة أنشوطة، أي يلد خطأ، ويعطل الميناء.

عندما واجه خطأ عندما يشكل أنت EtherChannel، تأكدت أن فحصت الحالة من الميناء بعد أن أنت صححت EtherChannel خطأ حالة. إن الميناء وضع iserrdisable، أن يعني الميناء يتلقى يكون عطلت بواسطة البرمجية وهم لا يأتي مرة أخرى إلى أن أنت تدخل هذا ميناء يمكن أمر.

ملاحظة: إذا كانت حالة المنفذ gatewayErrdisable، فيجب عليك بشكل خاص تمكين المنافذ باستخدام الأمر show port enable command للمنافذ لكي تصبح نشطة. حاليا، أنت يستطيع صححت all the EtherChannel إصدار، غير أن الميناء لا يأتي أو يشكل قناة حتى هم يكون مكنت ثانية! يجب تمكين الإصدارات المستقبلية لنظام التشغيل بشكل دوري.

ل هذا إختبار أنت تدير trunking و EtherChannel إيقاف: غير متطابق معلم؛ انتظرت جدا قبل أن يشكل أنت الآخر جانب، يصحح دولة errdisable؛ وأبديت ماذا يحدث عندما ينكسر خطوة ويسترد.

معلمات غير متطابقة

هنا مثال من mismatch معلم. أنت ثبتت ميناء 2/4 في VLAN 2 بينما الآخر ميناء بعد في VLAN 1. in order to خلقت VLAN جديد، أنت ينبغي عينت VTP مجال للمفتاح وأنشئ ال VLAN.

Switch-A (enable) show port channel

No ports channelling

Switch-A (enable) show port

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

2/1                     connected  1          normal a-full a-100 10/100BaseTX

2/2                     connected  1          normal a-full a-100 10/100BaseTX

2/3                     connected  1          normal a-full a-100 10/100BaseTX

2/4                     connected  1          normal a-full a-100 10/100BaseTX

Switch-A (enable) set vlan 2

Cannot add/modify VLANs on a VTP server without a domain name.

Switch-A (enable) set vtp domain testDomain

VTP domain testDomain modified

Switch-A (enable) set vlan 2 name vlan2

Vlan 2 configuration successful

Switch-A (enable) set vlan 2 2/4

VLAN 2 modified.

VLAN 1 modified.

VLAN  Mod/Ports

---- -----------------------

2     2/4

Switch-A (enable)

1999 Dec 19 00:19:34 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/4 left bridg4

Switch-A (enable) show port

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

2/1                     connected  1          normal a-full a-100 10/100BaseTX

2/2                     connected  1          normal a-full a-100 10/100BaseTX

2/3                     connected  1          normal a-full a-100 10/100BaseTX

2/4                     connected  2          normal a-full a-100 10/100BaseTX

Switch-A (enable) set port channel 2/1-4 desirable

Port(s) 2/1-4 channel mode set to desirable.

Switch-A (enable)

1999 Dec 19 00:20:19 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/1 left bridge port 2/1

1999 Dec 19 00:20:19 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/2 left bridge port 2/2

1999 Dec 19 00:20:19 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/3 left bridge port 2/3

1999 Dec 19 00:20:20 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/4 left bridge port 2/4

1999 Dec 19 00:20:20 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/2 left bridge port 2/2

1999 Dec 19 00:20:22 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/3 left bridge port 2/3

1999 Dec 19 00:20:22 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/4 left bridge port 2/4

1999 Dec 19 00:20:24 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/1 joined bridge port 2/1-2

1999 Dec 19 00:20:25 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/2 joined bridge port 2/1-2

1999 Dec 19 00:20:25 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/3 joined bridge port 2/3

1999 Dec 19 00:20:25 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/4 joined bridge port 2/4

Switch-A (enable) show port channel

Port  Status     Channel   Channel     Neighbor                  Neighbor

mode      status      device                    port

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

2/1  connected  desirable channel     WS-C5505    066509957(Sw  2/1

2/2  connected  desirable channel     WS-C5505    066509957(Sw  2/2

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

لاحظ أن القناة تتكون فقط بين المنافذ 2/1-2. تركت ميناء 2/3-4 كان لأن ميناء 2/4 كان في VLAN مختلف. لم تكن هناك رسالة خطأ، قام PAgP بكل ما يمكنه لجعل القناة تعمل. يجب عليك مشاهدة النتائج عند إنشاء القناة للتأكد من أنها قامت بما تريده منها.

الآن ثبتت القناة يدويا إلى "on" مع ميناء 2/4 في VLAN مختلف وانظر ماذا يحدث. في البداية تقوم بضبط وضع القناة مرة أخرى على الوضع "تلقائي" لكسر القناة الحالية، ثم تقوم بضبط القناة يدويا على "تشغيل".

Switch-A (enable) set port channel 2/1-4 auto

Port(s) 2/1-4 channel mode set to auto.

Switch-A (enable)

1999 Dec 19 00:26:08 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/1 left bridge port 2/1-2

1999 Dec 19 00:26:08 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/2 left bridge port 2/1-2

1999 Dec 19 00:26:08 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/3 left bridge port 2/3

1999 Dec 19 00:26:08 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/4 left bridge port 2/4

1999 Dec 19 00:26:18 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/1 joined bridge port 2/1

1999 Dec 19 00:26:19 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/2 joined bridge port 2/2

1999 Dec 19 00:26:19 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/3 joined bridge port 2/3

1999 Dec 19 00:26:19 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/4 joined bridge port 2/4

Switch-A (enable) show port channel

No ports channelling

Switch-A (enable) set port channel 2/1-4 on

Mismatch in vlan number.

Failed to set port(s) 2/1-4 channel mode to on.

Switch-A (enable) show port channel

No ports channelling

على المحول (ب)، يمكنك تشغيل القناة ولاحظ أنه يقول أن القناة مناسبة، ولكن أنت تعرف أن المحول (أ) لم يتم تكوينه بشكل صحيح.

Switch-B (enable) show port channel

No ports channelling

Switch-B (enable) show port

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

2/1                     connected  1          normal a-full a-100 10/100BaseTX

2/2                     connected  1          normal a-full a-100 10/100BaseTX

2/3                     connected  1          normal a-full a-100 10/100BaseTX

2/4                     connected  1          normal a-full a-100 10/100BaseTX

Switch-B (enable) set port channel 2/1-4 on

Port(s) 2/1-4 channel mode set to on.

Switch-B (enable)

2000 Jan 17 22:54:59 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/1 left bridge port 2/1

2000 Jan 17 22:54:59 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/2 left bridge port 2/2

2000 Jan 17 22:54:59 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/3 left bridge port 2/3

2000 Jan 17 22:54:59 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/4 left bridge port 2/4

2000 Jan 17 22:55:00 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/1 joined bridge port 2/1-4

2000 Jan 17 22:55:00 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/2 joined bridge port 2/1-4

2000 Jan 17 22:55:00 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/3 joined bridge port 2/1-4

2000 Jan 17 22:55:00 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/4 joined bridge port 2/1-4

Switch-B (enable) show port channel

Port  Status     Channel   Channel     Neighbor                  Neighbor

mode      status      device                    port

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

2/1  connected  on        channel     WS-C5505    066507453(Sw  2/1

2/2  connected  on        channel     WS-C5505    066507453(Sw  2/2

2/3  connected  on        channel     WS-C5505    066507453(Sw  2/3

2/4  connected  on        channel     WS-C5505    066507453(Sw  2/4

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

هذا يوضح أن أنت ينبغي فحصت كلا جانب من القناة عندما أنت تشكل القناة يدويا أن يتأكد أن كلا جانب يكون فوق، وليس فقط جانب واحد. يبدي هذا إنتاج أن ثبتت مفتاح B لقناة، غير أن SwitchA لا يقني لأن هو يتلقى واحد ميناء أن يكون في ال VLAN خطأ.

انتظر طويلا قبل تكوين الجانب الآخر

في هذه الحالة، يتلقى SwitchB EtherChannel يلتفت فوق، غير أن SwitchA لا لأن هو يتلقى VLAN تشكيل خطأ (ميناء 2/1-3 في VLAN1، ميناء 2/4 في VLAN2). هذا ما يحدث عندما يكون جانب واحد من EtherChannel مضبوطا على بينما الآخر لا يزال في أسلوب آلي. قام المحول B، بعد بضع دقائق، بإيقاف تشغيل المنافذ الخاصة به بسبب اكتشاف حلقة المتفرعة. هذا لأن مفتاح B ميناء 2/1-4 كل يعمل مثل واحد كبير ميناء بينما مفتاح 2/1-4 كل ميناء مستقل تماما. يتم إرسال بث يتم إرساله من SwitchB إلى SwitchA على المنفذ 2/1 مرة أخرى إلى المحول B على المنافذ 2/2 و 2/3 و 2/4 لأن SwitchA يتعامل مع هذه المنافذ كمنافذ مستقلة. هذا هو السبب في تقارير SwitchB أن هناك يجسر - شجرة أنشوطة. لاحظت أن الميناء على مفتاحB الآن معأق ولهم وضع من errdisable.

Switch-B (enable)

2000 Jan 17 22:55:48 %SPANTREE-2-CHNMISCFG: STP loop - channel 2/1-4 is disabled in vlan 1.

2000 Jan 17 22:55:49 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/1 left bridge port 2/1-4

2000 Jan 17 22:56:01 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/2 left bridge port 2/1-4

2000 Jan 17 22:56:13 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/3 left bridge port 2/1-4

2000 Jan 17 22:56:36 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/4 left bridge port 2/1-4

Switch-B (enable) show port channel

Port  Status     Channel   Channel     Neighbor                  Neighbor

mode      status      device                    port

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

2/1  errdisable on        channel

2/2  errdisable on        channel

2/3  errdisable on        channel

2/4  errdisable on        channel

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

Switch-B (enable) show port

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

2/1                     errdisable 1          normal   auto  auto 10/100BaseTX

2/2                     errdisable 1          normal   auto  auto 10/100BaseTX

2/3                     errdisable 1          normal   auto  auto 10/100BaseTX

2/4                     errdisable 1          normal   auto  auto 10/100BaseTX

صحيح Errdisable دولة

أحيانا عندما يحاول أنت أن يشكل EtherChannel، غير أن الميناء لا يشكل ال نفس، هو يسبب الميناء على جانب من القناة أو الآخر أن يكون عطلت. أضواء الرابط صفراء على المنفذ. يمكنك الإبلاغ عن ذلك بواسطة وحدة التحكم إذا قمت بكتابة منفذ Show. يعدد الميناء aserrdisable. in order to إستردت من هذا، أنت ينبغي ثبتت ال mis-match معلم على الميناء يتضمن، بعد ذلك reenable الميناء. فقط لاحظ أن أن أن أن أن reenable الميناء هو خطوة منفصل أن يكون أنجزت للميناء أن يصبح يعمل ثانية.

في هذا المثال، تعرف أن المحول A به عدم تطابق في شبكة VLAN. تنتقل إلى SwitchA وتضع المنفذ 2/4 مرة أخرى في الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) رقم 1. ثم يمكنك تشغيل قناة المنافذ 2/1-4. لا يظهر SwitchA متصلا حتى تقوم بإعادة تمكين منافذ SwitchB. بعد ذلك عندما يتلقى أنت مفتاح A ثابت ووضعه في يقني أسلوب، أنت ترجع إلى SwitchB وتعيد تمكين الميناء.

Switch-A (enable) set vlan 1 2/4

VLAN 1 modified.

VLAN 2 modified.

VLAN  Mod/Ports

---- -----------------------

1     2/1-24

Switch-A (enable) set port channel 2/1-4 on

Port(s) 2/1-4 channel mode set to on.

Switch-A (enable) sh port channel

Port  Status     Channel   Channel     Neighbor                  Neighbor

mode      status      device                    port

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

2/1  notconnect on        channel

2/2  notconnect on        channel

2/3  notconnect on        channel

2/4  notconnect on        channel

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

Switch-B (enable) show port channel

Port  Status     Channel   Channel     Neighbor                  Neighbor

mode      status      device                    port

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

2/1  errdisable on        channel

2/2  errdisable on        channel

2/3  errdisable on        channel

2/4  errdisable on        channel

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

Switch-B (enable) set port enable 2/1-4

Ports 2/1-4 enabled.

Switch-B (enable) 2000 Jan 17 23:15:22 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/1 joined bridg4

2000 Jan 17 23:15:22 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/2 joined bridge port 2/1-4

2000 Jan 17 23:15:22 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/3 joined bridge port 2/1-4

2000 Jan 17 23:15:22 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/4 joined bridge port 2/1-4

Switch-B (enable) show port channel

Port  Status     Channel   Channel     Neighbor                  Neighbor

mode      status      device                    port

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

2/1  connected  on        channel

2/2  connected  on        channel

2/3  connected  on        channel

2/4  connected  on        channel

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

إظهار ما يحدث عندما ينقطع الارتباط ويتم استعادته

عندما ميناء في القناة يذهب إلى أسفل، أي ربط أن يكون عادة أرسلت على أن ميناء يكون نقلت إلى الميناء التالي في القناة. يمكنك التحقق من حدوث ذلك باستخدام الأمر machow. في قاع الاختبار هذا، لديك SwitchA يرسل حزم إختبار الاتصال إلى SwitchB in order to رأيت أي إرتباط تستخدم حركة المرور. أولا تقوم بمسح العدادات، ثم إظهار Mac، وإرسال ثلاثة إختبارات اتصال، ثم إظهار Mac مرة أخرى لمعرفة القناة التي تم إستلام استجابات إختبار الاتصال عليها.

Switch-A (enable) clear counters

This command will reset all MAC and port counters reported in CLI and SNMP.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

MAC and Port counters cleared.

Switch-A (enable) show port channel

Port  Status     Channel   Channel     Neighbor                  Neighbor

mode      status      device                    port

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

2/1  connected  on        channel     WS-C5505    066509957(Sw  2/1

2/2  connected  on        channel     WS-C5505    066509957(Sw  2/2

2/3  connected  on        channel     WS-C5505    066509957(Sw  2/3

2/4  connected  on        channel     WS-C5505    066509957(Sw  2/4

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

Switch-A (enable) show mac

Port     Rcv-Unicast          Rcv-Multicast        Rcv-Broadcast

-------- -------------------- -------------------- --------------------

2/1                        0                   18                    0

2/2                        0                    2                    0

2/3                        0                    2                    0

2/4                        0                    2                    0

Switch-A (enable) ping 172.16.84.17

172.16.84.17 is alive

Switch-A (enable) ping 172.16.84.17

172.16.84.17 is alive

Switch-A (enable) ping 172.16.84.17

172.16.84.17 is alive

Switch-A (enable) show mac

Port     Rcv-Unicast          Rcv-Multicast        Rcv-Broadcast

-------- -------------------- -------------------- --------------------

2/1                        3                   24                    0

2/2                        0                    2                    0

2/3                        0                    2                    0

2/4                        0                    2                    0

عند هذه النقطة، تكون قد تلقيت استجابات إختبار الاتصال على المنفذ 3/1. عندما يرسل وحدة تحكم SwitchB إستجابة إلى SwitchA، EtherChannel يستعمل ميناء 2/1. الآن تقوم بإيقاف تشغيل المنفذ 2/1 على المحول (ب). من SwitchA، قم بإصدار إختبار اتصال آخر وانظر القناة التي تعود عليها الاستجابة. (يرسل المحول A على نفس المنفذ الذي يتم توصيل المحول B به. تقوم فقط بإظهار الحزم المستلمة من SwitchB لأن حزم الإرسال تكون أكثر انخفاضا في طريقة العرض الرئيسية هذه).

