المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

متى يمكن استخدام التفاوض التلقائي لشبكة الإيثرنت بسرعة 10/100 ميجابت

متى يمكن استخدام التفاوض التلقائي لشبكة الإيثرنت بسرعة 1000 ميجابت

التفاوض التلقائي على محولات Catalyst التي تعمل ببرنامج Cisco IOS Software

الملحق أ وحدات المحولات النمطية Catalyst Switch Modules

كبلات التوصيل العكسي لشبكة الإيثرنت الملحق ب

شرح الملحق ج لميزة Auto-MDIX ومنصات المحولات المدعومة

شرح الملحق د للحقول في أمر show interfaces

حقول الإخراج لأمر show interface

الأسئلة المتكررة في الملحق ه

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند الإرشادات الخاصة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها، بالإضافة إلى عزل مشكلات التفاوض التلقائي لشبكة إيثرنت وحلها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- كيفية أستكشاف مشاكل بطاقات واجهة الشبكة (NICs) بسرعة 10/100 وإصلاحها

- تفاوض جيجابت

- المشاكل التشغيلية في منصات Cisco الخاصة

- المشاكل التشغيلية فيما يخص بطاقات واجهة الشبكة (NICs) الخاصة

- جدول يوضح كل الإعدادات والنتائج الممكنة للسرعة والإرسال ثنائي الاتجاه بين بطاقة واجهة الشبكة (NIC) والمحول

- مناقشة بروتوكول التفاوض التلقائي نفسه (يتضمن ذبذبة الارتباط السريع (FLP))

ملاحظة: راجع أستكشاف أخطاء توافق محولات Cisco Catalyst مع بطاقة واجهة الشبكة (NIC) وإصلاحها للحصول على مزيد من المعلومات حول التفاوض التلقائي.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- برنامج Cisco IOS System

تم استخدام الجهاز التالي لإنشاء الأمثلة الواردة في هذا المستند:

- جهاز طرفي

- كبل وحدة تحكم مناسب لعمل Supervisor Engine (المحرك المشرف) في المحول. راجع توصيل وحدة طرفية بمنفذ وحدة التحكم في محولات Catalyst للحصول على مزيد من المعلومات.

- محولا Catalyst في بيئة معملية بتكوينات ممسوحة

- واجهتان بإمكانية الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل بسرعة 10/100/1000 ميجابت TX

- كبل توصيل عكسي بالإيثرنت

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

ملاحظة: تم إصدار الأمر write erase على كل محول لضمان توفر التكوينات الافتراضية على المحولات.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

يوفر هذا المستند وصفا عاما للتفاوض التلقائي ويشرح إجراء تكوين التفاوض التلقائي والتحقق من صحته على محولات Catalyst التي تعمل ببرنامج Cisco IOS Software على كل من Supervisor Engine (المحرك المشرف) وبطاقة MSFC (أصلي). يعرض هذا المستند أيضا مثالا لسبب حدوث خطأ عدم تطابق الإرسال ثنائي الإتجاه الأكثر شيوعا ويصف كيفية تكوين التفاوض التلقائي والتحقق من صحته على محولات Catalyst التي تعمل ببرنامج Cisco IOS® System.

ملاحظة: تدعم محولات/وحدات Catalyst، مثل السلسلة Catalyst 6500/6000 و 4500/4000 و 3550 و 2950، الواجهات أو المنافذ الخاضعة للتفاوض بشبكة الإيثرنت بسرعة 10/100/1000 ميجابت في الثانية. تعمل هذه المنافذ بسرعة 10 ميجابت في الثانية أو 100 ميجابت في الثانية أو 1000 ميجابت في الثانية بناءً على اتصالها بالطرف الآخر. يمكن تكوين هذه المنافذ التي تعمل بسرعة 10/100/1000 ميجابت في الثانية، للوصول إلى تفاوض بسرعة وإرسال ثنائي الإتجاه مماثلين للمنافذ بسرعة 10/100 ميجابت لكل ثانية Cisco IOS Software-Switches. وبالتالي، تنطبق عمليات التكوين المذكورة في هذا المستند الخاصة بتفاوض المنافذ بسرعة 10/100 ميجابت لكل ثانية على المنافذ بسرعة 10/100/1000 ميجابت لكل ثانية أيضًا.

متى يمكن استخدام التفاوض التلقائي لشبكة الإيثرنت بسرعة 10/100 ميجابت

يعتبر التفاوض التلقائي وظيفة اختيارية لمعيار الإيثرنت السريع IEEE 802.3u الذي يمكّن الأجهزة من تبادل المعلومات تلقائيًا عبر ارتباط يرتكز على إمكانيات السرعة والإرسال ثنائي الاتجاه.

يتم استهداف التفاوض التلقائي عند المنافذ. ويتم تخصيص هذه المنافذ للمناطق التي يتصل فيها المستخدمون العابرون أو الأجهزة العابرة بشبكة ما. على سبيل المثال، تُوفر العديد من الشركات مكاتب أو مساحات عمل مشتركة لمدراء الحسابات ومهندسي الأنظمة لاستخدامها عند وجودهم في المكتب. يحتوي كل مكتب أو مساحة عمل على منفذ إيثرنت متصل بشكل دائم بشبكة المكتب. ولأنه لا يمكن التأكد من أن كل مستخدم لديه اتصال إيثرنت بسرعة 10 ميجابت أم 100 ميجابت أم بطاقة بسرعة 10/100 ميجابت في جهاز الكمبيوتر المحمول لديه، فيجب أن تكون منافذ المحول التي تتعامل مع هذه الاتصالات قادرة على التفاوض بشأن السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه. والحل البديل هو توفير منفذ 10 ميجابت ومنفذ 100 ميجابت على السواء في كل مكتب أو مساحة عمل وتسميتهما وفقًا لذلك.

ينشأ أحد أكثر أسباب مشاكل الأداء شيوعًا على روابط إيثرنت بسرعة 10/100 ميجابت عندما يعمل منفذ واحد على الارتباط بنظام الإرسال أحادي الاتجاه بينما يعمل المنفذ الآخر بنظام الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل. وهذا يحدث عندما تتم إعادة تعيين أحد المنفذين أو كليهما على رابط، ولا تؤدي عملية التفاوض التلقائي إلى كلا شريكي الرابط بالتكوين نفسه. كما يمكن أن يحدث ذلك عند قيام المستخدمين الاثنين بإعادة تكوين جانب واحد من الرابط ونسيان إعادة تكوين الجانب الآخر. يجب تشغيل التفاوض التلقائي لدى كلا جانبي الرابط، أو إيقاف تشغيله لدى كلا الطرفين. توصي Cisco بترك التفاوض التلقائي قيد التشغيل لتلك الأجهزة المتوافقة مع معيار 802.3u.