1999 Dec 19 01:30:23 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/1 left bridge port 2/1-4

Switch-A (enable) ping 172.16.84.17

172.16.84.17 is alive

Switch-A (enable) show mac

Port     Rcv-Unicast          Rcv-Multicast        Rcv-Broadcast

-------- -------------------- -------------------- --------------------

2/1                        3                   37                    0

2/2                        1                   27                    0

2/3                        0                    7                    0

2/4                        0                    7                    0

الآن أن ميناء 2/1 معأق، EtherChannel تلقائيا يستعمل الميناء تالي في القناة، 2/2. قم الآن بإعادة تمكين المنفذ 2/1 وانتظر انضمامه إلى مجموعة الجسر. ثم قم بإصدار تجيزين إضافيين.

1999 Dec 19 01:31:33 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/1 joined bridge port 2/1-4

Switch-A (enable) ping 172.16.84.17

172.16.84.17 is alive

Switch-A (enable) ping 172.16.84.17

172.16.84.17 is alive

Switch-A (enable) show mac

Port     Rcv-Unicast          Rcv-Multicast        Rcv-Broadcast

-------- -------------------- -------------------- --------------------

2/1                        5                   50                    0

2/2                        1                   49                    0

2/3                        0                   12                    0

2/4                        0                   12                    0

لاحظ أن هذه إختبارات الاتصال يتم إرسالها من المنفذ 2/1. عندما يظهر الرابط، EtherChannel مرة أخرى يضيفه إلى الحزمة ويستخدمه. كل هذا يتم عمله بشفافية إلى المستخدم.

الأوامر المستخدمة في هذا القسم

هذا هو الأمر أن كان استعملت في هذا قسم.

أمر أن يستعمل أن يثبت التشكيل

- ثبتت أيسر قناة يعمل- أن يلتفت فوق EtherChannel سمة.

- set port channel auto- لإعادة ضبط المنافذ إلى الوضع الافتراضي ل auto.

- set port channel مرغوب- أن يرسل PAgP ربط إلى الآخر طلب للقناة أن يكون خلقت.

- set ميناء enable- أن يمكن الميناء بعد مجموعة ميناء disable أو بعد دولة errdisable.

- set port disable- أن يعجز ميناء أثناء آخر تشكيل عملية إعداد.

- set trunk مرغوب- أن يلتفت فوق trunking ويسبب أن يرسل هذا ميناء طلب إلى الآخر مفتاح أن يشير إلى أن هذا شنطة خطوة. إن ثبتت الميناء يكون أن يفاوض (التقصير عملية إعداد) أن يفاوض النوع من trunking أن يستعمل على الخطوة (ISL أو 802.1q).

أوامر لاستخدامها للتحقق من التكوين

- show version- لعرض إصدار البرنامج الذي يقوم المحول بتشغيله.

- show module- لعرض الوحدات النمطية التي تم تثبيتها في المحول.

- show port capabilities- أن يحدد إن يتلقى الميناء أنت تريد أن يستعمل القدرة أن يتم EtherChannel.

- show port- لتحديد حالة المنفذ (غير متصل) وإعدادات السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه.

- ping- لاختبار الاتصال بالمحول الآخر.

- show port channel- أن يرى المركز الحالي من EtherChannel حزمة.

- show port channel mod/port- لتقديم عرض أكثر تفصيلا لحالة القناة لمنفذ واحد.

- show spantree- للتحقق من أن الشجرة المتفرعة تنظر إلى القناة كإرتباط واحد.

- أبديت شنطة- أن يرى ال trunking وضع من ميناء.

الأوامر التي يتم إستخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها

- show port channel- أن يرى المركز الحالي من EtherChannel حزمة.

- show port- لتحديد حالة المنفذ (غير متصل) وإعدادات السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه.

- امسح العدادات- لإعادة ضبط عدادات حزم المحول إلى صفر. تكون العدادات مرئية باستخدام الأمر maccommand show.

- show mac- لعرض الحزم التي يتم استقبالها وإرسالها بواسطة المحول.

- ping- لاختبار الاتصال بالمحول الآخر وإنشاء حركة مرور التي تظهر باستخدام الأمر machow.

أستخدم PortFast وأوامر أخرى لإصلاح مشاكل اتصال بدء تشغيل المحطة الطرفية

إذا كان لديك محطات عمل متصلة بمحولات غير قادرة على تسجيل الدخول إلى مجال الشبكة (NT أو Novell)، أو غير قادرة على الحصول على عنوان DHCP، فيمكنك تجربة الاقتراحات المدرجة في هذا المستند قبل أستكشاف المسارات الأخرى. هذه الاقتراحات سهلة التنفيذ نسبيا، كما أنها غالبا ما تكون السبب وراء مشكلات الاتصال بمحطة العمل التي تتم مواجهتها من خلال مرحلة تهيئة/بدء تشغيل محطة العمل.

مع وجود المزيد والمزيد من المستخدمين الذين يقومون بنشر التحويل إلى سطح المكتب واستبدال لوحات التوزيع المشتركة الخاصة بهم بمحولات، غالبا ما تلاحظ حدوث مشكلات في بيئات العميل/الخادم بسبب هذا التأخير الأولي. تتمثل أكبر مشكلة تراها في عدم قدرة عملاء Windows 95/98/NT و Novell و VINES و IBM NetworkStation/IBM Thin Clients و AppleTalk على الاتصال بالخوادم الخاصة بهم. إذا لم تكن البرامج الموجودة على هذه الأجهزة ثابتة ضمن إجراء بدء التشغيل، فإنها لم تعد تحاول الاتصال بالخادم الخاص بها قبل أن يسمح المحول لحركة مرور البيانات بالمرور من خلال.

ملاحظة: غالبا ما يظهر هذا التأخير الأولي في الاتصال نفسه على أنه أخطاء تظهر عند بدء تشغيل محطة عمل. هذه أمثلة عديدة على رسائل الخطأ والأخطاء التي يمكنك رؤيتها:

- يعرض عميل شبكات Microsoft، "لا توجد وحدات تحكم بالمجال متوفرة."

- تقارير DHCP، "لا توجد خوادم DHCP متوفرة."

- لا تحتوي أي محطة عمل شبكة Novell IPX على "شاشة تسجيل دخول Novell" عند بدء التشغيل.

- يعرض عميل شبكة AppleTalk، لقد تمت مقاطعة الوصول إلى شبكة AppleTalk. من أجل إعادة تأسيس الاتصال الخاص بك، قم بفتح لوحة التحكم AppleTalk وإغلاقها. ومن المحتمل أيضا أن لا يعرض تطبيق مختار عميل AppleTalk قائمة مناطق أو يعرض قائمة مناطق غير كاملة.

غالبا ما يظهر تأخر الاتصال الأولي أيضا في بيئة محولة حيث يقوم مسؤول الشبكة بتحديث البرامج أو برامج التشغيل. في هذه الحالة، يمكن للمورد تحسين برامج التشغيل بحيث تحدث إجراءات تهيئة الشبكة في وقت مبكر في عملية بدء تشغيل العميل (قبل أن يكون المحول جاهزا لمعالجة الحزم).

مع الميزات المتنوعة التي يتم تضمينها الآن في بعض المحولات، يمكن أن يستغرق المحول ما يقرب من دقيقة لبدء تشغيل محطة عمل متصلة حديثا. قد يؤثر هذا التأخير على محطة العمل في كل مرة يتم فيها تشغيلها أو إعادة تشغيلها. هذه هي الملامح الأربعة الرئيسية التي تسبب هذا التأخير:

- بروتوكول الشجرة الممتدة (STP)

- تفاوض EtherChannel

- تفاوض التوصيل

- تفاوض سرعة الارتباط/الإرسال ثنائي الإتجاه بين المحول ومحطة العمل

يتم سرد الميزات الأربع التي تتسبب في أكثر التأخير (بروتوكول الشجرة المتفرعة) والذي تتسبب في أقل تأخير (تفاوض السرعة/الإرسال ثنائي الإتجاه). عادة لا تتسبب محطة العمل المتصلة بمحول ما في حلقات شجرة متفرعة، عادة لا تحتاج EtherChannel، وعادة لا تحتاج أن يفاوض طريقة التوصيل. (إذا قمت بتعطيل تفاوض سرعة/اكتشاف الارتباط، فيمكنه أيضا تقليل تأخر المنفذ إذا كنت بحاجة إلى تحسين وقت بدء التشغيل قدر الإمكان.)

يوضح هذا القسم كيفية تنفيذ أوامر بدء التشغيل speed-optimization على ثلاثة أنظمة أساسية من محولات Catalyst. في أقسام التوقيت، أنت تظهر كيف المفتاح أيسر تأخير يكون مقلل، وبكم.

المحتويات

1. الخلفية

2. كيف أن يقلل بدء التشغيل تأخير على المادة حفازة 4000/5000/6000 مفتاح

3. إختبارات التوقيت على المادة حفازة 5000

4. كيف أن يقلل بدء التشغيل تأخير على المادة حفازة 2900xl/3500xl مفتاح

5. إختبارات التوقيت على Catalyst 2900XL

6. كيف أن يقلل بدء التشغيل تأخير على المادة حفازة 1900/2800 مفتاح

7. إختبار التوقيت على المادة حفازة 2820

8. فائدة إضافية ل PortFast

المصطلحات "محطة العمل" و"المحطة الطرفية" و"الخادم" جميعها مستخدمة بالتبادل في هذا القسم. ما تشير إليه هو أي جهاز متصل مباشرة بمحول بواسطة بطاقة واجهة شبكة (NIC) واحدة. كما يمكن أن يشير إلى الأجهزة ذات بطاقات واجهة الشبكة (NIC) المتعددة حيث يتم إستخدام بطاقة واجهة الشبكة (NIC) للتكرار فقط، وبعبارة أخرى لم يتم تكوين محطة العمل أو الخادم ليعمل كجسر، فكل ما عليه هو أن يحتوي على بطاقات واجهة شبكة (NIC) متعددة للتكرار.

ملاحظة: هناك بعض نادل nic بطاقة أن يساند trunking و/أو EtherChannel. هناك حالة حيث يحتاج الخادم أن يعيش على عدة VLANs في نفس الوقت (trunking) أو أن الخادم يحتاج إلى مزيد من النطاق الترددي على الرابط الذي يربطه بالمحول (EtherChannel). في مثل هذه الحالات، لا تقم بإيقاف تشغيل PAgP ولا تقم بإيقاف تشغيل التوصيل. أيضا، نادرا ما يتم إيقاف تشغيل هذه الأجهزة أو إعادة تعيينها. لا تنطبق التعليمات الواردة في هذا المستند على هذا النوع من الأجهزة.

الخلفية

يغطي هذا القسم أربع ميزات تتضمنها بعض المحولات والتي تتسبب في التأخيرات الأولية عند توصيل جهاز بمحول ما. عادة، لا تتسبب محطة العمل في حدوث مشكلة الشجرة المتفرعة (حلقات التكرار)، أو لا تحتاج إلى الميزة (PAgP، DTP)، وبالتالي فإن التأخير غير ضروري.

الشجرة الممتدة

إذا كنت قد بدأت مؤخرا في الانتقال من بيئة لوحة وصل إلى بيئة محول، فإن مشكلات الاتصال هذه يمكن أن تظهر لأن المحول يعمل بشكل مختلف كثيرا عن لوحة وصل. يوفر المحول إمكانية الاتصال في طبقة ربط البيانات، وليس في الطبقة المادية. يجب على المحول إستخدام خوارزمية جسر لتحديد ما إذا كانت الحزم المستلمة على منفذ ما بحاجة إلى الإرسال إلى منافذ أخرى. تكون خوارزمية التوصيل عرضة للحلقات المادية في مخطط الشبكة. ونظرا لإمكانية التعرض هذه لحلقات التكرار، تقوم المحولات بتشغيل بروتوكول يسمى بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) والذي يتسبب في إزالة حلقات التكرار في المخطط. عند تشغيل بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP)، فإنه يتسبب في أن تصبح جميع المنافذ التي يتم تضمينها في عملية الشجرة المتفرعة نشطة بشكل أبطأ كثيرا من ما كانت لتصبح كذلك، حيث أنها تكتشف حلقات التكرار وتمنعها. تقطع الشبكة التي تحتوي على حلقات التكرار المادية، دون شجرة متفرعة، فواصل. وعلى الرغم من الوقت المتعلق بذلك، فإن بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) شيء جيد. الشجرة المتفرعة التي تعمل على محولات Catalyst هي مواصفات معايير الصناعة (IEEE 802.1d).

بعد ميناء على المفتاح يتلقى خطوة ويربط الجسر مجموعة هو يركض يجسر - شجرة على أن ميناء. يمكن أن يحتوي المنفذ الذي يشغل الشجرة المتفرعة على حالة واحدة من خمس حالات: الحظر والاستماع والتعلم وإعادة التوجيه والتعطيل. تقضي الشجرة المتفرعة بأن يبدأ المنفذ في الحظر، ثم يتحرك على الفور خلال مرحلتي الاستماع والتعلم. بشكل افتراضي، يقضي حوالي 15 ثانية في الاستماع و 15 ثانية في التعلم.

أثناء وجوده في حالة الاستماع، يحاول المحول تحديد المكان الذي يلائمه في مخطط الشجرة الممتدة. هو خصوصا يريد أن يعرف ما إذا هذا ميناء جزء من أنشوطة طبيعي. إن يكون جزء من أنشوطة، هذا ميناء يستطيع كنت أخترت أن يذهب داخل يقيد أسلوب. الحظر يعني أنه لا يرسل أو يستلم بيانات المستخدم لإزالة حلقات التكرار. إن ليس الميناء جزء من أنشوطة، هو ينتقل إلى التعلم دولة أي يتضمن يعلم أي عنوان MAC يعيش خارج من هذا ميناء. تستغرق عملية تهيئة الشجرة المتفرعة هذه بالكامل حوالي 30 ثانية.

إن يربط أنت محطة عمل أو نادل مع وحيد nic بطاقة إلى مفتاح ميناء، هذا توصيل يستطيع لا يخلق أنشوطة طبيعي. تعد هذه الاتصالات عقد طرفية. لا يوجد سبب لجعل محطة العمل تنتظر 30 ثانية بينما يتحقق المحول من حلقات التكرار عندما لا يمكن أن تتسبب محطة العمل في حدوث تكرار حلقي. لذلك، أضافت Cisco ميزة تسمى "PortFast" أو "Fast-Start"، وهو ما يعني أن الشجرة المتفرعة لهذا المنفذ يمكن أن تفترض أن المنفذ ليس جزءا من تكرار حلقي ويمكن أن ينتقل فورا إلى حالة إعادة التوجيه، وتخطي حالات الحظر أو الاستماع أو التعلم. يمكن أن يوفر ذلك الكثير من الوقت. لا يقوم هذا الأمر بإيقاف تشغيل الشجرة المتفرعة. إنه يجعل الشجرة المتفرعة على المنفذ المحدد تخطو بعض الخطوات (غير ضرورية في هذه الحالة) في البداية.

ملاحظة: يجب عدم إستخدام ميزة PortFast أبدا على منافذ المحول التي تتصل بمحولات أو محاور أو موجهات أخرى. يمكن أن تتسبب هذه الاتصالات في حلقات التكرار المادية، ومن المهم للغاية أن تمر الشجرة المتفرعة من خلال إجراء التهيئة الكاملة في هذه الحالات. يمكن أن يؤدي تكرار الشجرة المتفرعة إلى تعطل الشبكة. إن شكلت PortFast يكون التفتت لميناء أن يكون جزء من أنشوطة طبيعي، هو يستطيع سببت نافذة من وقت حيث ربط يستطيع كنت باستمرار أرسلت (وحتى ضربت) في مثل هذه الطريقة أن الشبكة يستطيع لا يسترد. في وقت لاحق مادة حفازة نظام برمجية (5.4(1))، هناك سمة يدعو PortFast BPDU-Guard، أي يكشف إستقبال BPDUs على ميناء أن يتلقى PortFast يمكن. بما أن هذا ينبغي لا يحدث أبدا، BPDU-Guard يضع الميناء داخل دولة "errDisable".

EtherChannel

سمة آخر يستطيع يتلقى مفتاح دعات EtherChannel (أو سريع EtherChannel، أو gigabit EtherChannel). وتتيح هذه الميزة إمكانية عمل إرتباطات متعددة بين نفس الجهازين كما لو كانوا إرتباط سريع واحد، مع موازنة حمل حركة مرور البيانات بين الارتباطات. يمكن أن يشكل المحول هذه الحزم تلقائيا مع جارة مع بروتوكول يسمى بروتوكول تجميع المنفذ (PAgP). مفتاح ميناء أن يستطيع ركضت PAgP عادة تقصير إلى أسلوب خامل يدعو "auto" أي يعني أن هم يستطيع شكلت حزمة إن الأداة مجاور عبر الخطوة طلب منهم. إذا قمت بتشغيل البروتوكول في الوضع التلقائي، فقد يتسبب ذلك في تأخير المنفذ لمدة تصل إلى 15 ثانية قبل أن يجتاز التحكم إلى خوارزمية الشجرة المتفرعة (تعمل PAgP على منفذ ما قبل أن تعمل الشجرة المتفرعة). لا يوجد سبب لتشغيل PAgP على منفذ متصل بمحطة عمل. إن يثبت أنت المفتاح ميناء PAgP أسلوب إلى "إيقاف،" هو يزيل هذا تأخير.

توصيل

آخر مفتاح سمة القدرة من ميناء أن يشكل شنطة. يتم تكوين خط اتصال بين جهازين عندما يحتاجان إلى حمل حركة مرور البيانات من شبكات المنطقة المحلية الظاهرية المتعددة (VLANs). VLAN هي شيء تقوم بإنشائه المحولات لتجعل مجموعة من محطات العمل تبدو كما لو كانت على "القطعة" أو "مجال البث" الخاص بها. تجعل منافذ خطوط الاتصال هذه شبكات VLAN تمتد عبر محولات متعددة، لذلك فإن شبكة VLAN واحدة يمكن أن تغطي مجموعة كاملة. وهم يقومون بذلك بإضافة علامات التمييز إلى الحزم؛ وهذا يشير إلى شبكة VLAN التي تنتمي إليها الحزمة.

هناك أنواع مختلفة من بروتوكولات التوصيل. إن يستطيع ميناء يستطيع أصبحت شنطة، هو يستطيع أيضا يتلقى القدرة أن شنطة تلقائيا، وفي بعض الحالات حتى يفاوض أي نوع من trunking أن يستعمل على الميناء. تسمى هذه القدرة على التفاوض على طريقة التوصيل مع الجهاز الآخر بروتوكول التوصيل الديناميكي (DTP)، ويعتبر سليف DTP بروتوكولا يسمى ISL الديناميكي (DISL). إذا تم تشغيل هذه البروتوكولات، فيمكنها تأخير منفذ على المحول الذي يصبح نشطا.

عادة، ينتمي المنفذ المتصل بمحطة عمل إلى شبكة VLAN واحدة فقط، وبالتالي لا يحتاج إلى خط الاتصال. إن يتلقى ميناء القدرة أن يفاوض تشكيل شنطة هو عادة يعجز إلى ال "auto" أسلوب. إن غيرت الميناء يكون إلى trunking أسلوب من "إيقاف" هو أيضا يقلل التأخير من مفتاح ميناء أن يصبح نشط.

تفاوض السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه

كل ما تحتاج إلى فعله هو تشغيل PortFast وإيقاف تشغيل PAgP (إن وجد) لحل المشكلة، ولكن إذا كنت تحتاج إلى الحد من كل ثانية ممكنة، يمكنك أيضا تعيين سرعة المنفذ ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه يدويا على المحول إذا كان منفذا متعدد السرعة (10/100). يعتبر التفاوض التلقائي ميزة رائعة ولكن إذا قمت بإيقاف تشغيله، فيمكنك توفير 2 ثانية على محول Catalyst 5000 (وهو لا يساعد كثيرا على المحول 2800 أو 2900XL).

ومع ذلك، قد تكون هناك تعقيدات، إذا قمت بإيقاف تشغيل التفاوض التلقائي على المحول ولكن أتركه نشطا على محطة العمل. ونظرا لأن المحول لا يتفاوض مع العميل، فيمكن للعميل إختيار إعداد الإرسال ثنائي الإتجاه نفسه الذي يستخدمه المحول أو لا. راجع "أستكشاف أخطاء الإيثرنت وإصلاحها بسرعة 10/100 ميجابت في التفاوض التلقائي المزدوج الكامل/النصف" للحصول على معلومات إضافية على تنبيهات التفاوض التلقائي.

كيف أن يقلل بدء التشغيل تأخير على المادة حفازة 4000/5000/6000 مفتاح

تظهر هذه الأوامر الخمسة كيفية تشغيل PortFast، وكيفية إيقاف تشغيل تفاوض PAgP، وإيقاف تشغيل تفاوض trunking (DISL، DTP)، وإيقاف تفاوض السرعة/الإرسال ثنائي الإتجاه. يتم تنفيذ الأمر spantree portfast على نطاق من المنافذ في نفس الوقت (set spantree portfast 2/1-12 enable). يجب إيقاف تشغيل مجموعة المنافذ المستخدمة باستخدام مجموعة صالحة من المنافذ التي تدعم القنوات. في هذه الحالة وحدة نمطية إثنان يتلقى القدرة أن يقني مع ميناء 2/1-2 أو مع ميناء 2/1-4، لذلك إما من هذا مجموعة الميناء كان أن يكون صالح أن يستعمل.

ملاحظة: الإصدار 5.2 من Cat OS لمادة حفازة 4000/5000 له أمر جديد يسمى مجموعة أيسر، وهو ماكرو الذي يجمع هذه الأوامر في أمر واحد سهل الاستخدام (ماعدا أنه لا يغير السرعة ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه).

التكوين

Switch-A (enable) set spantree portfast 2/1 enable

Warning: Spantree port fast start should only be enabled on ports connected

to a single host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, and so on to

a fast start port can cause temporary spanning tree loops.  Use with caution.

Spantree port 2/1 fast start enabled.

Switch-A (enable) set port channel 2/1-2 off

Port(s) 2/1-2 channel mode set to off.

Switch-A (enable) set trunk 2/1 off

Port(s) 2/1 trunk mode set to off.

يتم حفظ تغييرات التكوين تلقائيا في ذاكرة NVRAM.

التحقق

يكون إصدار برنامج المحول المستخدم في هذا المستند هو 4.5(1). للحصول على الإخراج الكامل من show version و show module، ارجع إلى قسم إختبار التوقيت هذا.

Switch-A (enable) show version

WS-C5505 Software,

Version McpSW: 4.5(1) NmpSW: 4.5(1)

يوضح هذا الأمر كيفية عرض الحالة الحالية لمنفذ ما فيما يتعلق بالشجرة المتفرعة. حاليا الميناء في ال يجسر - شجرة forwarding دولة (يرسل ويستلم ربط) وال fast-start عمود يظهر أن PortFast يكون حاليا معأق. بمعنى آخر، يمكن أن يستغرق المنفذ 30 ثانية على الأقل للانتقال إلى حالة إعادة التوجيه عندما يبدأ.

Switch-A (enable) show port spantree 2/1

Port      Vlan  Port-State     Cost   Priority  Fast-Start  Group-Method

--------  ----  -------------  -----  --------  ----------  ------------

2/1      1     forwarding        19        32

disabled

الآن أنت مكنت portFast على هذا مفتاح ميناء. يحذرنا المحول من أنه يجب إستخدام هذا الأمر فقط على المنافذ المتصلة بمضيف واحد (محطة عمل وخادم وما إلى ذلك) ولا يجب إستخدامه على المنافذ المتصلة بمحاور أو محولات أخرى. السبب أنت يمكن portFast، لذلك الميناء يبدأ أن يرسل فورا. يمكنك تنفيذ هذا الإجراء لأن محطة العمل أو الخادم لا يتسبب في حدوث تكرار حلقي للشبكة. يمكن أن يضيع هذا الوقت. ولكن لوحة وصل أو مفتاح آخر يستطيع سببت أنشوطة، وأنت تريد دائما أن تمر من خلال العادي يصغي ويتعلم مرحلة عندما يربط أنت إلى هذا نوع من الأجهزة.

Switch-A (enable) set spantree portfast 2/1 enable

Warning: Spantree port fast start should only be enabled on ports connected

to a single host.  Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, and so on to

a fast start port can cause temporary spanning tree loops.  Use with caution.

Spantree port 2/1 fast start enabled.

in order to دققت أن PortFast يكون مكنت ل هذا ميناء القيام هذا أمر.

Switch-A (enable) show port spantree 2/1

Port      Vlan  Port-State     Cost   Priority  Fast-Start  Group-Method

--------  ----  -------------  -----  --------  ----------  ------------

2/1      1     forwarding        19        32

enabled

طريقة أخرى لعرض إعدادات PortFast لمنفذ واحد أو أكثر هي عرض معلومات الشجرة المتفرعة لشبكة VLAN معينة. لاحقا، في قسم التوقيت في هذا المستند، تظهر كيفية جعل المحول يقدم تقريرا عن كل مرحلة من الشجرة المتفرعة التي ينتقل خلالها في الوقت الفعلي. يعرض هذا الإخراج أيضا وقت التأخير للأمام (15 ثانية). هذا هو طول الشجرة المتفرعة التي يمكن أن تكون في حالة الاستماع وكم من الوقت يمكن أن تكون في حالة التعلم لكل منفذ في شبكة VLAN.

Switch-A (enable) show spantree 1

VLAN 1

Spanning tree enabled

Spanning tree type          ieee

Designated Root             00-e0-4f-94-b5-00

Designated Root Priority    8189

Designated Root Cost        19

Designated Root Port        2/24

Root Max Age   20 sec    Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Bridge ID MAC ADDR          00-90-92-b0-84-00

Bridge ID Priority          32768

Bridge Max Age 20 sec    Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Port      Vlan  Port-State     Cost   Priority  Fast-Start  Group-Method

--------- ----  -------------  -----  --------  ----------  ------------

2/1      1     forwarding        19        32   enabled

...

للتحقق من إيقاف تشغيل PAgP، أستخدم الأمر show port channelcommand. تأكد من ذلك وحدد رقم الوحدة النمطية (2 في هذه الحالة) بحيث يعرض الأمر عليك وضع القناة حتى إذا لم يتم تكوين قناة. إن يشكل أنت عرض ميناء قناة مع ما من قناة، هو فقط يقول ما من ميناء يقني. أنت تريد أن يذهب أبعد ويرى القناة أسلوب حالي.

Switch-A (enable) show port channel

No ports channeling

Switch-A (enable) show port channel 2

Port  Status     Channel   Channel     Neighbor                  Neighbor

mode      status      device                    port

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

2/1  notconnect auto      not channel

2/2  notconnect auto      not channel

...

Switch-A (enable) set port channel 2/1-2 off

Port(s) 2/1-2 channel mode set to off.

Switch-A (enable) show port channel 2

Port  Status     Channel   Channel     Neighbor                  Neighbor

mode      status      device                    port

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

2/1  connected  off       not channel

2/2  connected  off       not channel

...

للتحقق من إيقاف تشغيل تفاوض trunking، أستخدم الأمر هذا الشنطة. تظهر الحالة الافتراضية . ثم تقوم بإيقاف تشغيل التوصيل وإظهار النتيجة. أنت تعين وحدة نمطية رقم 2 أن أنت يستطيع رأيت الحالي قناة أسلوب للميناء في هذا وحدة نمطية.

Switch-A (enable) show trunk 2

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

2/1      auto         negotiate      not-trunking  1

2/2      auto         negotiate      not-trunking  1

...

Switch-A (enable) set trunk 2/1-2 off

Port(s) 2/1-2 trunk mode set to off.

Switch-A (enable) show trunk 2

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

2/1      off          negotiate      not-trunking  1

2/2      off          negotiate      not-trunking  1

ليس من الضروري إلا في أقصى الحالات إيقاف تشغيل التفاوض التلقائي للسرعة/الإرسال ثنائي الإتجاه أو تعيين السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه يدويا على المحول. إنك تعطي مثالا لكيفية القيام بذلك في إختبارات التوقيت مع ودون DTP و PAgP و PortFast على قسم Catalyst 5000 إذا كنت تشعر بأنه ضروري لوضعك.