يتم تجنب إجراء العديد من مكالمات الدعم المتعلقة بالأداء إذا قمت بتكوين التفاوض التلقائي بشكل صحيح. تدعم العديد من وحدات تحويل الإيثرنت Catalyst Ethernet switching modules الإرسال أحادي الاتجاه أو الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل بسرعة 10/100 ميجابت. وتتضمن الاستثناءات وحدات محول مجموعة الإيثرنت Ethernet Group switch modules. يظهر الأمر show interfaces capabilities ما إذا كانت الواجهة أو الوحدة التي تعمل عليها تدعم الإرسال أحادي الإتجاه أو الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل. يستخدم هذا المستند محركين مشرفين من طراز WS-X5530 Supervisor Engine III، مُثبت على كل منهما منافذ ‪10/100 BaseTX Ethernet‬ بارتباطين علويين اختياريين.

ملاحظة: عند توصيل وحدة WS-6748-GE-TX النمطية بجهاز نفث شبكة، لا يعمل التفاوض التلقائي. لحل هذه المشكلة، يجب تكوين التفاوض التلقائي يدويًا. انتقل إلى وضع الواجهة ونفّذ الأمر التالي:

Cat6K-IOS(config-if)#speed auto

متى يمكن استخدام التفاوض التلقائي لشبكة الإيثرنت بسرعة 1000 ميجابت

يغطي التفاوض التلقائي بشكل أساسي في GigabitEthernet العناصر التالية:

- إعدادات الإرسال ثنائي الإتجاه - بينما تدعم أجهزة Cisco الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل فقط، فإن معيار IEEE 802.3z يدعم إرسال GigabitEthernet أحادي الإتجاه. ولهذا السبب، يخضع الإرسال ثنائي الاتجاه للتفاوض بين أجهزة GigabitEthernet.

- التحكم في التدفق — نظرا لحجم حركة مرور البيانات التي يمكن إنشاؤها بواسطة GigabitEthernet، فهناك وظيفة PAUSE (إيقاف مؤقت) مضمنة في GigabitEthernet. إطار PAUSE (الإيقاف المؤقت) عبارة عن حزمة تُعلِم الجهاز الطرفي البعيد بأمر إيقاف إرسال الحِزم حتى يتمكن المرسل من معالجة حركة مرور البيانات ومسح تخزينها المؤقت. يحتوي إطار PAUSE (الإيقاف المؤقت) على مؤقِّت، يعلِم الجهاز الطرفي البعيد بموعد البدء في إرسال الحزم من جديد. إذا انتهت صلاحية المؤقت بدون إطار PAUSE (إيقاف مؤقت) آخر، فيمكن للجهاز الطرفي البعيد إرسال الحزم مرة أخرى. التحكم في التدفق هو ميزة اختيارية ويجب أن تكون خاضعة للتفاوض. يمكن أن ترسل الأجهزة أو تستلم إطار PAUSE (الإيقاف المؤقت)، وربما لا تقبل طلب التحكم في التدفق من جالهاز الطرفي البعيد المجاور.

- التفاوض - عادة ما تكون منافذ Gigabit Ethernet (إيثرنت جيجابت) المدمجة قادرة على التفاوض، ولكن في حالات مثل أنواع GBIC أو SFP النمطية، فإنها لا تتفاوض. يمكن أن يكون بروتوكول الخط معطلا لمنفذ Gigabit Ethernet (إيثرنت جيجابت) عند إتصاله بمنفذ Fast Ethernet (إيثرنت السريع). يمكن التحقق من هذا الإجراء من خلال أمر show interfaces interface capabilities:

Switch#show interfaces Gig 5/3 capabilities

GigabitEthernet5/3

Model:                 VS-S720-10G

Type:                  10/100/1000BaseT

Speed: 10,100,1000,auto Duplex: half,full

Trunk encap. type:     802.1Q,ISL

Trunk mode:            on,off,desirable,nonegotiate

Channel:               yes

Broadcast suppression: percentage(0-100)

Flowcontrol: rx-(off,on,desired),tx-(off,on,desired)

Membership:            static

Fast Start:            yes

QOS scheduling:        rx-(2q4t), tx-(1p3q4t)

QOS queueing mode:     rx-(cos), tx-(cos)

CoS rewrite:           yes

ToS rewrite:           yes

Inline power:          no

SPAN:                  source/destination

UDLD                   yes

Link Debounce:         yes

Link Debounce Time:    no

Ports-in-ASIC (Sub-port ASIC) : 1-5 (3-4)

Remote switch uplink:  no

Port-Security:         yes

Dot1x:                 yes

بافتراض وجود جهازين، جهاز( أ) وجهاز (ب). تخيل أن كل جهاز قادر على تمكين التفاوض التلقائي أو تعطيله. يجب أن يكون السلوك الصحيح لحالة الارتباط مع التفاوض التلقائي وفقا لمعيار IEEE Std 802.3z-1998 كما يلي:

- في حالة تمكين الجهاز (أ) والجهاز (ب)، فيجب الإبلاغ عن حالة الارتباط على كلا الجهازين بأن الارتباط يعمل.

- في حالة تعطيل الجهاز (أ) وتمكين الجهاز (ب)، فيجب على الجهاز (أ) الإبلاغ بأن الارتباط يعمل وعلى الجهاز (ب) الإبلاغ بأن الارتباط معطل.

- في حال تمكين الجهاز (أ) وتعطيل الجهاز (ب)، فيجب على الجهاز (أ) الإبلاغ بأن الارتباط معطل وعلى الجهاز (ب) الإبلاغ بأن الارتباط يعمل.

بشكل افتراضي، من المفترض أن تجري جميع الأجهزة التفاوض التلقائي. لا يحدد معيار 802.3z طريقة معينة لإيقاف تشغيل التفاوض التلقائي، لكل من 1GigabitEthernet و 10GigabitEthernet.

التفاوض التلقائي على محولات Catalyst التي تعمل ببرنامج Cisco IOS Software

تنطبق الأوامر الموضحة في هذا القسم على أنواع مختلفة من منتجات المحولات Catalyst التي تعمل ببرنامج Cisco IOS System مثل Catalyst 4500 و Catalyst 6500. هناك بعض المخرجات مأخوذة من منصات Catalyst 3850 و 9500 أيضا. كانت الأجهزة الموجودة في هذا القسم متصلة بكبل توصيل عكسي بالإيثرنت. راجع الملحق (ب) للحصول على مزيد من المعلومات حول كبلات التوصيل العكسي وميزة Auto-MDIX.