إختبار التوقيت مع ودون DTP، PAgP، و PortFast على مادة حفازة 5000

يبدي هذا إختبار ماذا يحدث مع مفتاح أيسر تهيئة وقت بما أن مختلف أمر طبقت. يتم إستخدام الإعدادات الافتراضية للمنفذ أولا لتحديد إختبار معياري. لديهم PortFast معطل، PAgP (EtherChannel) ثبتت أسلوب إلى تلقائي (هو قناة إن طلب أن يقني)، وال trunking أسلوب (DTP) ثبتت إلى تلقائي (هو شنطة إن طلب أن شنطة). ثم ينتقل الاختبار لتشغيل PortFast وقياس الوقت، ثم إيقاف تشغيل PAgP وقياس الوقت، ثم إيقاف تشغيل trunking وقياس الوقت. وأخيرا، قم بإيقاف تشغيل التفاوض التلقائي وقياس الوقت. يتم إجراء جميع هذه الاختبارات على محول Catalyst 5000 باستخدام بطاقة إيثرنت سريعة 10/100 تدعم DTP و PAgP.

ملاحظة: عند تشغيل PortFast، لا يعد ذلك نفس الشيء مثل إيقاف تشغيل الشجرة المتفرعة (كما هو موضح في المستند). مع تشغيل PortFast، لا تزال الشجرة المتفرعة تعمل على المنفذ، ولكنها لا تقوم بحظر أو سماع أو تعلم، وتذهب فورا إلى حالة إعادة التوجيه. لا يوصى بإيقاف تشغيل الشجرة المتفرعة لأنها تؤثر على شبكة VLAN بالكامل ويمكن أن تترك الشبكة عرضة لحلقات الطوبولوجيا المادية، والتي يمكن أن تتسبب في مشاكل خطيرة للشبكة.

1. إظهار المحول إصدار Cisco IOS وتكوينه (show version، show module).

Switch-A (enable) show version

WS-C5505 Software, Version McpSW: 4.5(1) NmpSW: 4.5(1)

Copyright (c) 1995-1999 by Cisco Systems

NMP S/W compiled on Mar 29 1999, 16:09:01

MCP S/W compiled on Mar 29 1999, 16:06:50

System Bootstrap Version: 3.1.2

Hardware Version: 1.0  Model: WS-C5505  Serial #: 066507453

Mod Port Model      Serial #  Versions

--- ---- ---------- --------- ----------------------------------------

1   0    WS-X5530   006841805 Hw : 1.3

Fw : 3.1.2

Fw1: 3.1(2)

Sw : 4.5(1)

2   24   WS-X5225R  012785227 Hw : 3.2

Fw : 4.3(1)

Sw : 4.5(1)

DRAM                    FLASH                   NVRAM

Module Total   Used    Free    Total   Used    Free    Total Used  Free

------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ----- ----- -----

1       32640K  13648K  18992K   8192K   4118K   4074K  512K  119K  393K

Uptime is 28 days, 18 hours, 54 minutes

Switch-A (enable) show module

Mod Module-Name         Ports Module-Type           Model    Serial-Num Status

--- ------------------- ----- --------------------- --------- --------- -------

1                       0     Supervisor III        WS-X5530  006841805 ok

2                       24    10/100BaseTX Ethernet WS-X5225R 012785227 ok

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-90-92-b0-84-00 to 00-90-92-b0-87-ff 1.3    3.1.2      4.5(1)

2   00-50-0f-b2-e2-60 to 00-50-0f-b2-e2-77 3.2    4.3(1)     4.5(1)

Mod Sub-Type Sub-Model Sub-Serial Sub-Hw

--- -------- --------- ---------- ------

1   NFFC     WS-F5521  0008728786 1.0

2. قم بتعيين التسجيل للشجرة المتفرعة إلى معظم القيم (تعيين مستوى التسجيل spantree 7). هذا هو مستوى التسجيل الافتراضي (2) للشجرة المتفرعة، مما يعني أنه يتم الإبلاغ عن الحالات الحرجة فقط.

Switch-A (enable) show logging

Logging buffer size:          500

timestamp option:     enabled

Logging history size:         1

Logging console:              enabled

Logging server:               disabled

server facility:      LOCAL7

server severity:      warnings(4)

Facility            Default Severity         Current Session Severity

-------------       -----------------------  ------------------------

...

spantree            2                        2

...

0(emergencies)        1(alerts)             2(critical)

3(errors)             4(warnings)           5(notifications)

6(information)        7(debugging)

يتم تغيير مستوى الشجرة المتفرعة إلى 7 (تصحيح الأخطاء)، لذلك يمكنك رؤية تغيير حالات الشجرة المتفرعة على المنفذ. يستمر تغيير التكوين هذا فقط للجلسة الطرفية، ثم يعود إلى الوضع الطبيعي.

Switch-A (enable) set logging level spantree 7

System logging facility <spantree for this session set to severity 7(debugging)

Switch-A (enable) show logging

...

Facility            Default Severity         Current Session Severity

-------------       -----------------------  ------------------------

...

spantree            2                        7

...

3. بدأت مع الميناء على المادة حفازة عطلت.

Switch-A (enable) set port disable 2/1

Port 2/1 disabled.

4. الآن الوقت وتمكين الميناء. أنت تريد أن ترى كم يبقى هو في كل دولة.

Switch-A (enable) show time

Fri Feb 25 2000, 12:20:17

Switch-A (enable) set port enable 2/1

Port 2/1 enabled.

Switch-A (enable)

2000 Feb 25 12:20:39 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/1 joined bridge port 2/1

2000 Feb 25 12:20:39 %SPANTREE-6-PORTBLK: port 2/1 state in vlan 1 changed to blocking.

2000 Feb 25 12:20:39 %SPANTREE-6-PORTLISTEN: port 2/1 state in vlane 1 changed to Listening.

2000 Feb 25 12:20:53 %SPANTREE-6-PORTLEARN: port 2/1 state in vlan 1 changed to Learning.

2000 Feb 25 12:21:08 %SPANTREE-6-PORTFWD: port 2/1 state in vlan 1 changed to forwarding.

لاحظ من الإخراج أن المنفذ استغرق نحو 22 ثانية (من 20:17 إلى 20:39) لبدء مرحلة حظر الشجرة المتفرعة. هذا هو الوقت المستغرق للتفاوض على الارتباط والقيام بمهام DTP و PAgP. عندما يبدأ الحظر، تكون الآن في حيز الشجرة الممتدة. من منع الميناء، توجه فورا إلى الاستماع (20:39 إلى 20:39). استغرق الإصغاء إلى التعلم حوالي 14 ثانية (20:39 إلى 20:53).

استغرق التعلم وإعادة التوجيه 15 ثانية (من 20:53 إلى 21:08). لذلك كان الوقت الاجمالي قبل ان يصبح الميناء فعليا عاملا لحركة المرور نحو 51 ثانية (20:17 إلى 21:08).

ملاحظة: من الناحية الفنية، تكون كل من مرحلة الاستماع والتعلم 15 ثانية، وهي الطريقة التي يتم بها تعيين معلمة التأخير للأمام لشبكة VLAN هذه. من المحتمل أن تكون مرحلة التعلم أقرب إلى 15 ثانية من 14 ثانية إذا كان لديك قياسات أكثر دقة. لا شيء من هذه القياسات دقيق تماما، لقد حاولت للتو أن تعطي إحساسا بالمدة التي تستغرقها الأمور.

5. أنت تعرف من الإنتاج ومن العرض يجسر - أمر أن يجسر - شجرة يكون نشط على هذا ميناء. فلنلق نظرة على الأشياء الأخرى التي قد تؤدي إلى إبطاء المنفذ عند وصوله إلى حالة إعادة التوجيه. العرض ميناء قدرة يبدي أمر أن هذا ميناء يتلقى القدرة أن شنطة وأن يخلق EtherChannel. يوضح الأمر show trunkcommand أن هذا المنفذ في الوضع التلقائي وأنه تم تعيينه للتفاوض على نوع trunking الذي سيتم إستخدامه (ISL أو 802.1q، تم التفاوض عليه من خلال بروتوكول التوصيل الديناميكي (DTP).

Switch-A (enable) show port capabilities 2/1

Model                    WS-X5225R

Port                     2/1

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  2/1-2,2/1-4

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on),send-(off,on)

Security                 yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

Rewrite                  yes

Switch-A (enable) show trunk 2/1

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

2/1      auto         negotiate      not-trunking  1

6. أول، أنت يستطيع مكنت PortFast على الميناء. تفاوض التوصيل (DTP) لا يزال في الوضع التلقائي، و EtherChannel (PAgP) لا يزال في الوضع التلقائي.

Switch-A (enable) set port disable 2/1

Port 2/1 disabled.

Switch-A (enable) set spantree portfast 2/1 enable

Warning: Spantree port fast start should only be enabled on ports connected

to a single host.  Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, and so on to

a fast start port can cause temporary spanning tree loops.  Use with caution.

Spantree port 2/1 fast start enabled.

Switch-A (enable) show time

Fri Feb 25 2000, 13:45:23

Switch-A (enable) set port enable 2/1

Port 2/1 enabled.

Switch-A (enable)

Switch-A (enable)

2000 Feb 25 13:45:43 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/1 joined bridgeport 2/1

2000 Feb 25 13:45:44 %SPANTREE-6-PORTFWD: port 2/1 state in vlan 1 change to forwarding.

الآن لديك إجمالي وقت يبلغ 21 ثانية! يستغرق الأمر 20 ثانية قبل انضمامه إلى مجموعة الجسر (من 45:23 إلى 45:43). ولكن بعد ذلك، ونظرا لتمكين ميزة PortFast، فإنها تستغرق ثانية واحدة فقط حتى يبدأ بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) في إعادة التوجيه (بدلا من 30 ثانية). لقد قمت بحفظ 29 ثانية عند تمكين PortFast. تأكد ما إذا كان يمكنك تقليل التأخير أكثر من ذلك.

7. الآن تدير وضع PAgP إلى "إيقاف". يمكنك أن ترى من أمر قناة show port أن وضع PAgP مضبوط على تلقائي، مما يعني أنه يقني إذا طلب منه ذلك من قبل جار يتحدث PAgP. أنت ينبغي أوقفت يقني ل على الأقل مجموعة من إثنان ميناء. أنت يستطيع لا يفعله لفقط ميناء فرد.

Switch-A (enable) show port channel 2/1

Port  Status     Channel   Channel     Neighbor                  Neighbor

mode      status      device                    port

----- ---------- --------- ----------- ------------------------- ----------

2/1  connected  auto      not channel

Switch-A (enable) set port channel 2/1-2 off

Port(s) 2/1-2 channel mode set to off.

8. قم بإيقاف تشغيل المنفذ وتكرار الاختبار.

Switch-A (enable) set port disable 2/1

Port 2/1 disabled.

Switch-A (enable) show time

Fri Feb 25 2000, 13:56:23

Switch-A (enable) set port enable 2/1

Port 2/1 enabled.

Switch-A (enable)

2000 Feb 25 13:56:32 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/1 joined bridgeport 2/1

2000 Feb 25 13:56:32 %SPANTREE-6-PORTFWD: port 2/1 state in vlan 1 changed to forwarding.

لاحظ أن الأمر الآن لا يستغرق سوى 9 ثوان للوصول إلى حالة إعادة التوجيه (من 56:23 إلى 56:32) بدلا من 21 ثانية كما هو الحال في الاختبار السابق. وفر تحويل PAgP من هذا الاختبار حوالي 12 ثانية.

9. التفتت trunking إلى إيقاف التشغيل (بدلا من تلقائي) وانظر كيف يؤثر ذلك على الوقت الذي يستغرقه المنفذ للوصول إلى حالة إعادة التوجيه. يمكنك مرة أخرى إيقاف تشغيل المنفذ وتسجيل الوقت.

Switch-A (enable) set trunk 2/1 off

Port(s) 2/1 trunk mode set to off.

Switch-A (enable) set port disable 2/1

Port 2/1 disabled.

بدء الاختبار مع تعيين "إيقاف" (بدلا من "تلقائي").

Switch-A (enable) show time

Fri Feb 25 2000, 14:00:19

Switch-A (enable) set port enable 2/1

Port 2/1 enabled.

Switch-A (enable)

2000 Feb 25 14:00:22 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/1 joined bridge port 2/1

2000 Feb 25 14:00:23 %SPANTREE-6-PORTFWD: port 2/1 state in vlan 1 change for forwarding.

لقد قمت بتوفير بضع ثوان في البداية نظرا لأن الأمر لم يستغرق سوى4 ثوان للوصول إلى حالة إعادة توجيه الشجرة الممتدة (من 00:19 إلى 00:22). لقد حفظت حوالي 5 ثواني عندما تقوم بتغيير وضع التوصيل من خلال.

10. (إختياري) إذا كان وقت تهيئة منفذ المحول هو المشكلة، فيجب حله الآن. إذا كنت بحاجة إلى حلق بضع ثوان أخرى بعيدا عن الوقت، فيمكنك تعيين سرعة المنفذ ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه يدويا وعدم إستخدام التفاوض التلقائي.

إذا قمت بتعيين السرعة ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه يدويا على هذا الجانب، فإنه يتطلب أن تقوم بتعيين السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه على الجانب الآخر، كذلك. وذلك لأن تعيين سرعة المنفذ ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه يعطل التفاوض التلقائي على المنفذ، والجهاز الذي يتصل لا يرى معلمات التفاوض التلقائي. يتصل الجهاز المتصل فقط بنظام الإرسال أحادي الإتجاه وينتج عن ذلك عدم تطابق الإرسال ثنائي الإتجاه في أداء ضعيف وأخطاء في المنفذ. تذكر أنه إذا قمت بتعيين السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه على جانب واحد، فيجب عليك تعيين السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه على جهاز التوصيل كذلك لتجنب هذه المشاكل.

لعرض حالة المنفذ بعد تعيين السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه لمنفذ show.

Switch-A (enable) set port speed 2/1 100

Port(s) 2/1 speed set to 100Mbps.

Switch-A (enable) set port duplex 2/1 full

Port(s) 2/1 set to full-duplex.

Switch-A (enable) show port

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

2/1                     connected  1          normal   full   100 10/100BaseTX

...

هذه هي نتائج التوقيت:

Switch-A (enable) show time

Fri Feb 25 2000, 140528 Eastern

Switch-A (enable) set port enable 2/1

Port 2/1 enabled.

Switch-A (enable)

2000 Feb 25 140529 Eastern -0500 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/1 joined bridgeport 2/1

2000 Feb 25 140530 Eastern -0500 %SPANTREE-6-PORTFWD: port 2/1 state in vlan 1 changed to forwarding.

وتعطي النتيجة النهائية زمنا مقداره 2 ثانية (0528 إلى 0530).