المحولات التي تعمل ببرنامج Cisco IOS Software بشكل افتراضي على التفاوض التلقائي للسرعة وتم تعيينها على تمكين الإرسال ثنائي الإتجاه. قم بتشغيل الأمر show interface status للتحقق من هذه الإعدادات.

المخرج الأول مأخوذ من محولات Catalyst 6500/6000 التي تعمل ببرنامج Cisco IOS Software الإصدار 12.1(6)E. وهو يعرض منفذًا متصلًا يتفاوض تلقائيًا مع ارتباط بسرعة 100 ميجابت في الثانية وبإرسال أحادي الاتجاه. لا يتضمن التكوين الذي يتم تشغيله لهذا المحول أي أوامر خاصة بالإرسال ثنائي الاتجاه أو السرعة تحت الواجهة FastEthernet 3/1 لأن التفاوض التلقائي هو الإعداد الافتراضي. قم بإصدار الأمر show interface (بدون كلمة الحالة الرئيسية) للاطلاع على سرعة المنفذ ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه.

تشير البادئات a في وضع الإرسال ثنائي الإتجاه النصفي والسرعة 100 إلى أن هذا المنفذ لم يتم ترميزه (تكوينه) بشكل ثابت للوصول إلى وضع إرسال ثنائي الإتجاه معين أو سرعة معينة. وبالتالي، فإنه يقوم بالتفاوض التلقائي على وضع الإرسال ثنائي الاتجاه والسرعة إذا كان الجهاز المتصل به يفاوض تلقائيًا أيضًا وضع الإرسال ثنائي الاتجاه والسرعة. تكون الحالة متصلة، مما يعني أنه يتم اكتشاف نبضة إرتباط من المنفذ الآخر. يمكن أن تكون الحالة متصلة حتى إذا تم التفاوض للإرسال ثنائي الاتجاه بشكل غير صحيح أو تم تكوينه بشكل غير صحيح. لاحظ أيضا أنه لا توجد أوامر سرعة أو ‘إرسال ثنائي الإتجاه أسفل تكوين الواجهة، وهذا لأن سرعة التفاوض التلقائي ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه هو التكوين الافتراضي.

NativeIOS#show interfaces fastethernet 3/1 status

Port    Name               Status       Vlan       Duplex Speed Type

Fa3/1                      connected    routed     a-half a-100 10/100BaseTX

NativeIOS#show run

...

!

interface FastEthernet3/1

ip address 172.16.84.110 255.255.255.0

!

NativeIOS#show interfaces fastethernet 3/1

FastEthernet3/1 is up, line protocol is up

Hardware is C6k 100Mb 802.3, address is 0002.7ef1.36e0 (bia 0002.7ef1.36e0)

Internet address is 172.16.84.110/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Half-duplex, 100Mb/s

...

إذا كنت ترغب في ترميز السرعة ووضع الإرسال ثنائي الاتجاه ترميزًا ثابتًا على محول يعمل ببرنامج Cisco IOS Software (مع إيقاف تشغيل التفاوض التلقائي)، فعليك إصدار أوامر السرعة والإرسال ثنائي الاتجاه أسفل الواجهة المحددة. يعدّ وضع الإرسال ثنائي الاتجاه تابعًا للسرعة بمعنى أنه إذا تم تعيين السرعة على "تلقائي"، فلا يمكن تعيين وضع الإرسال ثنائي الاتجاه يدويًا. يمكنك مشاهدة رسائل أخطاء التحقق الدوري من التكرار (CRC) عندما يتم ترميز كل من السرعة ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه ترميزا ثابتا على الجهازين. يمكن أن يحدث هذا الأمر لأن أحد الجهازين يعمل بإصدار أقدم من Cisco IOS. يمكنك ترقية Cisco IOS أو تعيين السرعة والإرسال ثنائي الاتجاه على "تلقائي" على كلا الجهازين لحل هذه المشكلة.

ملاحظة: إذا قمت بترميز السرعة ترميزًا ثابتًا على أحد المنافذ، فسيتم تعطيل جميع وظائف التفاوض التلقائي على المنفذ فيما يتعلق بالسرعة والإرسال ثنائي الاتجاه.

NativeIOS#show run

...

interface FastEthernet3/2

no ip address

!

NativeIOS#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

NativeIOS(config)#interface fastethernet3/2

NativeIOS(config-if)#duplex full

Duplex will not be set until speed is set to non-auto value

!--- Error: On this platform, you must set the speed before the duplex.

!--- Not all switch platforms have this command ordering requirement.

NativeIOS(config-if)#speed 100

NativeIOS(config-if)#duplex full

NativeIOS(config-if)#^Z

NativeIOS#show interfaces fastethernet 3/2 status

Port Name Status Vlan Duplex Speed Type

Fa3/2 notconnect routed full 100 10/100BaseTX

NativeIOS#show run

...

interface FastEthernet3/2

no ip address

duplex full

speed 100

!--- Notice that the speed and duplex commands appear in the configuration

!--- now because they have been manually set to a non-default behavior.

تم الحصول على المخرجات التالية من محولات 3850 و 9500 Catalyst switches. في هذا المثال، يتم توصيل هذين المحولين مباشرة على سرعة جانب واحدة وتم ترميز الإرسال ثنائي الإتجاه ترميزا ثابتا ويتم إستخدام التفاوض التلقائي على الجانب الآخر. كما يمكن ملاحظته، فإن غياب البادئة a في حقلي الحالة لمخرجات show interface TwentyFiveGigE1/0/2 status الأمر على Switch_1 يظهر أن وضع الإرسال ثنائي الإتجاه مكون على وضع ثنائي الإتجاه الكامل وأن السرعة مكونة على 1000.

Switch_1#show run interface TwentyFiveGigE1/0/2

Building configuration...

Current configuration : 37 bytes

!

interface TwentyFiveGigE1/0/2

end

Switch_1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch_1(config)#interface TwentyFiveGigE1/0/2

Switch_1(config-if)#duplex full

Switch_1(config-if)#speed 1000

Switch_1(config-if)#end

*Aug  1 19:26:33.957: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TwentyFiveGigE1/0/2, changed state to down

*Aug  1 19:26:34.913: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

*Aug  1 19:26:34.957: %LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/2, changed state to down

*Aug 1 19:26:38.819: %LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/2, changed state to up *Aug 1 19:26:39.820: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TwentyFiveGigE1/0/2, changed state to up

Switch_1#show interface TwentyFiveGigE1/0/2 status

Port         Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type

Twe1/0/2                        connected    1            full 1000 10/100/1000BaseTX SFP

Switch_1#show cdp neighbors TwentyFiveGigE1/0/2

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,

D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay

Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID

Switch_2         Twe 1/0/2         124              S I   WS-C3850- Gig 1/0/1

Total cdp entries displayed : 1

Switch_2#show run interface GigabitEthernet1/0/2

Building configuration...

Current configuration : 38 bytes

!

interface GigabitEthernet1/0/2

end

Switch_2#show interfaces GigabitEthernet1/0/2 status

Port         Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type

Gi1/0/2                         connected    1          a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

إذا حاولت تكوين وضع الإرسال أحادي الإتجاه على واجهة GigabitEthernet، فيمكن رؤية رسالة خطأ مماثلة للإخراج التالي:

Switch_1# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch_1(config)#interface twentyFiveGigE 1/0/2

Switch_1(config-if)#duplex half

% Duplex cannot be set to half when speed autonegotiation subset contains 1Gbps,2.5Gbps,5Gbps or 10Gbps

يمكن فقط للواجهات التي تبلغ سرعتها 100، قبول تكوين الإرسال أحادي الإتجاه:

Switch_1(config-if)#speed 100

Switch_1(config-if)#duplex half

Switch_1(config-if)#

Switch_1(config-if)#speed 1000

Cannot change speed to 1000Mbps when in half duplex

Switch_1(config-if)#end

Switch_1#

تدور الرسالة التالية حول عدم تطابق وضع إرسال ثنائي الإتجاه، ويتم عرضها على محول بعد اكتشاف وجود عدم تطابق إرسال ثنائي الإتجاه على الواجهة. يمكن أن يحدث عدم التطابق هذا بسبب عدم تكوين على الجهاز المتصل بالواجهة GigabitEthernet2/0/20:

%CDP-4-DUPLEX_MISMATCH: duplex mismatch discovered on GigabitEthernet2/0/20 (not half duplex), with XXXXX GigabitEthernet0 (half duplex)

من المهم ملاحظة أن هذه الرسالة يتم إنشاؤها بواسطة بروتوكول أستكشاف Cisco (CDP)، وليس بروتوكول التفاوض التلقائي 802.3. يمكن أن يقوم بروتوكول أستكشاف Cisco (CDP) بالإبلاغ عن المشاكل التي يكتشفها، ولكنه لا يقوم بإصلاحها تلقائيا.

يمكن أن يؤدي عدم مطابقة الإرسال ثنائي الاتجاه إلى ظهور رسالة خطأ ويمكن ألا يؤدي إلى ذلك. مؤشر آخر على عدم تطابق الإرسال ثنائي الاتجاه هو الزيادة السريعة في أخطاء تسلسل التحقق من الإطارات (FCS) والمحاذاة من جانب الإرسال أحادي الاتجاه، والحزم الصغيرة على منفذ الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل.

الملحق أ وحدات المحولات النمطية Catalyst Switch Modules

يحتوي هذا المستند على معلومات حول كيفية تثبيت وحدات Catalyst النمطية ووظائف كل وحدة نمطية. كما يحتوي أيضًا على توضيحات لأضواء LED في كل وحدة نمطية. بشكل عام، تشير أضواء LED إلى حالة الوحدة النمطية وكذلك المنافذ النشطة.

كبلات التوصيل العكسي لشبكة الإيثرنت الملحق ب

تتضمن منافذ الإيثرنت في محولات Catalyst أجهزة إرسال/استقبال إيثرنت مدمجة (ملحقة). يمكن أن تتضمن الأجهزة المتصلة بمنافذ الإيثرنت أجهزة إرسال/إستقبال إيثرنت ملحقة أو أن تستخدم أجهزة إرسال/إستقبال خارجية.

أستخدم كبل توصيل متناظر، مثل كبل CAT5/CAT6 10/100/1000BaseT مزدوج مجدول غير محمي (UTP)، عند توصيل جهاز كمبيوتر شخصي أو خادم أو طابعة أو أي جهاز من أجهزة المستخدم النهائي الأخرى (كموجه مثلا) بمحول. التوصيل المتناظر يعنى أن السن رقم 1 على أحد طرفي الكبل يكون متصلاً بالسن رقم 1 على الطرف الآخر، والسن رقم 2 على أحد طرفي الكبل يكون متصلاً بالسن رقم 2 على الطرف الآخر، وهكذا.

أستخدم كبل توصيل عكسي، مثل كبل توصيل عكسي CAT5/CAT6 10/100/1000BaseT مزدوج مجدول غير محمي (UTP)، عند التوصيل بمنفذ محول آخر، أو منفذ آخر من الطبقة 2 بمنفذ إيثرنت على محول. في هذه الحالة، السنون متصلة (راجع الأشكال).

القاعدة المناسبة الناجمة عن التجربة هي استخدام كبل توصيل عكسي عندما يكون المنفذان المتصلان في نفس الطبقة من نموذج الاتصال المتبادل بين الأنظمة المفتوحة (OSI). إذا قُمت بتوصيل طبقات الاتصال المتبادل بين الأنظمة المفتوحة (OSI)، فاستخدم كبل توصيل متناظر. تعامل مع أجهزة الكمبيوتر الشخصي (PCs) كمنافذ من الطبقة 3، ولوحات التوزيع ومعظم محولات الطبقة 3 كمنافذ من الطبقة 2. يوجد ببعض الأجهزة، خاصة الشائعة في لوحات التوزيع، زر يمكنه تبديل الزر الذي يقبل كبل توصيل متناظر أو عكسي. لذلك، لا تنطبق دائمًا هذه القاعدة الناجمة عن تجربة.

ملاحظة: أستخدم كبل توصيل عكسي عند توصيل منفذين في نفس الطبقة من نموذج الاتصال المتبادل بين الأنظمة المفتوحة (OSI)، مثلا من موجه إلى موجه (الطبقة 3) أو من محول إلى محول (الطبقة 2). استخدم كبل توصيل متناظر إذا كان المنفذان في طبقتين مختلفتين، على سبيل المثال، من موجّه إلى محول (من الطبقة 3 إلى 2) أومن جهاز كمبيوتر شخصي إلى محول (من الطبقة 3 إلى 2). بالنسبة لهذه القاعدة، تعامل مع الكمبيوتر الشخصي كجهاز من الطبقة 3.

كبلات التوصيل العكسي بالإيثرنت

كبلات التوصيل العكسي لشبكة الإيثرنت متوفرة في المتاجر

تتوافر كبلات التوصيل العكسي CAT5/CAT6 10/100/1000BaseT المزدوجة المجدولة غير المحمية (UTP) في معظم متاجر مستلزمات الكمبيوتر.