11. لقد قمت بإجراء إختبار آخر حسب التوقيت البصري من خلال بدء إختبار اتصال مستمر (ping -t) موجه إلى المحول على جهاز كمبيوتر متصل بالمحول. ثم قمت بفصل الكبل عن المحول. وبدأت محاولات الاعتراض تفشل. بعد ذلك قمت بإعادة توصيل الكبل بالمحول وفحصت هذه الساعات لمعرفة المدة التي يستغرقها المحول للاستجابة إلى إختبارات الاتصال من الكمبيوتر الشخصي. استغرق الأمر من 5 إلى 6 ثوان مع تشغيل التفاوض التلقائي للسرعة والإرسال ثنائي الإتجاه وحوالي 4 ثوان مع إيقاف تشغيل التفاوض التلقائي للسرعة والإرسال ثنائي الإتجاه.

هناك العديد من المتغيرات في هذا الاختبار (تهيئة الكمبيوتر الشخصي وبرامج الكمبيوتر واستجابات منافذ وحدة التحكم في المحول للطلبات وما إلى ذلك)، ولكنك أردت فقط الحصول على بعض الإحساس بالمدة التي يستغرقها الحصول على إستجابة من وجهة نظر أجهزة الكمبيوتر الشخصي. كانت جميع الاختبارات من وجهة نظر رسائل تصحيح الأخطاء الداخلية للمحولات.

كيف أن يقلل بدء التشغيل تأخير على المادة حفازة 2900xl/3500xl مفتاح

يمكن تكوين الطرازين 2900XL و 3500XL من مستعرض ويب أو بواسطة SNMP أو بواسطة واجهة سطر الأوامر (CLI). يمكنك إستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI). هذا مثال حيث أنت تعرض ال يجسر - شجرة دولة من ميناء، شغل PortFast، وبعد ذلك دققت أن هو يكون على. يدعم 2900XL/3500XL EtherChannel و trunking، غير أنه لا يدعم إنشاء EtherChannel الديناميكي (PAgP) أو تفاوض خط الاتصال الديناميكي (DTP) في الإصدار الذي أختبرته (11.2(8.2)SA6)، لذلك أنت لست بحاجة إلى إيقاف تشغيلها في هذا الاختبار. أيضا، بعد تشغيل PortFast، يكون الوقت المنقضي للوصول إلى المنفذ أقل من ثانية واحدة بالفعل، لذلك ليس هناك الكثير من النقطة لمحاولة تغيير إعدادات تفاوض السرعة/الإرسال ثنائي الإتجاه لتسريع الأمور. نأمل أن تكون ثانية واحدة سريعة بما فيه الكفاية! افتراضيا، PortFast يكون إيقاف على المفتاح ميناء. هذا الأمر أن يلتفت فوق:

التكوين

2900XL#conf t

2900XL(config)#interface fastEthernet 0/1

2900XL(config-if)#spanning-tree portfast

2900XL(config-if)#exit

2900XL(config)#exit

2900XL#copy run start

يشبه هذا النظام الأساسي الموجه Cisco IOS، ويجب عليك حفظ التكوين (copy run start) إذا كنت تريد حفظه بشكل دائم.

التحقق

in order to دققت أن PortFast يكون مكنت، أنجزت هذا أمر:

2900XL#show spanning-tree interface fastEthernet 0/1

Interface Fa0/1 (port 13) in Spanning tree 1 is FORWARDING

Port path cost 19, Port priority 128

Designated root has priority 8192, address 0010.0db1.7800

Designated bridge has priority 32768, address 0050.8039.ec40

Designated port is 13, path cost 19

Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0

BPDU: sent 2105, received 1

The port is in the portfast mode

نظرت في المفتاح تشكيل.

2900XL#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.2

...

!

interface VLAN1

ip address 172.16.84.5 255.255.255.0

no ip route-cache

!

interface FastEthernet0/1

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/2

!

...

إختبارات التوقيت على Catalyst 2900XL

هذا هو إختبارات التوقيت على المادة حفازة 2900xl.

1. تم إستخدام إصدار البرنامج 11.2(8.2)SA6 في الطراز 2900XL لإجراء هذه الاختبارات.

Switch#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) C2900XL Software (C2900XL-C3H2S-M), Version 11.2(8.2)SA6, MAINTENANCE INTERIM SOFTWARE

Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 23-Jun-99 16:25 by boba

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x00259AEC

ROM: Bootstrap program is C2900XL boot loader

Switch uptime is 1 week, 4 days, 22 hours, 5 minutes

System restarted by power-on

System image file is "flash:c2900XL-c3h2s-mz-112.8.2-SA6.bin", booted via console

cisco WS-C2924-XL (PowerPC403GA) processor (revision 0x11) with 8192K/1024K bytes of memory.

Processor board ID 0x0E, with hardware revision 0x01

Last reset from power-on

Processor is running Enterprise Edition Software

Cluster command switch capable

Cluster member switch capable

24 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address: 00:50:80:39:EC:40

Motherboard assembly number: 73-3382-04

Power supply part number: 34-0834-01

Motherboard serial number: FAA02499G7X

Model number: WS-C2924-XL-EN

System serial number: FAA0250U03P

Configuration register is 0xF

2. أنت تريد المفتاح أن يخبرنا ماذا يحدث ومتى يحدث، لذلك أنت تدخل هذا أمر:

2900XL(config)#service timestamps debug uptime

2900XL(config)#service timestamps log uptime

2900XL#debug spantree events

Spanning Tree event debugging is on

2900XL#show debug

General spanning tree:

Spanning Tree event debugging is on

3. بعد ذلك، تقوم بإغلاق الميناء المعني.

2900XL#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

2900XL(config)#interface fastEthernet 0/1

2900XL(config-if)#shut

2900XL(config-if)#

00:31:28: ST: sent Topology Change Notice on FastEthernet0/6

00:31:28: ST: FastEthernet0/1 - blocking

00:31:28: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to administratively down

00:31:28: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

2900XL(config-if)#exit

2900XL(config)#exit

2900XL#

4. عند هذه النقطة تقوم بلصق هذه الأوامر من الحافظة في المحول. تظهر هذه الأوامر الوقت على ال 2900XL وتعيد تشغيل المنفذ:

show clock

conf t

int f0/1

no shut

5. افتراضيا، PortFast هو إيقاف. يمكنك تأكيد ذلك بطريقتين. الطريقة الأولى هي أن توجيه واجهة الشجرة المتفرعة لا يشير إلى PortFast. الطريقة الثانية هي النظر إلى هذا التكوين الذي يتم تشغيله وحيث لا ترى الأمر show-tree portfast أسفل الواجهة.

2900XL#show spanning-tree interface fastEthernet 0/1

Interface Fa0/1 (port 13) in Spanning tree 1 is FORWARDING

Port path cost 19, Port priority 128

Designated root has priority 8192, address 0010.0db1.7800

Designated bridge has priority 32768, address 0050.8039.ec40

Designated port is 13, path cost 19

Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0

BPDU: sent 887, received 1

[Note: there is no message about being in portfast mode is in this spot...]

2900XL#show running-config

Building configuration...

...

!

interface FastEthernet0/1

[Note: there is no spanning-tree portfast command under this interface...]

!

6. فيما يلي أول إختبار توقيت مع إيقاف تشغيل PortFast.

2900XL#show clock

*00:27:27.632 UTC Mon Mar 1 1993

2900XL#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

2900XL(config)#int f0/1

2900XL(config-if)#no shut

2900XL(config-if)#

00:27:27: ST: FastEthernet0/1 - listening

00:27:27: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

00:27:28: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

00:27:42: ST: FastEthernet0/1 - learning

00:27:57: ST: sent Topology Change Notice on FastEthernet0/6

00:27:57: ST: FastEthernet0/1 - forwarding

إجمالي الوقت من إيقاف التشغيل حتى بدأ المنفذ في إعادة التوجيه كان 30 ثانية(27:27 إلى 27:57)

7. in order to التفتت فوق PortFast، عملت هذا:

2900XL#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

2900XL(config)#interface fastEthernet 0/1

2900XL(config-if)#spanning-tree portfast

2900XL(config-if)#exit

2900XL(config)#exit

2900XL#

للتحقق من تمكين PortFast، أستخدم الأمر interface للشجرة المتفرعة. لاحظت أن الأمر ينتج (قرب النهاية) يشير إلى أن PortFast مكنت.

2900XL#show spanning-tree interface fastEthernet 0/1

Interface Fa0/1 (port 13) in Spanning tree 1 is FORWARDING

Port path cost 19, Port priority 128

Designated root has priority 8192, address 0010.0db1.7800

Designated bridge has priority 32768, address 0050.8039.ec40

Designated port is 13, path cost 19

Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0

BPDU: sent 1001, received 1

The port is in the portfast mode

أنت يستطيع أيضا رأيت أن PortFast مكنت في التشكيل إنتاج.

2900XL#sh  ru

Building configuration...

...

interface FastEthernet0/1

spanning-tree portfast

...

8. الآن قم بإجراء إختبار التوقيت مع تمكين PortFast

2900XL#show clock

*00:23:45.139 UTC Mon Mar 1 1993

2900XL#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

2900XL(config)#int f0/1

2900XL(config-if)#no shut

2900XL(config-if)#

00:23:45: ST: FastEthernet0/1 -jump to forwarding from blocking

00:23:45: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

00:23:45: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,

changed state to up

وفي هذه الحالة كان الوقت الاجمالي اقل من 1 ثانية. إن يكون أيسر تشكيل تأخير على المفتاح هو المشكلة، portFast ينبغي حللت هو.

تذكر، أن المحول لا يدعم حاليا تفاوض خط الاتصال، لذلك أنت لا تحتاج إلى إيقاف تشغيله. كما أنه لا يدعم بروتوكول PAgP لعملية التوصيل، وبالتالي لا تحتاج إلى إيقاف تشغيله أيضا. يدعم المحول التفاوض التلقائي للسرعة والإرسال ثنائي الإتجاه، ولكن نظرا لأن التأخير صغير جدا، فلن يكون هذا سببا لإيقاف تشغيله.

9. لقد قمت أيضا بإجراء إختبار الاتصال من محطة عمل إلى المحول. استغرق الأمر من 5 إلى 6 ثوان لكي تأتي الاستجابة من المحول، سواء كان التفاوض التلقائي للسرعة والإرسال ثنائي الإتجاه قيد التشغيل أو قيد الإيقاف.

كيف أن يقلل بدء التشغيل تأخير على المادة حفازة 1900/2800 مفتاح

يشير الرقم 1900/2820 إلى PortFast باسم آخر: spantree start-forwarding. لإصدار البرنامج، أنت تقوم بتشغيل (V8.01.05)، المفتاح تقصير إلى هذا: PortFast يكون مكنت على الإثرنيت (10Mbps) ميناء، و PortFast معأق على ال fast إثرنيت (uplink) ميناء. لذلك، عندما يبدي أنت يركض أن يشاهد التشكيل، إن إثرنيت ميناء يقول شيئا عن PortFast، بعد ذلك PortFast مكنت. إن يقول هو "ما من spantree start-forwarding" في التشكيل، PortFast معأق. على منفذ FastEthernet (100Mbps)، يكون العكس هو الصحيح: لمنفذ FastEthernet، يكون PortFast قيد التشغيل فقط إذا عرض المنفذ "spantree start-forwarding" في التكوين.

هنا مثال على يثبت PortFast على FastEthernet ميناء. تستخدم هذه الأمثلة برنامج إصدار Enterprise، الإصدار 8. يعمل الطراز 1900 على حفظ التكوين تلقائيا بعد إجراء التغييرات. تذكرت، أنت لا تريد PortFast يمكن على أي ميناء أن يربط إلى آخر مفتاح أو صرة، فقط إن يركب الميناء إلى نهاية محطة. يتم حفظ التكوين تلقائيا في ذاكرة NVRAM.

التكوين

1900#show version

Cisco Catalyst 1900/2820 Enterprise Edition Software

Version V8.01.05

Copyright (c) Cisco Systems, Inc.  1993-1998

1900 uptime is 0day(s) 01hour(s) 10minute(s) 42second(s)

cisco Catalyst 1900 (486sxl) processor with 2048K/1024K bytes of memory

Hardware board revision is 5

Upgrade Status: No upgrade currently in progress.

Config File Status: No configuration upload/download is in progress

27 Fixed Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

Base Ethernet Address: 00-50-50-E1-A4-80

1900#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z

1900(config)#interface FastEthernet 0/26

1900(config-if)#spantree start-forwarding

1900(config-if)#exit

1900(config)#exit

1900#

التحقق

واحد طريق أن يدقق أن PortFast يكون على أن ينظر في التشكيل. تذكر، يجب أن يقول منفذ FastEthernet إنه قيد التشغيل. يحتوي منفذ الإيثرنت على هذا الخيار ما لم يبدي التكوين أنه قيد الإيقاف. في هذا التكوين، تم إيقاف تشغيل واجهة الإيثرنت 0/1 PortFast (يمكنك رؤية الأمر لإيقاف تشغيلها)، ولدى واجهة الإيثرنت 0/2 PortFast قيد التشغيل (لا ترى شيئا - مما يعني أنها قيد التشغيل)، ولدى الواجهة FastEthernet 0/26 (المنفذ A في نظام القائمة) PortFast قيد التشغيل (يمكنك رؤية الأمر لتشغيله).

1900#show running-config

Building configuration...

...

!

interface Ethernet 0/1

no spantree start-forwarding

!

interface Ethernet 0/2

!

...

!

interface FastEthernet 0/26

spantree start-forwarding

تعتبر أسهل طريقة لعرض حالة PortFast من خلال نظام القائمة. إن يختار أنت (P) ل تشكيل أيسر من القائمة رئيسي، بعد ذلك أخترت ميناء، الإنتاج يشير ما إذا أيسر سريع أسلوب مكنت. هذا إنتاج لميناء FastEthernet 0/26، أي يكون ميناء "a" على هذا مفتاح.