ملاحظة: تتضمن بعض أجهزة شبكة الإيثرنت (لوحات التوزيع 10/100BaseT) ما يشار إليه باسم منفذ واجهة مستندة إلى الوسائط (MDI). قُم بتنشيط وظيفة توصيل عكسي داخلية وسيسمح هذا النوع من المنافذ للجهاز بالاتصال بمنفذ إيثرنت على محول يستخدم كبل توصيل متناظر. قم بتشغيل محول MDI للقيام بذلك. عندما يكون محول MDI في وضع الخرج، يتوقع المنفذ أن يتصل بجهاز مستخدم نهائي.

أربع مخططات لكبلات توصيل عكسي مزدوجة مجدولة لمنافذ الوحدات النمطية 10/100/1000 و1000BASE-T GBIC.

أربع مخططات لكبلات توصيل عكسي مزدوجة مجدولة 1

أربع مخططات لكبلات توصيل عكسي مزدوجة مجدولة 2

تتوافر كبلات توصيل عكسي CAT 5 أو 5e أو 6 مزدوجة مجدولة غير محمية (UTP) في معظم متاجر مستلزمات الكمبيوتر.

إرشادات توصيل كبلات الألياف

إذا كنت تستخدم منفذ إيثرنت على المحول بواجهة ليفية للاتصال بمنفذ محول آخر أو منفذ موجّه أو جهاز آخر من الطبقة 2، فأنت بحاجة إلى عكس الاتصال على أحد الأجهزة. أدِر الموصل بمقدار نصف دورة أو اعكس توصيل موصلات الألياف الفردية لعكس الاتصال. اعتبر أن كل كبل ليفي إما أنه الكبل الليفي (أ) أو الكبل الليفي (ب). إذا كان الاتصال المباشر من (أ) إلى (أ) ومن (ب) إلى (ب)، فسيكون التوصيل العكسي من (أ) إلى (ب) ومن (ب) إلى (أ).

شرح الملحق ج لميزة Auto-MDIX ومنصات المحولات المدعومة

التوصيل العكسي التلقائي للواجهة المعتمد على الوسيط (Auto-MDIX) عبارة عن ميزة تسمح لواجهة المحول باكتشاف نوع اتصال الكبل المطلوب (متناظر أم عكسي) وتكوين الاتصال تلقائيًا على النحو الصحيح. مع تمكين ميزة Auto-MDIX، يمكنك استخدام إما كبل توصيل من النوع المتناظر أو العكسي للاتصال بالأجهزة الأخرى، وستقوم الواجهة تلقائيًا بتصحيح أي عمليات توصيل كبلات غير صحيحة.

شرح الملحق د للحقول في أمر show interfaces

حقول الإخراج لأمر show interface

العدّادات (بالترتيب الأبجدي)

المشكلات والأسباب الشائعة التي تزيد من عدّادات الأخطاء

pause input

الوصف: show interfaces counter. تشير الزيادة في عدّاد إدخال الإيقاف المؤقت إلى أن طلبات الجهاز المتصل لحركة المرور تتوقف مؤقتًا عندما يكون المخزن المؤقت للاستقبال الخاص به ممتلئًا تقريبًا. الأسباب الشائعة: تتم زيادة هذا العداد لأغراض إعلامية نظرا لأن المحول يقبل الإطار. تتوقف حِزم الإيقاف المؤقت عندما يكون الجهاز المتصل قادرًا على استقبال حركة المرور.

Align-Err

الوصف: show interfaces counters errors.   أخطاء المحاذاة هي عدد من الإطارات المستلمة التي لا تنتهي بعدد زوجي من الثمانيات ولها التحقق من تكرار دوري سيئ (CRC).الأسباب الشائعة: هذه عادة نتيجة عدم تطابق مزدوج أو مشكلة مادية (مثل الكبلات، أو منفذ سيئ، أو بطاقة واجهة شبكة (NIC) سيئة). عند توصيل الكبل بالمنفذ لأول مرة، يمكن أن تحدث بعض هذه الأخطاء. وأيضًا، إذا كان هناك موزع متصل بالمنفذ، فقد تتسبب التصادمات بين الأجهزة الأخرى على الموزع في حدوث هذه الأخطاء. إستثناءات النظام الأساسي: لا يتم حساب أخطاء المحاذاة على المشرف Catalyst 4000 Series Supervisor I (WS-X4012) أو Supervisor II (WS-X4013).

babbles

الوصف:show interfaces يشير عدّاد CatOS إلى انتهاء صلاحية مؤقت jabber للإرسال. jabber عبارة عن إطار أطول من 1518 ثمانيًا (يستثني وحدات بت الإطارات، ولكنه يتضمن ثمانيات FCS)، ولا ينتهي بعدد زوجي من الثمانيات (خطأ في المحاذاة) أو به خطأ FCS رديء.

Carri-Sen

الوصف: show interfaces counters errors.   يزداد عدّاد Carri-Sen (استشعار الناقل) في كل مرة تريد فيها وحدة تحكم في Ethernet إرسال بيانات على اتصال إرسال نصف مزدوج. تستشعر وحدة التحكم السلك وتتحقق مما إذا كان غير مشغول قبل نقله. الأسباب الشائعة: وهذا عادي على مقطع إيثرنت أحادي الإتجاه.

التصادمات

الأوصاف:عداد إظهار الواجهات. عدد مرات حدوث تصادم قبل أن ترسل الواجهة إطارًا إلى الوسائط بنجاح. أسباب مشتركة: الإصطدام عادي للواجهات التي تم تكوينها كأحادي الإتجاه ولكن يجب ألا يتم رؤيتها على واجهات الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل. إذا زادت التصادمات بشكل كبير، فهذا يشير إلى ارتباط مُستخدم بشكل كبير أو ربما عدم تطابق الإرسال المزدوج مع الجهاز المتصل.

CRC

الوصف: show interfaces counter. وهذا يزيد عندما لا تتطابق وحدة المعالجة المركزية (CRC) التي تم إنشاؤها بواسطة محطة الشبكة المحلية أو الجهاز الطرفي البعيد الذي يقوم بإنشاء حركة المرور مع المجموع الاختباري الذي تم حسابه من البيانات المستلمة. الأسباب الشائعة: عادة ما يشير ذلك إلى حدوث تشويش أو مشاكل في الإرسال على واجهة LAN أو LAN نفسها. عادةً ما ينتج عدد كبير من CRC عن التصادمات ولكن يمكن أن يشير أيضًا إلى مشكلة مادية (مثل توصيل الكبلات أو الواجهة التالفة أو بطاقة NIC) أو عدم تطابق الإرسال المزدوج.

deferred

الوصف: show interfaces counter.  عدد الإطارات التي تم إرسالها بنجاح بعد انتظارها لأن الوسائط كانت مشغولة. الأسباب الشائعة: يظهر هذا عادة في بيئات الإرسال أحادي الإتجاه حيث تكون شركة النقل قيد الاستخدام بالفعل عندما تحاول إرسال إطار.

input packets with dribble condition

الوصف: show interfaces counter.  يشير خطأ بت dribble إلى أن الإطار طويل جدًا قليلاً. الأسباب الشائعة: يتم زيادة عداد أخطاء الإطار هذا لأغراض إعلامية، نظرا لأن المحول يقبل الإطار.

Excess-Col

الوصف: show interfaces counters errors.  عدد الإطارات التي يفشل إرسالها على واجهة معينة بسبب التصادمات الزائدة. يحدث التصادم المفرط عندما تتعرض الحزمة لتصادم 16 مرة على التوالي. ثم يتم إسقاط الحزمة.  الأسباب الشائعة: عادة ما تكون التصادمات الزائدة إشارة إلى أن الحمل على المقطع يحتاج إلى التقسيم عبر مقاطع متعددة ولكن يمكن أيضا الإشارة إلى عدم تطابق الإرسال ثنائي الإتجاه مع الجهاز المرفق. يجب ألا تظهر التصادمات على الواجهات المكوّنة كإرسال مزدوج الاتجاه.

FCS-Err

الوصف: show interfaces counters errors.  عدد الإطارات ذات الحجم الصحيح التي تحتوي على أخطاء تسلسل التحقق من الإطارات (FCS) ولكن بدون أخطاء في الإطارات.  أسباب المشتركة: عادة ما يكون هذا إصدار طبيعي (مثل كبلات، منفذ سيئ، أو بطاقة واجهة شبكة (NIC) سيئ) ولكن يستطيع أيضا الإشارة إلى عدم تطابق مزدوج.

إطار

الوصف: show interfaces counter. عدد الحِزم المستلمة بشكل غير صحيح والتي تحتوي على خطأ CRC وعدد غير صحيح من الثمانيات (خطأ في المحاذاة).  أسباب المشتركة: هذا عادة نتيجة إصطدام أو مشكلة طبيعي (مثل كبل، ميناء سيئ أو nic) غير أن يستطيع أيضا أشارت حالة عدم توافق مزدوج.

Giants

Description: show interfaces  وshow interfaces counters errors.   الإطارات المستلمة التي تتجاوز الحد الأقصى لحجم إطار IEEE 802.3 (1518 بايت لشبكة Ethernet غير الضخمة) وتحتوي على تسلسل التحقق من الإطار (FCS) الرديء. الأسباب الشائعة: في الكثير من الحالات، يكون هذا نتيجة لبطاقة NIC رديئة. حاول العثور على الجهاز المخالف وإزالته من الشبكة. إستثناءات النظام الأساسي: Catalyst Cat4000 Series التي تشغل برنامج Cisco IOS Previous to Software، الإصدار 12.1(19)EW، زاد عداد العمالقة للحصول على إطار > 1518 بايت. بعد الإصدار 12.1(19)EW، يزداد الإطار الضخم في show interfaces فقط عند تلقي إطار >1518 بايت بتسلسل التحقق من الإطار (FCS) رديء.

تم التجاهل

الوصف: sh interfaces counter. عدد الحِزم المستلمة التي تم تجاهلها من قِبل الواجهة نظرًا لأن أجهزة الواجهة تعمل بشكل منخفض على المخازن المؤقتة الداخلية.  الأسباب الشائعة: عواصف البث و وابل من الضوضاء قد تتسبب في زيادة أعداد الأصوات المتجاهلة.

أخطاء الإدخال

الوصف: show interfaces counter.  الأسباب الشائعة: يتضمن هذا عمليات العد السريع والعمالقة وعدم وجود مخزن مؤقت و CRC والإطار والتجاوز والتكرار. يمكن أن تتسبب الأخطاء الأخرى المتعلقة بالإدخال أيضًا في زيادة عدد أخطاء الإدخال، وقد تحتوي بعض مخططات البيانات على أكثر من خطأ واحد. لذلك، لا يمكن أن يتوازن هذا المجموع مع مجموع تعدادات أخطاء الإدخال. راجع أيضًا قسم أخطاء الإدخال على واجهة الطبقة 3 المتصلة بمنفذ تبديل الطبقة 2.

Late-Col

الوصف: إظهار الواجهات تظهر أخطاء العدادات.  عدد المرات التي يتم فيها اكتشاف تصادم على واجهة معينة في وقت متأخر من عملية الإرسال. بالنسبة لمنفذ 10 ميجابت/ثانية، يكون هذا بعد 512 بت في المرة في إرسال الحزمة. تتوافق خمسمائة واثنا عشر بت في المرة مع 51.2 ميكروثانية على نظام 10 ميجابت/ثانية. الأسباب الشائعة: يمكن أن يشير هذا الخطأ إلى عدم تطابق مزدوج بين أمور أخرى. بالنسبة لسيناريو عدم تطابق الإرسال المزدوج، يظهر التصادم المتأخر على جانب الإرسال نصف المزدوج. نظرًا لأن جانب الإرسال نصف المزدوج يقوم بالإرسال، لا ينتظر جانب الإرسال مزدوج الاتجاه دوره ويقوم بالإرسال في الوقت نفسه مما ينتج عنه حدوث تصادم متأخر. كما يمكن أن تشير التصادمات المتأخرة إلى أن كبل أو مقطع Ethernet طويل جدًا. يجب ألا تظهر التصادمات على الواجهات المكوّنة كإرسال مزدوج الاتجاه.

lost carrier

الوصف: show interfaces counter. عدد مرات فقدان الناقل أثناء الإرسال.  الأسباب الشائعة: تحقق من كابل تالف. تحقق من الاتصال المادي على كلا الجانبين.

Multi-Col

الوصف: show interfaces counters errors. عدد مرات حدوث عدة تصادمات قبل أن ترسل الواجهة إطارًا إلى الوسائط بنجاح.  أسباب مشتركة: الإصطدام عادي للواجهات التي تم تكوينها كأحادي الإتجاه ولكن يجب ألا يتم رؤيتها على واجهات الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل. إذا زادت التصادمات بشكل كبير، فهذا يشير إلى ارتباط مُستخدم بشكل كبير أو ربما عدم تطابق الإرسال المزدوج مع الجهاز المتصل.