Catalyst 1900 - Port A Configuration

Built-in 100Base-FX

802.1d STP State:  Blocking     Forward Transitions:  0

----------------------- Settings ---------------------------------------

[D] Description/name of port

[S] Status of port                              Suspended-no-linkbeat

[I] Port priority (spanning tree)               128 (80 hex)

[C] Path cost (spanning tree)                   10

[H] Port fast mode (spanning tree)              Enabled

[E] Enhanced congestion control                 Disabled

[F] Full duplex / Flow control                  Half-Duplex

----------------------- Related Menus ----------------------------------

[A] Port addressing           [V] View port statistics

[N] Next port                 [G] Goto port

[P] Previous port             [X] Exit to Main Menu

Enter Selection:

إختبارات التوقيت على المادة حفازة 1900

يصعب التحقق من قيم التوقيت على 1900/2820 بسبب نقص أدوات تصحيح الأخطاء، لذلك بدأت فقط إختبار اتصال من جهاز كمبيوتر متصل بالمحول الموجه إلى المحول نفسه. قمت بقطع الاتصال ثم إعادة توصيل الكبل وتسجيل المدة التي يستغرقها المحول للاستجابة إلى إختبار الاتصال مع تشغيل PortFast وإيقاف تشغيل PortFast. لمنفذ إيثرنت مع تشغيل PortFast (الحالة الافتراضية)، تلقى الكمبيوتر إستجابة في غضون 5-6 ثوان. مع PortFast خارج ال pc استلم إستجابة في 34-35 ثاني.

فائدة إضافية ل PortFast

هناك ميزة أخرى متعلقة بالشجرة المتفرعة لاستخدام PortFast في شبكتك. في كل مرة يصبح فيها إرتباط نشطا وينقل إلى حالة إعادة التوجيه في الشجرة المتفرعة، يرسل المحول حزمة شجرة متفرعة خاصة تسمى إعلام تغيير المخطط (TCN). يتم تمرير إعلام TCN إلى جذر الشجرة المتفرعة، حيث يتم نشره إلى جميع المحولات في شبكة VLAN. وهذا يتسبب في أن تقوم جميع المحولات بتقادم جدول عناوين MAC الخاصة بها باستخدام معلمة التأخير للأمام. يتم عادة تعيين معلمة تأخير إعادة التوجيه إلى 15 ثانية. في كل مرة تنضم فيها محطة عمل إلى مجموعة الجسر، ينقضي عمر عناوين MAC على جميع المحولات بعد 15 ثانية بدلا من 300 ثانية المعتادة.

ونظرا لأن محطة العمل عندما تصبح نشطة، فإنها لا تغير المخطط حقا إلى أي درجة كبيرة بقدر ما يتعلق الأمر بجميع المحولات في شبكة VLAN، فمن غير الضروري بالنسبة لها أن تمر بفترة TCN التي تتسم بالشيخوخة السريعة. إن يلتفت أنت فوق PortFast، المفتاح لا يرسل TCN ربط عندما ميناء يصبح نشط.

الأوامر التي يتم إستخدامها للتحقق من عمل التكوين

هذه قائمة بالأوامر التي يتم إستخدامها عند التحقق من عمل التكوين.

4000/5000/6000

- show port spantree 2/1- راجع ما إذا تم تمكين "البدء السريع" (PortFast) أو تعطيله

- show spantree 1- راجع جميع المنافذ في شبكة VLAN رقم 1 وإذا كان قد تم تمكين "البدء السريع" لها

- show port channel- راجع إذا كان لديك أي قنوات نشطة

- show port channel 2- راجع وضع القناة (تلقائي، إيقاف، وهكذا) لكل منفذ على الوحدة النمطية 2

- show trunk 2- راجع وضع خط الاتصال (تلقائي، إيقاف التشغيل، وما إلى ذلك) لكل منفذ على الوحدة النمطية 2

- show port- انظر الحالة (متصل، notconnect، وما إلى ذلك)، السرعة، الإرسال ثنائي الإتجاه لجميع المنافذ على المحول

2900xl/3500xl

- show spanning-tree interface FastEthernet 0/1- لمعرفة ما إذا تم تمكين PortFast على هذا المنفذ (يعني عدم ذكر PortFast أنه لم يتم تمكينه)

- show running-config- إذا عرض منفذ الأمر spanning-tree portfast ثم PortFast يكون قد تم تمكينه

1900/2800

- show running-config- للاطلاع على الإعدادات الحالية (بعض الأوامر غير مرئية عندما تمثل الإعدادات الافتراضية للمحول)

- أستخدم نظام القائمة لشاشة حالة المنفذ

الأوامر التي يتم إستخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها

هذه قائمة بالأوامر التي يتم إستخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

4000/5000/6000

- show port spantree 2/1- راجع ما إذا تم تمكين "البدء السريع" (PortFast) أو تعطيله

- show spantree 1- راجع جميع المنافذ في شبكة VLAN رقم 1 وإذا كان قد تم تمكين "البدء السريع" لها

- show port channel- راجع إذا كان لديك أي قنوات نشطة

- show port channel 2- راجع وضع القناة (تلقائي، إيقاف، وهكذا) لكل منفذ على الوحدة النمطية 2

- show trunk 2- راجع وضع خط الاتصال (تلقائي، إيقاف التشغيل، وما إلى ذلك) لكل منفذ على الوحدة النمطية 2

- show port- راجع الحالة (متصل، notconnect، وبعمل)، السرعة، الإرسال ثنائي الإتجاه لجميع المنافذ على المحول

- show logging - راجع نوع الرسائل التي تقوم بإنشاء إخراج التسجيل

- set logging level spantree 7- يضبط المحول على تسجيل منفذ الشجرة المتفرعة، ويعين الوقت الفعلي على وحدة التحكم

- set port disable 2/1- يلتفت الميناء إيقاف تشغيل في برمجية (مثل "إيقاف عمل" على المسحاج تخديد)

- set port enable 2/1- شغل المنفذ في البرنامج (مثل "ما من إيقاف عمل" على الموجه)

- إظهار الوقت- إظهار الوقت الحالي بالثواني (المستخدم في بدء إختبار التوقيت)

- show port capabilities- راجع الميزات التي يتم تنفيذها على المنفذ

- ضبط خط الاتصال 2/1 إيقاف- ضبط وضع التوصيل على إيقاف التشغيل (لتسريع وقت تهيئة المنفذ)

- ثبتت ميناء قناة 2/1-2 إيقاف- ثبتت ال EtherChannel (PAgP) أسلوب أن يإيقاف (أن يسرع ميناء عملية إعداد وقت)

- تعيين سرعة المنفذ 2/1 100- تعيين المنفذ على 100 ميجابت في الثانية وإيقاف تشغيل التفاوض التلقائي

- set port duplex 2/1 full- set المنفذ duplex إلى full

2900xl/3500xl

- تصحيح أخطاء وقت العمل للأختام الزمنية للخدمة- إظهار الوقت باستخدام رسائل تصحيح الأخطاء

- وقت تشغيل سجل وقت الخدمة- إظهار الوقت مع رسائل التسجيل

- debug spantree events- show when يتحرك المنفذ عبر مراحل الشجرة المتفرعة

- إظهار الساعة- للاطلاع على الوقت الحالي (لاختبارات التوقيت)

- show spanning-tree interface FastEthernet 0/1- لمعرفة ما إذا تم تمكين PortFast على هذا المنفذ (يعني عدم ذكر PortFast أنه لم يتم تمكينه)

- الإيقاف- لإيقاف تشغيل منفذ من برنامج

- no shutdown- لتشغيل منفذ من البرنامج

1900/2800

- show running-config- للاطلاع على الإعدادات الحالية (بعض الأوامر غير مرئية عندما تمثل الإعدادات الافتراضية للمحول)

تكوين تحويل IP متعدد الطبقات (MLS) واستكشاف أخطاء هذا التحويل وإصلاحها

الأهداف

يوضح هذا المستند كيفية أستكشاف أخطاء التحويل متعدد الطبقات (MLS) وإصلاحها ل IP. أصبحت هذه الميزة طريقة مرغوبة بشدة يمكنك من خلالها تسريع أداء التوجيه من خلال إستخدام الدوائر المدمجة الخاصة بالتطبيق (ASIC) المخصصة. يتم التوجيه التقليدي من خلال وحدة معالجة مركزية (CPU) وبرامج، كما يتم إلغاء تحميل جزء كبير من التوجيه (إعادة كتابة الحزمة) إلى الجهاز، كما تم تسميته بالتبديل. MLS وتبديل الطبقة الثالثة مصطلحات مكافئة. تتميز ميزة NetFlow لبرنامج Cisco IOS، ولا يغطيها هذا المستند. كما تتضمن MLS دعم IPX (IPX MLS) والبث المتعدد (MPLS)، ولكن هذا المستند يركز بشكل حصري على كيفية أستكشاف أخطاء IP الأساسية وإصلاحها.

المقدمة

مع تزايد المتطلبات على الشبكات، تزداد الحاجة إلى توفير أداء أفضل. يتصل المزيد والمزيد من أجهزة الكمبيوتر بشبكات LAN وشبكات WAN والإنترنت، ويحتاج مستخدموها إلى الوصول السريع إلى قواعد البيانات والملفات/صفحات الويب والتطبيقات المتصلة بالشبكة وأجهزة الكمبيوتر الأخرى ونقل الفيديو عبر الإنترنت. للحفاظ على سرعة الاتصالات وموثوقيتها، يجب أن تكون الشبكات قادرة على التكيف بسرعة مع التغييرات وحالات الفشل والعثور على أفضل مسار، كل ذلك بينما تظل غير مرئية قدر الإمكان للمستخدمين النهائيين. يعتبر المستخدمون النهائيون الذين يواجهون تدفقا سريعا للمعلومات بين جهاز الكمبيوتر والخادم التابعين لهم مع الحد الأدنى من بطء الشبكة من المستخدمين السعداء. يعد تحديد أفضل مسار الوظيفة الأساسية لبروتوكولات التوجيه، ويمكن أن يكون ذلك عملية تستخدم وحدة المعالجة المركزية (CPU) بشكل مكثف، كما يتم تحقيق زيادة كبيرة في الأداء من خلال إلغاء تحميل جزء من هذه الوظيفة إلى تحويل الأجهزة. هذه هي النقطة من ميزة MLS.

هناك ثلاثة مكونات رئيسية للجرعات المتوسطة: إثنان منها هما MLS-RP و MLS-SE. MLS-RP هو الموجه الذي يدعم MLS، والذي يقوم بتنفيذ الوظيفة التقليدية للتوجيه بين الشبكات الفرعية/شبكات VLAN. MLS-SE هو محول تم تمكين MLS، والذي يتطلب عادة موجه للتوجيه بين الشبكات الفرعية/شبكات VLAN، ولكن مع الأجهزة والبرامج الخاصة، يمكن أن يعالج إعادة كتابة الحزمة. عندما تعبر الحزمة واجهة موجهة، فإن أجزاء غير البيانات من الحزمة تتغير (يعاد كتابتها) كما هو يحمل إلى الوجهة، يقفز حسب الخطوة. يمكن أن يظهر الإضطراب هنا، نظرا لأنه يبدو أن جهاز من الطبقة الثانية يأخذ على مهمة الطبقة الثالثة؛ وفي الواقع، فإن المحول يعمل فقط على إعادة كتابة معلومات الطبقة الثالثة، وهو يقوم بالتبديل بين الشبكات الفرعية/شبكات VLAN — ولكن الموجه لا يزال مسؤولا عن حسابات المسار المستندة إلى المعايير وتحديد أفضل المسارات. يمكن تجنب الكثير من هذا الخلط إذا أبقيت وظائف التوجيه والتحويل منفصلة ذهنيا، خاصة عندما تكون هذه الوظائف، كما هو الحال عادة، داخل نفس الهيكل (كما هو الحال مع MLS-RP داخلي). اعتبر أن MLS طريقة أكثر تقدما لتخزين الموجه مؤقتا، مع الاحتفاظ بذاكرة التخزين المؤقت منفصلة عن الموجه على محول ما. يلزم توفر كل من MLS-RP و MLS-SE، بالإضافة إلى الحد الأدنى من الأجهزة والبرامج ذات الصلة ل MLS.

يمكن أن يكون MLS-RP داخليا (مثبت في هيكل محول) أو خارجيا (موصل من خلال كبل بمنفذ خط اتصال على المحول). أمثلة MLS-RPs داخلي ال route-switch وحدة نمطية (RSM) وال route-switch سمة بطاقة (RSFC)، أي يكون ركبت في فتحة أو مشرف من مادة حفازة 5xxx عضو عائلة، على التوالي؛ ال نفس يطبق إلى المتعدد طبقات مفتاح سمة بطاقة (MSFC) لالمادة حفازة 6xx عائلة. تتضمن أمثلة MLS-RPs الخارجية أي عضو في موجهات سلسلة 7500 أو 7200 أو 4700 أو 4500 أو 3600 من Cisco. بشكل عام، لدعم ميزة MLS IP، تتطلب جميع بروتوكولات MLS-RP الحد الأدنى من إصدار Cisco IOS في قطارات 11.3wa أو 12.0wa، ارجع إلى وثائق الإصدار للمواصفات. أيضا، يجب تمكين MLS من أجل أن يكون الموجه MLS-RP.

ال MLS-SE مفتاح مع جهاز خاص. لعضو من عائلة Catalyst 5xxx، يتطلب MLS أن يكون للمشرف بطاقة ميزة NetFlow (NFFC) مثبتة؛ فيكون للمشرف IIG و IIG بطاقة واحدة بشكل افتراضي. وبالإضافة إلى ذلك، يلزم أيضا توفر برنامج Catalyst OS 4.1.1 كحد أدنى. لاحظ أن قطار 4.x قد "تم نشره بشكل عام"، أو أنه اجتاز معايير مستخدم نهائي صارمة وأهداف خبرة ميدانية لتحقيق الاستقرار، لذا راجع موقع Cisco على الويب للحصول على أحدث الإصدارات. يتم دعم IP MLS ويتم تمكينه تلقائيا لأجهزة وبرامج Catalyst 6xxx مع MSFC/PFC (تحتوي الموجهات الأخرى على MLS معطلة بشكل افتراضي). لاحظ أن IPX MLS و MLS للبث المتعدد يمكن أن يكون له متطلبات أجهزة وبرامج مختلفة (Cisco IOS و Catalyst OS). المزيد من منصات Cisco تدعم/يمكن أن تدعم ميزة MLS. أيضا، يجب أن يكون MLS ممكن in order to يكون مفتاح MLS-SE.

المكون الرئيسي الثالث من MLS هو بروتوكول التحويل متعدد الطبقات (MLSP). وذلك لأنك عندما تفهم أساسيات MLSP، فإنك تحصل عليها في قلب نظام MLS، وهذا ضروري لاستكشاف أخطاء MLS وإصلاحها بشكل فعال. يتم إستخدام MLSP بواسطة MLS-RP و MLS-SE للاتصال ببعضها البعض، والمهام التي تمكن MLS وتثبيت التدفقات أو تحديثها أو حذفها (معلومات التخزين المؤقت) وإدارة إحصائيات التدفق وتصديرها (تتم تغطية تصدير بيانات NetFlow في الوثائق الأخرى). كما يسمح MLSP ل MLS-SE بتعلم عناوين التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC، الطبقة الثانية) لواجهات الموجه التي تدعم MLS، والتحقق من قناع سير العمل الخاص ب MLS-RP (الموضحة لاحقا في هذا المستند)، وتأكيد أن MLS-RP في وضع التشغيل. يرسل MLS-RP حزم 'hello' للبث المتعدد كل 15 ثانية باستخدام MLSP؛ إذا تم فقد ثلاث من هذه الفواصل، يتعرف MLS-SE على فشل MLS-RP أو فقد الاتصال به.

يوضح الرسم التخطيطي ثلاثة أساسيات يجب إكمالها (باستخدام MLSP) لاختصار يتم إنشاؤه: المرشح، أداة التمكين وخطوات التخزين المؤقت. يتحقق MLS-SE من إدخال MLS المخزن مؤقتا؛ إذا كان إدخال ذاكرة التخزين المؤقت و معلومات الحزمة (ضرب) متطابقة، تتم إعادة كتابة رأس الحزمة محليا على المحول (إختصار أو تجاوز الموجه) بدلا من الإرسال إلى الموجه كما يحدث عادة. والحزم التي لا تتطابق والتي يتم إرسالها إلى MLS-RP هي حزم مرشح، أي أن هناك إمكانية لتحويلها محليا. بعد أن يجتاز الحزمة المرشحة من خلال قناع تدفق MLS (المفسر في قسم لاحقا) ويعيد كتابة المعلومات الواردة في رأس الحزمة (لم يتم لمس جزء البيانات)، يرسله الموجه نحو الخطوة التالية على مسار الوجهة. دعات الربط الآن يمكن ربط. إذا كانت الحزمة ترجع إلى نفس MLS-SE الذي تركت منه، فإنه يتم إنشاء إختصار MLS ووضعه في ذاكرة التخزين المؤقت MLS؛ ويتم الآن إعادة الكتابة لتلك الحزمة وجميع الحزم المماثلة التي تتبعهم (تسمى تدفق) محليا بواسطة جهاز المحول بدلا من برنامج الموجه. ويجب أن ترى نفس MLS-SE كلا من حزم المرشح والممكن لتدفق معين لاختصار MLS المراد إنشاؤه (هذا هو سبب أهمية مخطط الشبكة ل MLS). تذكر، أن نقطة MLS هي أن يسمح مسار الاتصال بين جهازين في شبكات VLAN مختلفة، متصل من نفس المحول، أن يتجاوز الموجه، ويحسن أداء الشبكة.

من خلال إستخدام قناع سير العمل (أساسا قائمة الوصول) يمكن للمسؤول ضبط درجة التماثل بين هذه الحزم وضبط نطاق التدفقات: عنوان الوجهة؛ وعناوين الوجهة والمصدر؛ أو معلومات الوجهة والمصدر والطبقة الرابعة. لاحظ أن الحزمة الأولى من التدفق تمر دائما عبر الموجه، ومن ذلك الحين فصاعدا يتم تحويلها محليا. كل تدفق أحادي الإتجاه، الاتصال بين أجهزة الكمبيوتر، على سبيل المثال، يتطلب إعداد واستخدام اختصارين. الغرض الأساسي من MLSP هو إعداد هذه الاختصارات وإنشائها وصيانتها.

تعمل هذه المكونات الثلاثة (MLS-RP و MLS-SE و MLSP) على تحرير موارد الموجه الحيوية عندما تسمح لمكونات الشبكة الأخرى بتولى بعض وظائفها. اعتمادا على المخطط والتكوين، توفر قوائم التحكم في الوصول للبنية الأساسية طريقة بسيطة وفعالة بدرجة كبيرة تزيد من أداء الشبكة المحلية.

أستكشاف أخطاء تقنية IP MLS وإصلاحها

يتم تضمين مخطط تدفق لاستخدامه في أستكشاف أخطاء IP الأساسية وإصلاحها، كما تتم مناقشته. وهو مشتق من أكثر الأنواع شيوعا لحالات MLS-IP التي يتم فتحها باستخدام موقع الدعم الفني من Cisco على الويب ويواجهها المستخدمون ومهندسو الدعم الفني حتى وقت إنشاء هذا المستند. يعد MLS ميزة قوية، ويجب ألا تكون لديك أي مشاكل معه؛ إذا ظهرت مشكلة، فهذا يساعدك على حل أنواع مشاكل IP MLS التي تواجهها على الأرجح. وهناك بعض الافتراضات الأساسية:

- أنت على دراية بخطوات التكوين الأساسية المطلوبة لتمكين IP MLS على الموجه والمحولات وقد أتمت هذه الخطوات: راجع الموارد المدرجة في نهاية هذا المستند للحصول على مواد ممتازة.

- يتم تمكين توجيه IP على MLS-RP (يعمل بشكل افتراضي): إذا كان الأمر ip يظهر في التكوين العام لتشغيل طريقة العرض، فقد تم إيقاف تشغيله، ولا يعمل IP MLS.

- يوجد اتصال IP بين MLS-RP و MLS-SE:إدخال عناوين IP الخاصة بالموجه من المحول والبحث عن نقاط تعجب (تسمى "الحزم") لعرضها في المقابل.

- توجد واجهات MLS-RP في حالة 'up/up' على الموجه: يقدم TypeShow ip interface ملخصا للموجه لتأكيد ذلك.

تحذير: عند إجراء تغييرات التكوين على موجه موجه موجه موجه موجه موجه موجه الهدف منه أن يكون دائما، تذكر حفظ هذه التغييرات باستخدام acopy running-config startup-config(إصدارات مختصرة من هذا الأمر بما في ذلك startandwr mem). يتم فقد أي تعديلات تكوين في حالة إعادة تحميل الموجه أو إعادة تعيينه. إن ال RSM، RSFC و MSFC مسحاج تخديد، لا مفتاح. على النقيض، فإن التغييرات التي تمت في نافذة مطالبة المحول لعضو في عائلة Catalyst 5xxx أو 6xxx يتم حفظها تلقائيا.

يقوم هذا القسم باستكشاف أخطاء تقنية IP MLS وإصلاحها.

1. هل تم الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات الأجهزة والبرامج؟

قم بترقية MLS-RP و SE لتلبية الحد الأدنى من متطلبات البرامج والأجهزة. بالنسبة لبروتوكول MLS-RP، لا يلزم توفر أجهزة إضافية. على الرغم من أنه يمكن تكوين MLS على الواجهات غير المرتبطة، إلا أن الاتصال ب MLS-SE يكون بشكل عام من خلال واجهات VLAN (كما هو الحال مع RSM) أو دعم trunking (يمكن تكوينه لحمل معلومات متعددة لشبكة VLAN من خلال تكوين ISL أو 802.1q). تذكر أيضا أنه، اعتبارا من وقت النشر، كان الأعضاء فقط من عائلات الموجهات التي يبلغ عددها 7500 و 7200 و 4700 و 4500 و 3600 هم الذين يدعمون العلاج متعدد المسارات خارجيا. حاليا، فقط هذا مسحاج تخديد خارجي والموجهات أن ينتسب في المادة حفازة 5xxx أو 6xxx مفتاح عائلة (مثل ال RSM و RSFC لمادة حفازة 5xxx عائلة، وال MSFC لمادة حفازة 6xxx عائلة) يستطيع كنت MLS-RPs. يتطلب ال MSFC السياسة سمة بطاقة (PFC) أيضا، كلا ركبت على المادة حفازة 6xx مشرف. IP MLS الآن ميزة قياسية في برنامج الموجه الأحدث من Cisco IOS 12.0. يتطلب برنامج Cisco IOS software الأقل من Cisco IOS 12.0 بشكل عام قطارا خاصا؛ للحصول على دعم IP MLS هذا، قم بتثبيت أحدث الصور في Cisco IOS 11.3 التي تحتوي على الأحرف "wa" في أسماء الملفات الخاصة بها.

بالنسبة إلى MLS-SE، يلزم وجود بطاقة ميزة NetFlow (NFFC) لعضو في مجموعة Catalyst 5xxx؛ يتم تثبيت هذه البطاقة في الوحدة النمطية Supervisor (المشرف) الخاصة بالمحول Catalyst Switch ويتم تضمينها كأجهزة قياسية في المشرفين الأحدث من السلسلة Catalyst 5xxx Series Supervisor (أي منذ عام 1999). لا يتم دعم NFFC على المشرفين I أو II، وهو خيار على المشرف IIIs المبكر. أيضا، يلزم توفر 4.1.1 CatOS كحد أدنى ل IP MLS. على النقيض من ذلك، بالنسبة لعائلة Catalyst 6xxx، يأتي الجهاز المطلوب كمعدات قياسية، وقد تم دعم IP MLS منذ إصدار برنامج CatOS الأول، الإصدار 5.1.1 (في الواقع، IP MLS هو مكون أساسي وافتراضي للأداء العالي). مع إصدار أنظمة أساسية وبرامج جديدة تدعم IP MLS، من المهم التحقق من الوثائق وملاحظات الإصدار، ولتثبيت الإصدار الأحدث بشكل عام في أقل قطار يلبي متطلبات الميزة الخاصة بك. تحقق دائما من ملاحظات الإصدار وتشاور مع مكتب مبيعات Cisco المحلي لديك للحصول على دعم MLS وتطورات الميزات الجديدة.

تم دمج الأوامر للتحقق من إصدار عرض الأجهزة والبرامج المثبتين على الموجه وإظهار وحدة التحكم في المحول

ملاحظة: لا تدعم مجموعة المحولات Catalyst 6xxx نظام MLS-RP خارجي في هذا الوقت. يجب أن يكون MLS-RP هو MSFC.

2. هل الأجهزة المصدر والوجهة في شبكات VLAN مختلفة من نفس MLS-SE، مشاركة MLS-RP مشترك واحد؟

هو متطلب أساسي طبولوجيا من MLS أن المسحاج تخديد يتلقى ممر إلى كل من VLANs. تذكرت أن النقطة من MLS أن يخلق إختصار بين إثنان VLANs، لذلك أن التوجيه بين الإثنان نهاية أداة يستطيع كنت أنجزت بالمفتاح، وهذا يحرر المسحاج تخديد لمهام أخرى. في الواقع، لا يقوم المحول بالتوجيه؛ بل يقوم بإعادة كتابة الإطارات حتى يظهر على الأجهزة الطرفية التي يتحدثون عنها عبر الموجه. إن يكون الإثنان في ال نفسه VLAN، ال MLS-SE يحول الإطار محليا دون إستعمال MLS، بما أن المفتاح يفعل في مثل هذا يجسر بيئة، وما من MLS إختصار خلقت. يمكن أن يحتوي الواحد على محولات وموجهات متعددة في الشبكة، وحتى محولات متعددة على مسار التدفق، لكن المسار بين الجهازين النهائيين اللذين يرغب المرء في إختصار MLS لهما يجب أن يتضمن MLS-RP واحدا في شبكة VLAN الخاصة بهذا المسار. بمعنى آخر، يجب أن يعبر التدفق من المصدر إلى الوجهة حد شبكة VLAN على ال نفسه MLS-RP، ويجب أن يرى المرشح وزوج حزم التمكين بنفس MLS-SE لاختصار MLS الذي سيتم إنشاؤه. إذا لم يتم الوفاء بهذه المعايير، فسيتم توجيه الحزمة بشكل طبيعي دون إستخدام MLS. ارجع إلى المستندات المقترحة في نهاية هذا المستند للاطلاع على المخططات والمناقشات المتعلقة بمخططات الشبكة المدعومة وغير المدعومة.

3. هل يحتوي MLS-RP على بيان حالة ANMLS RP ضمن كل من تكوين الواجهة العامة له؟

إذا لم يكن واحدا موجودا، فعليك توجيه بيانات rp بشكل مناسب على MLS-RP. باستثناء الموجهات التي يتم تمكين IP MLS لها تلقائيا (مثل Catalyst 6xxx MSFC)، هذه خطوة تكوين مطلوبة. بالنسبة لمعظم MLS-RPs (الموجهات التي تم تكوينها ل IP MLS)، يجب أن تظهر هذه العبارة في التكوين العام وتحت تكوين الواجهة على حد سواء.

ملاحظة: عند تكوين بروتوكول MLS-RP، تذكر أيضا وضع الأمر RP management-interface تحت إحدى واجهات IP MLS الخاصة به. تخبر هذه الخطوة المطلوبة MLS-RP عن الواجهة التي يجب أن يرسل منها رسائل MLSP للاتصال ب MLS-SE. مرة أخرى، من الضروري وضع هذا الأمر تحت واجهة واحدة فقط.

4. هل هناك أي ميزات تم تكوينها على MLS-RP تقوم بتعطيل MLS تلقائيا على تلك الواجهة؟

هناك عدة خيارات تكوين على الموجه غير متوافقة مع MLS. وتتضمن هذه المعايير محاسبة IP والتشفير والضغط وأمان IP وترجمة عنوان الشبكة (NAT) ومعدل الوصول الملتزم به (CAR). لمزيد من المعلومات، ارجع إلى الروابط المتعلقة بتكوين IP MLS المضمنة في نهاية هذا المستند. يجب توجيه الحزم التي تجتاز واجهة الموجه التي تم تكوينها باستخدام أي من هذه الميزات بشكل طبيعي؛ لا يتم إنشاء إختصار MLS. لعمل MLS، أعجزت هذا سمة على ال MLS-RP قارن.

هناك ميزة أخرى مهمة تؤثر على MLS هي قوائم الوصول، كلا من الإدخال والإخراج. تم تضمين مناقشة إضافية لهذا الخيار ضمن "أقنعة انسيابية".

5. هل تعرف MLS-SE عنوان MLS-RP؟

لكي يعمل MLS، يجب أن يتعرف المحول على الموجه على أنه MLS-RP. داخلي MLS-RPs (مرة أخرى، ال RSM أو RSFC في مادة حفازة 5xxx عضو عائلة، وال MSFC في مادة حفازة 6xxx عضو عائلة) يتم التعرف عليها تلقائيا بواسطة MLS-SE حيث هم ركبت. بالنسبة لبروتوكولات MLS-RPs الخارجية، يجب على المرء إعلام المحول بشكل صريح بعنوان الموجه. لا يعد هذا العنوان في الواقع عنوان IP، على الرغم من أنه يتم إختياره على بروتوكولات MLS-RPs الخارجية من قائمة عناوين IP التي تم تكوينها على واجهات الموجه، ولكنه ببساطة معرف الموجه. في الواقع، بالنسبة لبروتوكول MLS-RPs الداخلي، لا يكون معرف MLS عادة حتى عنوان IP يتم تكوينه على الموجه، نظرا لأنه يتم تضمين MLS-RPs الداخلي تلقائيا، فإنه عادة ما يكون عنوان إسترجاع (127.0.0.x). لكي يعمل MLS، تضمن على MLS-SE معرف MLS الموجود على MLS-RP.