لا يوجد مخزن مؤقت

الوصف: show interfaces counter. عدد الحِزم المستلمة التي تم تجاهلها لأنه لا توجد مساحة للمخزن المؤقت. الأسباب الشائعة: قارن مع العدد المتجاهل. غالبًا ما تكون عمليات التدفق المفاجئة للبث مسؤولة عن هذه الأحداث.

لا يوجد ناقل

الوصف: show interfaces counter. عدد المرات التي لم يكن فيها الناقل موجودًا في الإرسال. الأسباب الشائعة: تحقق من كابل تالف. تحقق من الاتصال المادي على كلا الجانبين.

Out-Discard

الوصف: عدد الحزم الصادرة التي تم إختيارها ليتم التخلص منها على الرغم من عدم اكتشاف أخطاء. أسباب المشتركة: يمكن أن يكون أحد الأسباب المحتملة لتجاهل هذه الحزمة هو تحرير مساحة المخزن المؤقت.

output buffer failures output buffers swapped out

الوصف: show interfaces counter. عدد المخازن المؤقتة الفاشلة وعدد المخازن المؤقتة التي تم تبديلها. أسباب المشتركة: يخزن ميناء الربط إلى Tx مصد عندما معدل حركة مرور يحول إلى الميناء مرتفع وهو يستطيع لا يعالج المقدار حركة مرور. يبدأ المنفذ بإسقاط الحِزم عندما يكون المخزن المؤقت للإرسال ممتلئًا، وبالتالي يزيد من عدّادات فشل المخزن المؤقت للإخراج وحالات التمرير دون التقدير. يمكن أن تكون الزيادة في عدّادات فشل المخزن المؤقت للإخراج علامة على تشغيل المنافذ بأدنى سرعة و/أو إرسال مزدوج، أو أن هناك حركة مرور كثيرة جدًا تمر عبر المنفذ. كمثال، ضع في الاعتبار سيناريو تتم فيه إعادة توجيه تدفق مفاجئ لبث متعدد بسرعة 1 جيجابت إلى 24 منفذًا بسرعة 100 ميجابت في الثانية. إذا كانت واجهة الخروج ذات اشتراك زائد، فمن الطبيعي أن ترى حالات فشل المخزن المؤقت للإخراج تزيد مع حالات Out-Discard. لمعلومات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها، راجع قسم الإطارات المؤجلة (خارج أو خارج) في هذا المستند.

أخطاء الإخراج

الوصف: show interfaces counter. مجموع كل الأخطاء التي منعت الإرسال النهائي لمخططات البيانات خارج الواجهة. السبب المشترك: ترجع هذه المشكلة إلى انخفاض حجم قائمة انتظار الإخراج.

تجاوز

الوصف: عدد المرات التي تعذر فيها على جهاز المستقبل تسليم البيانات المستلمة إلى مخزن مؤقت للجهاز. السبب المشترك: تجاوز معدل الإدخال لحركة المرور قدرة المتلقي على معالجة البيانات.

إدخال/إخراج الحِزم

الوصف: show interfaces counter. إجمالي الحِزم الخالية من الأخطاء المستلمة والمرسلة على الواجهة. راقب هذه العدّادات للحصول على زيادات نظرًا لأنها مفيدة لتحديد ما إذا كانت حركة المرور تتدفق بشكل صحيح عبر الواجهة أم لا. يتضمن عدّاد البايت كلاً من البيانات وتغليف MAC في الحِزم الخالية من الأخطاء المستلمة والمرسلة بواسطة النظام.

Rcv-Err

الوصف: ل المادة حفازة 6000 sery فقط - أبديت قارن خطأ.  الأسباب الشائعة: راجع إستثناءات النظام الأساسي. إستثناءات النظام الأساسي: Catalyst 5000 Series rcv-err = إستقبال حالات فشل المخزن المؤقت. على سبيل المثال، لا يزيد الإطار المتقزم أو أ الإطار الضخم أو FCS-Err من عدّاد rcv-err. يزيد عدّاد rcv-err على 5K فقط نتيجة لحركة المرور الزائدة. في Catalyst 4000 Series rcv-err = مجموع كل أخطاء الاستلام، مما يعني أنه، على عكس Catalyst 5000، يزيد عدّاد rcv-err عند استلام الواجهة لخطأ مثل إطار متقزم أو إطار ضخم أو FCS-Err.

Runts

الوصف: إظهار الواجهات وإظهار أخطاء العدادات.  الإطارات المستلمة أصغر من الحد الأدنى لحجم إطار IEEE 802.3 (64 بايت لشبكة Ethernet)، ويوجد بها CRC تالف. الأسباب الشائعة: يمكن أن يحدث هذا بسبب عدم تطابق الإرسال ثنائي الإتجاه ومشاكل مادية، مثل كبل سيئ أو منفذ أو بطاقة واجهة الشبكة (NIC) على الجهاز المرفق. إستثناءات النظام الأساسي: مادة حفازة 4000 sery أن يركض cisco ios. السابق إلى برمجية صيغة 12.1(19)ew، a runt = underSize. الحجم الصغير = الإطار < 64 بايت. يزداد عدّاد الإطارات المتقزمة فقط عند استقبال إطار أقل من 64 بايت. بعد الإصدار 12.1(19EW، الإطار المتقزم = جزء. الجزء هو إطار < 64 بايت ولكن مع CRC سيئة. والنتيجة هي أن عدّاد الإطارات المتقزمة يزداد الآن في show interfaces، إلى جانب أخطاء عدّاد الأجزاء في show interfaces counters errors عند استقبال إطار < 64 بايت مع CRC سيئة. المحولات Cisco Catalyst 3750 Series Switches.  في الإصدارات السابقة ل Cisco IOS 12.1(19)EA1، عند إستخدام dot1q على واجهة خط الاتصال على المادة حفازة 3750، يمكن رؤية الحزم على عرض الواجهات نظرا لأن الحزم الصالحة dot1q يغلف الحزم، والتي تكون من 61 إلى 64 بايت وتتضمن العلامة q، يتم حسابها بواسطة المادة حفازة 3750 كإطارات أقل من الحجم، على الرغم من إعادة توجيه هذه الحزم بشكل صحيح. وبالإضافة إلى ذلك، لا يتم الإبلاغ عن هذه الحِزم في الفئة المناسبة (البث الأحادي أو البث المتعدد أو البث) في إحصائيات الاستقبال. يتم حل هذه المشكلة في Cisco IOS الإصدار 12.1(19)EA1 أو 12.2(18)SE أو الإصدارات الأحدث.