أستخدم الموجه MLS للعثور على معرف MLS. ثم قم بتكوين هذا المعرف على المحول باستخدام هذا الأمر mls يتضمن الأمر <MLS-ID. هذه خطوة تكوين مطلوبة عند إستخدام MLS-RPs الخارجية.

ملاحظة: إذا قمت بتغيير عنوان IP لواجهات MLS-RP ثم إعادة تحميل الموجه، فقد تتسبب عملية MLS على الموجه في إختيار معرف MLS جديد. يمكن أن يختلف معرف MLS الجديد هذا عن معرف MLS الذي تم تضمينه يدويا على MLS-SE، والذي يمكن أن يتسبب في توقف MLS، وهذا ليس خلل برمجي، بل تأثير من المحول الذي يحاول الاتصال بمعرف MLS الذي لم يعد صالحا. تأكد من تضمين معرف MLS الجديد هذا على المحول لكي يعمل MLS مرة أخرى. يمكن أن يكون من الضروري تعطيل/تمكين IP MLS، كذلك.

ملاحظة: عندما لا يكون MLS-SE متصلا مباشرة مع MLS-RP، كما هو الحال مع هذا المخطط، يمكن أن يظهر العنوان الذي يجب تضمينه في MLS-SE كعنوان الاسترجاع المذكور: محول متصل في بين MLS-SE و MLS-RP. يجب تضمين MLS-ID على الرغم من أن MLS-RP داخلي. بالنسبة للمحول الثاني، يظهر MLS-RP كموجه خارجي نظرا لعدم إحتواء MLS-RP و MLS-SE في نفس الهيكل.

6. هل ال MLS-RP قارن وال MLS-SE في ال نفسه يمكن VTP مجال؟

يتطلب MLS أن تكون مكونات MLS، مع المحطات الطرفية، في نفس مجال بروتوكول التوصيل الظاهري (VTP). VTP هو بروتوكول من الطبقة الثانية يستخدم لإدارة شبكات VLAN على عدة محولات Catalyst من محول مركزي. هو يسمح مدير أن يخلق أو يمحو VLAN على كل مفتاح في مجال ولا يضطر أن يفعل ذلك على كل مفتاح في أن مجال. لا يعبر بروتوكول التحويل متعدد الطبقات (MLSP)، والذي يستخدمه MLS-SE و MLS-RP للاتصال ببعضهم البعض، حدود مجال VTP. إن يتلقى مدير الشبكة VTP يمكن على المفتاح (VTP يكون مكنت على مادة حفازة 5xxx و 6xxx عضو عائلة افتراضيا)، استعملت العرض vtp مجال أمر على المفتاح أن يعلم في أي VTP مجال ال MLS-SE يكون وضعت. ما عدا المادة حفازة 6xxx MSFC، على أي MLS يكون أساسيا توصيل و تشغيل سمة، يحتاج أنت أن بعد ذلك يضيف ال VTP مجال إلى كل من ال MLS قارن من المسحاج تخديد. وهذا يسمح لبث MLSP المتعدد بالتنقل بين MLS-RP و MLS-SE ويسمح ل MLS بالعمل.

دخلت في قارن تشكيل أسلوب من ال MLS-RP، هذا أمر:

ما من mls rp ipDisable MLS على ال يتأثر MLS-RP قارن قبل أن أنت تعدل ال VTP مجال.

mls rp vtp-domain < VTP domain name>VTP domain name على كل MLS-enabled قارن ينبغي طابقت أن من المفتاح.

MLS rp vlan-id <VLAN #>مطلوب فقط لواجهات MLS-RP الخارجية غير ISL trunking.

MLS RP management-interface قم بذلك لواجهة واحدة فقط على MLS-RP. تخبر هذه الخطوة المطلوبة MLS-RP عن الواجهة التي يجب أن ترسل منها رسائل MLSP.

MLS rp ipEnable MLS مرة أخرى على واجهة MLS-RP.

in order to غيرت ال VTP domain name من ال MLS-SE، استعملت هذا أمر في المفتاح CatOS يمكن رسالة حث:

set vtp domain name <VTP domain name>

أن يعمل MLS، تأكدت أن VTP مكنت على المفتاح:

set vtp enable

7. هل توافق أقنعة الانسياب على MLS-RP و MLS-SE؟

قناع التدفق هو مرشح تم تكوينه من قبل مسؤول الشبكة يتم إستخدامه من قبل MLS لتحديد ما إذا كان هناك حاجة لإنشاء إختصار. تماما مثل قائمة الوصول، كلما زادت التفاصيل في المعايير التي قمت بإعدادها، يجب أن تبحث العملية MLS بشكل أعمق في الحزمة للتحقق من أن الحزمة تفي بتلك المعايير. من أجل ضبط نطاق الاختصارات التي تم إنشاؤها بواسطة MLS، يمكن أن يتم جعل قناع التدفق أكثر أو أقل تحديدا؛ قناع التدفق هو في الأساس جهاز تدقيق. هناك ثلاثة أنواع من أوضاع IP MLS: destination-IP، destination-source-ip، و full-flow-IP. يكون وضع destination-ip، الافتراضي، قيد الاستخدام عند عدم تطبيق قائمة الوصول على واجهة الموجه التي تم تمكين MLS عليها. وضع مصدر-destination-ip قيد الاستخدام عند تطبيق قائمة وصول قياسية. يتم تطبيق بروتوكول IP التدفق الكامل لقائمة الوصول الموسعة. يتم تحديد وضع MLS على MLS-RP ضمنيا بواسطة نوع قائمة الوصول التي يتم تطبيقها على الواجهة. في المقابل، يتم تكوين وضع MLS على MLS-SE بشكل صريح. إذا تم إختيار الوضع المناسب، فيمكن للمستخدم تكوين MLS على هذا النحو بحيث يجب أن يتطابق عنوان الوجهة فقط مع الأمر لإنشاء إختصار MLS، أو كلا من المصدر والوجهة، أو حتى معلومات الطبقة الرابعة مثل أرقام منافذ TCP/UDP.

وضع MLS قابل للتكوين على كل من MLS-RP و MLS-SE، وبشكل عام، يجب أن تتطابق. إذا تم إعتبار أوضاع مصدر-destination-ip أو MLS تدفق كامل-ip مطلوبة، فمن الأفضل تكوينها على الموجه بواسطة قائمة الوصول المناسبة وتطبيقها. يختار MLS دائما القناع الأكثر تحديدا. إنه يعطي قناع التدفق المكون على MLS-RP أسبقية على الموجود على MLS-SE. كن حريصا إن يغير أنت ال MLS أسلوب من المفتاح من التقصير غاية-ip: أنت ينبغي تأكدت أن هو يطابق ال MLS أسلوب على المسحاج تخديد ل MLS أن يعمل. بالنسبة لوضعي مصدر-destination-ip و full-flow-ip، تذكر تطبيق قائمة الوصول على واجهة الموجه المناسبة؛ مع عدم تطبيق قائمة الوصول، حتى في حالة تكوينها، فإن وضع MLS ببساطة هو destination-ip، الافتراضي.

تحذير: عند تغيير قناع التدفق، سواء على MLS-RP أو MLS-SE، يتم إزالة جميع تدفقات MLS المخزنة مؤقتا، ويتم إعادة تشغيل عملية MLS. كما يمكن أن تحدث عملية إزالة عند تطبيق الموجه commandClear ip route-acheon the router. إذا قمت بتطبيق أمر تكوين الموجه العام ip routing، والذي يؤدي إلى إيقاف توجيه IP وتحويل الموجه بشكل أساسي إلى جسر شفاف، فإنه يتسبب في عملية إزالة وتعطيل MLS (تذكر، التوجيه هو شرط أساسي ل MLS). يمكن أن يؤثر كل من هذه الأمور بشكل مؤقت، ولكن بشكل خطير، على أداء الموجه في شبكة إنتاج. يختبر الموجه إرتفاعا في حمل عمله حتى يتم إنشاء الاختصارات الجديدة لأنه يجب عليه الآن معالجة جميع التدفقات التي تمت معالجتها من قبل بواسطة المحول.

ملاحظة: خاصة مع عضو من عائلة Catalyst 5000 على هيئة MLS-SE، أنت ينبغي تجنبت الاستخدام الواسع جدا من أقنعة التدفق التي شكلت مع معلومات الطبقة الرابعة. إذا تم إجبار الموجه على النظر بشكل عميق في كل حزمة على الواجهة، يتم تجاوز الكثير من الفوائد المقصودة ل MLS. هذا أقل بكثير من إصدار عندما يستعمل أنت مادة حفازة 6xxx عائلة عضو بما أن ال MLS-SE بما أن المفتاح ميناء نفسه يستطيع ميزت طبقة-أربعة معلومة.

ملاحظة: حتى وقت قريب، لم يكن MLS يدعم أقنعة التدفق التي تم تكوينها داخل واجهة MLS-RP، الصادر فقط. إذا كنت تستخدم أوامر تكوين MLS rp ip input-aclcommand بالإضافة إلى أوامر التكوين العادية MLS-RP على واجهة موجه، فسيتم دعم قناع سير العمل الوارد.

8. هل تشاهد أكثر من بضع رسائل MLSTo العديد من رسائل Moveserror على المحول بشكل مستمر؟

كما تشير الملاحظة، لتغيير قناع سير العمل، قم بمسح ذاكرة التخزين المؤقت للمسار، أو إيقاف تشغيل توجيه IP بشكل عام يؤدي إلى مسح ذاكرة التخزين المؤقت. كما يمكن أن تؤدي ظروف أخرى إلى عمليات تطهير كاملة أو كثيرة للدخول الواحد وإلى جعل MLS تشكو من عدد كبير جدا من التحركات. هناك عدة أشكال لهذه الرسالة، ولكن كل واحدة تحتوي على هذه الكلمات الثلاث. بخلاف ما تمت الإشارة إليه بالفعل، فإن السبب الأكثر شيوعا لهذا الخطأ هو عندما يعلم المحول عناوين تحكم في الوصول إلى وسائط إيثرنت (MAC) متعددة متطابقة داخل شبكة VLAN نفسها؛ لا تسمح معايير الإيثرنت بعناوين MAC متطابقة داخل شبكة VLAN نفسها. وإذا شوهد هذا الأمر بشكل متكرر، أو عدة مرات في صف واحد، فلن يكون هناك ما يدعو للقلق، حيث أن نظام MLS يعد ميزة قوية، ويمكن أن تكون الرسالة قد نجمت ببساطة عن أحداث الشبكة العادية، مثل اتصال الكمبيوتر الذي يتم نقله بين المنافذ، على سبيل المثال. وإذا نظر إليه بشكل متواصل لعدة دقائق، فمن المرجح أن يكون عرضا لمشكلة أكثر خطورة.

عندما يظهر هذا حالة، الجذر سبب هو عادة إلى وجود إثنان أداة مع ال نفسه {upper}mac address فعلا يربط إلى VLAN، أو أنشوطة طبيعي ضمن ال VLAN (أو يتعدد VLANs إن يجسر عبر هذا إذاعة مجال). أستكشاف أخطاء الشجرة المتفرعة وإصلاحها (مغطاة في مستندات أخرى) والتوصية المختصرة للعثور على التكرار والقضاء عليه. أيضا، أي تغييرات هيكلية سريعة يستطيع سببت مؤقت شبكة (و MLS) عدم إستقرار (رفرفة مسحاج تخديد قارن، سيئ شبكة قارن بطاقة (nic)، وهكذا).

تلميح: أستخدم إعلام MLS showlooktablecommands على المحول لإعلامك في إتجاه عنوان MAC المضاعف أو التكرار الحلقي الفعلي. يوفر الخيار الأول قيمة TA. يرجع الأمر show يمكن البحث فيه <TA value>عنوان MAC يمكن تتبعه إلى جذر المشكلة.

معلومات ذات صلة

المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

الاصطلاحات

معلومات أساسية

مقدمة تحويل الشبكة المحلية (LAN)

لوحات التوزيع والمحولات

الجسور والمحولات

VLANs

خوارزمية الربط الشفاف

بروتوكول الشجرة الممتدة

توصيل

EtherChannel

التبديل متعدد الطبقات (MLS)

كيفية التعرف على هذه الميزات

اقتراح أستكشاف أخطاء المحول العام وإصلاحها

أستكشاف أخطاء اتصال المنفذ وإصلاحها

مشكلات الأجهزة

مشاكل التكوين

مشاكل في حركة المرور

فشل تبديل الأجهزة

أستكشاف أخطاء الإيثرنت وإصلاحها بسرعة 10/100 ميجابت في التفاوض التلقائي أحادي/الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل

الأهداف

المقدمة

أستكشاف أخطاء التفاوض التلقائي لشبكة الإيثرنت وإصلاحها بين أجهزة البنية الأساسية للشبكة

الإجراءات و/أو السيناريوهات

تكوين مثال التفاوض التلقائي لشبكة الإيثرنت بسرعة 10/100 ميجابت واستكشاف أخطاء هذه العملية وإصلاحها

خطوة بخطوة

قبل الاتصال بفريق الدعم التقني لأنظمة Cisco

شكلت EtherChannel مفتاح إلى مفتاح توصيل على مادة حفازة 4000/5000/6000 مفتاح

مهام للتكوين اليدوي ل EtherChannel

خطوة بخطوة

التحقق من التكوين

استعملت PAgP أن يشكل EtherChannel (أسلوب مفضل)

trunking و EtherChannel

أستكشاف أخطاء EtherChannel وإصلاحها

الأوامر المستخدمة في هذا القسم

أستخدم PortFast وأوامر أخرى لإصلاح مشاكل اتصال بدء تشغيل المحطة الطرفية

المحتويات

الخلفية

كيف أن يقلل بدء التشغيل تأخير على المادة حفازة 4000/5000/6000 مفتاح

إختبار التوقيت مع ودون DTP، PAgP، و PortFast على مادة حفازة 5000

كيف أن يقلل بدء التشغيل تأخير على المادة حفازة 2900xl/3500xl مفتاح

إختبارات التوقيت على Catalyst 2900XL

كيف أن يقلل بدء التشغيل تأخير على المادة حفازة 1900/2800 مفتاح

إختبارات التوقيت على المادة حفازة 1900

فائدة إضافية ل PortFast

الأوامر التي يتم إستخدامها للتحقق من عمل التكوين

الأوامر التي يتم إستخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها

تكوين تحويل IP متعدد الطبقات (MLS) واستكشاف أخطاء هذا التحويل وإصلاحها

الأهداف

المقدمة

أستكشاف أخطاء تقنية IP MLS وإصلاحها

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والتنزيلات من Cisco