Single-Col

الوصف: show interfaces counters errors.  عدد مرات حدوث تصادم واحد قبل أن ترسل الواجهة إطارًا إلى الوسائط بنجاح. أسباب مشتركة: الإصطدام عادي للواجهات التي تم تكوينها كأحادي الإتجاه ولكن يجب ألا يتم رؤيتها على واجهات الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل. إذا زادت التصادمات بشكل كبير، فهذا يشير إلى ارتباط مُستخدم بشكل كبير أو ربما عدم تطابق الإرسال المزدوج مع الجهاز المتصل.

خوانق

الوصف:show interfaces.  عدد المرات التي يتم فيها تعطيل جهاز الاستقبال الموجود على المنفذ، ربما بسبب زيادة حمل المخزن المؤقت أو المعالج. إذا ظهرت علامة النجمة (*) بعد قيمة عدّاد الخوانق، يعني ذلك أنه قد تم خنق الواجهة في الوقت الذي يتم فيه تشغيل الأمر. الأسباب الشائعة: تتضمن الحزم التي يمكنها زيادة الحمل الزائد للمعالج حزم IP بخيارات و TTL منتهية الصلاحية وتغليف غير ARPA وتجزئة وأنفاق وحزم ICMP وحزم مع فشل المجموع الاختباري MTU وفشل RPF ومجموع إختيار IP وأخطاء الطول.

underruns

الوصف: عدد المرات التي تم فيها تشغيل جهاز الإرسال بشكل أسرع من قدرة المحول على المعالجة. الأسباب الشائعة: يمكن أن يحدث ذلك في حالة الخرج العالي حيث يتم ضرب الواجهة بكمية كبيرة من تدفقات حركة المرور من العديد من الواجهات الأخرى في نفس الوقت. يمكن أن تحدث عمليات إعادة تعيين الواجهة مع عمليات التمرير الأدنى.

UnderSize

الوصف:show interfaces counters errors. الإطارات المستلمة التي تكون أصغر من الحد الأدنى لحجم إطار IEEE 802.3 الذي يبلغ 64 بايت (والذي يستبعد وحدات بت الإطار ولكنه يتضمن ثمانيات FCS) التي تكون بشكل جيد بخلاف ذلك. الأسباب الشائعة: تحقق من الجهاز الذي يرسل هذه الإطارات.

Xmit-Err

الوصف: show interfaces counters errors.  هذا مؤشر على امتلاء المخزن المؤقت للإرسال الداخلي (Tx). الأسباب الشائعة: يمكن أن يكون السبب المشترك ل XMIT-ERR حركة مرور من إرتباط عرض نطاق ترددي عال يتم تحويله إلى إرتباط نطاق ترددي أقل، أو حركة مرور من روابط واردة متعددة يتم تحويلها إلى إرتباط خارجي واحد. على سبيل المثال، إذا ظهر مقدارًا كبيرًا من حركة المرور التي تندفع على واجهة جيجابت وتم تبديلها إلى واجهة 100 ميجابت في الثانية، فيمكن أن يتسبب ذلك في زيادة Xmit-Err على الواجهة 100 ميجابت في الثانية. وذلك لأن المخزن المؤقت للإخراج الخاص بالواجهة تغمره حركة المرور الزائدة بسبب عدم تطابق السرعة بين النطاقات الترددية الواردة والصادرة.

الأسئلة المتكررة في الملحق ه

1. متى يجب إستخدام التفاوض التلقائي؟

توصي Cisco باستخدام التفاوض التلقائي عندما تكون الأجهزة المعنية متوافقة مع المعيار 802.3u. راجع استكشاف أخطاء توافق محولات Cisco Catalyst مع بطاقة واجهة الشبكة (NIC) وإصلاحها للحصول على مزيد من المعلومات حول منتجات خاصة. يعتبر التفاوض التلقائي مفيدًا جدًا للمنافذ حيثما يتم توصيل الأجهزة ذات الإمكانيات المختلفة وفصلها بشكل منتظم. والمثال على ذلك هو عندما يزور الموظف المكتب ويجلب معه حاسوبه المحمول.

2. كيف يمكنك تكوين واجهة للتفاوض التلقائي؟

قم بإزالة إعدادات السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه المرمزة ترميزا ثابتا من تكوين الواجهة. فيؤدي ذلك إلى تعيين السرعة ووضع الإرسال ثنائي الاتجاه على التفاوض التلقائي. أو قم بتشغيل أمر الواجهة speed auto.

3. كيف يمكنك الإبلاغ عن طريقة تكوين المنفذ لديك؟

قم بتشغيل الأمر show interface <interface > status. ابحث عن البادئةa في حقول الحالة. هذا يشير إلى تكوين المنفذ للتفاوض التلقائي. الأمثلة هي a-full وa-100. إذا لم تكن البادئة a موجودة، فسيتم تكوين المنفذ يدويًا وفقًا للمعلمات الموضحة. الأمثلة هي full و100. قم بتشغيل الأمر show run interface <interface>لعرض تكوين المحول.

4. كيف يمكنك الإبلاغ عن إمكانيات الواجهة لديك؟

قم بتشغيل الأمر show interface capabilities أو يمكنك أيضا تشغيل الأمر show interfaces <interface> status لعرض إعدادات السرعة/الإرسال ثنائي الإتجاه.

5. لماذا لا يكتشف المنفذ وضع الإرسال ثنائي الاتجاه الصحيح عند عدم تكوين شريك الارتباط للتفاوض التلقائي؟

لا يكتشفه المنفذ لعدم توفر طريقة لتنفيذ هذا الإجراء.

6. لماذا يُحتمل أن يتم اتصال عرض الارتباط عندما يكون لكلا المنفذين أوضاع إرسال ثنائي الاتجاه مكوّنة بشكل مختلف؟

هذا محتمل لأن الإشارات الكهربائية التي تستخدمها المنافذ لتحديد ما إذا كانت متصلة لا تتتبع حالة أوضاع الإرسال ثنائي الاتجاه.

7. هل يعني الإصلاح في حقلي حالة السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه دائما أن المنفذ لديه سلوك التفاوض التلقائي؟

لا، هذا يعني أن المنفذ يمكن أن يجري التفاوض التلقائي.

8. ماذا تعني رسالة اكتشاف عدم تطابق الإرسال ثنائي الإتجاه٪CDP-4-DUPLEX_MISMATCH:؟

هذه الرسالة تعني أن بروتوكول CDP يحدد، عبر نافذة حوار لمقارنة التكوين، وجود عدم تطابق. لا يحاول بروتوكول CDP حل مشكلة عدم التطابق.

معلومات ذات صلة

- استكشاف أخطاء توافق محولات Cisco Catalyst Switches مع بطاقة واجهة الشبكة (NIC) وإصلاحها

- دعم تقنية تحويل شبكات LAN

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems