المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يتيح لك X.25 عبر TCP (XOT) إرسال حزم X.25 عبر شبكة TCP/IP بدلا من إجراء الوصول إلى الارتباط، والارتباط المتوازن (LAPB). كما يسمح لك XOT بنفق حركة مرور X.25 من خلال شبكة IP.

يحول برنامج Cisco IOS® X.25 ربط بين رابط X.25 واتصال TCP. يمكن تعيين كل عنوان وجهة دائرة ظاهرية إلى عنوان IP منفصل. يمكن إستخدام رسائل تنشيط XOT لاكتشاف بروتوكول TCP للطبقة السفلية. يتمتع TCP بالقدرة على اكتشاف الاتصال بالتحقق من رقم تسلسل الإقرار. إذا لم يستلم أي حزم معرفة، فإنه يحتفظ بالحزم غير المستوعبة ويستمر في محاولة إعادة الإرسال حتى يستسلم في نهاية المطاف ويهدم اتصال TCP. غير أن هذه العملية تستغرق وقتا طويلا.

يصف هذا وثيقة كيف أن يستعمل ال XOT keepalives سمة في حالة أن TCP انقطع توصيل، أن يكتشفه، ويتخذ إجراء أسرع.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- برنامج IOS الإصدار 9.21 من Cisco أو إصدار أحدث، مع أي مجموعة ميزات

- تدعم أي موجهات Cisco مع برنامج Cisco IOS الإصدار 9.21 أو إصدار أحدث هذه الميزة

- برنامج IOS الإصدارات 12.2(13)T13 و 12.2(27) من Cisco

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للعثور على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

- R1 (الموجه 2500 من Cisco)

- R2 (الموجه 2500 من Cisco)

- R3 (الموجه 2600 من Cisco)

- R4 (الموجه 2600 من Cisco)

R1 (الموجه 2500 من Cisco)

Current configuration:

!

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log uptime

!

hostname R1

!

x25 routing

!--- The X.25 local switching.

!

interface Serial0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation x25

no ip mroute-cache

x25 address 45678

x25 win 5

!--- For testing purposes, the X.25 flow control !--- is set to something other than !--- the default value. In this configuration, !--- win 5 and wout 5, and ips and ops 256 are used.

x25 wout 5

x25 ips 256

x25 ops 256

x25 idle 1

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end

R2 (الموجه 2500 من Cisco)

Current configuration

!

version 12.2

service pad to-xot

!--- Enable this command in order to make a packet assembler/disassembler (PAD) !--- over XOT through the router locally. It is useful for troubleshooting XOT problems.

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log uptime

!

hostname R2

!

x25 routing

!--- Enables X.25 switching.

!

!

!

interface Loopback0

ip address 10.1.2.2 255.255.255.0

!

interface Ethernet0

ip address 10.64.9.101 255.255.255.0

no ip route-cache

no ip mroute-cache

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation x25 dce

no ip mroute-cache

x25 win 5

x25 wout 5

x25 ips 256

x25 ops 256

!--- Set these flow control parameters since the interface you have connected to !--- also has these parameters set. If not matched, you can reset the link !--- while there are larger packets that go over.

x25 idle 1

clockrate 64000

!

router rip

network 10.0.0.0

!

x25 route ^12 xot 10.64.9.100 xot-keepalive-period

10 xot-keepalive-tries 3 xot-source Loopback0

x25 route ^4 interface Serial0 xot-keepalive-period

10 xot-keepalive-tries 3

!--- By default, xot-keepalives is always enabled, uses the default keepalive !--- period of 60 seconds, and retries four times. Use the !--- loopback as the XOT source to enhance the TCP connection reliability. !--- If you have two interfaces configured for X.25 and one of the !--- interfaces goes down, one interface remains up so that the TCP !--- connection is not interrupted. In order to achieve this redundancy !--- connection, the XOT uses the loopback interface since the !--- source and the TCP connection do not fail. !--- If you want to have redundant interfaces in your router, the !--- X.25 route command is configured as - X.25 route ^12 xot 10.64.9.100 10.64.9.200 !--- where 10.64.9.100 and 10.64.9.200 are the remote destination IP addresses.

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

R3 (الموجه 2600 من Cisco)

Current configuration : 1427 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log uptime

!

hostname R3

!

!

x25 routing

!

!

interface Loopback0

ip address 10.1.3.1 255.255.255.0

!

interface Serial1

bandwidth 384

no ip address

encapsulation x25

no ip route-cache

no ip mroute-cache

x25 win 7

x25 wout 7

x25 ips 1024

x25 ops 1024

x25 idle 1

service-module t1 clock source internal

service-module t1 timeslots 1-6

!

interface Ethernet1/0

ip address 10.64.9.100 255.255.255.0

no ip route-cache

no ip mroute-cache

half-duplex

!

router rip

network 10.0.0.0

!

!

x25 route ^12 interface Serial1 xot-keepalive-period

10 xot-keepalive-tries 3

x25 route ^4 xot 10.64.9.101 xot-keepalive-period

10 xot-keepalive-tries 3 xot-source Loopback0

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

R4 (الموجه 2600 من Cisco)

Current configuration

!

!

!

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname R4

!

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.64.9.88 255.255.255.0

half-duplex

!

interface Serial1

bandwidth 384

no ip address

encapsulation x25 dce

x25 address 123456

x25 win 7

x25 wout 7

x25 ips 1024

x25 ops 1024

!--- These parameters are set for testing purposes.

x25 idle 1

service-module t1 timeslots 1-6

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

تدعم أداة مترجم الإخراج (للعملاءالمسجلين فقط) بعض أوامر show. استخدم أداة مترجم الإخراج (OIT) لعرض تحليل مُخرَج الأمر show .

- show x25 pad— يعرض معلومات حول الاتصالات المفتوحة الحالية، بما في ذلك عمليات إرسال الحزم، إعدادات معلمة X.3، والحالة الحالية للدوائر الظاهرية.

- show x25 xot—يعرض معلومات لجميع الدوائر الظاهرية XOT التي تطابق معيار معين.

- show tcp— يعرض حالة إتصالات TCP.

- pad — أستخدم هذا الأمر لتسجيل الدخول إلى PAD.

يوضح هذا الإخراج إخراج تصحيح الأخطاء الذي يتم عرضه عند إجراء مكالمة PAD من R1 إلى R4:

R1#pad 123456

User Access Verification

Password:

1w1d: Serial0: X.25 O R1 Call (15) 8 lci 1024

1w1d: From (5): 45678 To (6): 123456

1w1d: Facilities: (0)

1w1d: Call User Data (4): 0x01000000 (pad)

1w1d: Serial0: X.25 I R1 Call Confirm (5) 8 lci 1024

1w1d: From (0): To (0):

1w1d: Facilities: (0)

R4>

تمر هذه المكالمة عبر R2. تم التقاط هذا الإخراج باستخدام أوامر برنامج تشغيل debug x25 وdebug ip tcp.

R2#

*Mar 9 07:02:39.982: Serial0: X.25 I R1 Call (15) 8 lci 1024

*Mar 9 07:02:39.986: From (5): 45678 To (6): 123456

*Mar 9 07:02:39.990: Facilities: (0)

*Mar 9 07:02:39.990: Call User Data (4): 0x01000000 (pad)

*Mar 9 07:02:40.006: TCPDRV404EF4: Active async open 10.1.2.2:0

--> 10.64.9.100 :1998 OK, lport 11020

*Mar 9 07:02:40.034: TCPDRV404EF4: disable tcp timeouts

*Mar 9 07:02:40.034: TCPDRV404EF4: enable tcp timeouts

*Mar 9 07:02:40.038: TCPDRV404EF4: keepalive interval set to 10000 ms

!--- The keepalives parameters.

*Mar 9 07:02:40.038: TCPDRV404EF4: keepalive attempts set to 3

*Mar 9 07:02:40.042: TCPDRV404EF4: keepalives turned on

*Mar 9 07:02:40.046: [10.64.9.100,1998/10.1.2.2,11020]: XOT O P2 Call (21) 8 lc i 1

*Mar 9 07:02:40.050: From (5): 45678 To (6): 123456

*Mar 9 07:02:40.054: Facilities: (6)

*Mar 9 07:02:40.054: Packet sizes: 256 256

*Mar 9 07:02:40.058: Window sizes: 5 5

*Mar 9 07:02:40.058: Call User Data (4): 0x01000000 (pad)

*Mar 9 07:02:40.182: [10.64.9.100,1998/10.1.2.2,11020]: XOT I P2 Call Confirm (11) 8 lci 1

*Mar 9 07:02:40.182: From (0): To (0):

*Mar 9 07:02:40.186: Facilities: (6)

*Mar 9 07:02:40.186: Packet sizes: 256 256

*Mar 9 07:02:40.190: Window sizes: 5 5

*Mar 9 07:02:40.194: Serial0: X.25 O R1 Call Confirm (5) 8 lci 1024

*Mar 9 07:02:40.194: From (0): To (0):

*Mar 9 07:02:40.198: Facilities: (0)

يتلقى R3 المكالمة من R2 عبر XOT ثم يقوم بتمريرها إلى R4. تم التقاط هذا الإخراج باستخدام أوامر برنامج تشغيل debug x25 وdebug ip tcp.

R3#

*Mar 9 07:00:41.338: TCPDRV27693C: Passive open 10.64.9.100:1998 <-- 10.1.2.2:1 1020

*Mar 9 07:00:41.342: TCPDRV27693C: disable tcp timeouts

*Mar 9 07:00:41.342: TCPDRV27693C: enable tcp timeouts

*Mar 9 07:00:41.370: [10.1.2.2,11020/10.64.9.100,1998]: XOT I P/Inactive Call (21) 8 lci 1

*Mar 9 07:00:41.370: From (5): 45678 To (6): 123456

*Mar 9 07:00:41.374: Facilities: (6)

*Mar 9 07:00:41.378: Packet sizes: 256 256

*Mar 9 07:00:41.378: Window sizes: 5 5

*Mar 9 07:00:41.382: Call User Data (4): 0x01000000 (pad)

*Mar 9 07:00:41.394: TCPDRV27693C: keepalive interval set to 10000 ms

*Mar 9 07:00:41.394: TCPDRV27693C: keepalive attempts set to 3

*Mar 9 07:00:41.398: TCPDRV27693C: keepalives turned on

*Mar 9 07:00:41.402: Serial1: X.25 O R1 Call (21) 8 lci 1024

*Mar 9 07:00:41.402: From (5): 45678 To (6): 123456

*Mar 9 07:00:41.406: Facilities: (6)

*Mar 9 07:00:41.410: Packet sizes: 256 256

*Mar 9 07:00:41.410: Window sizes: 5 5

*Mar 9 07:00:41.414: Call User Data (4): 0x01000000 (pad)

*Mar 9 07:00:41.454: Serial1: X.25 I R1 Call Confirm (5) 8 lci 1024

*Mar 9 07:00:41.454: From (0): To (0):

*Mar 9 07:00:41.458: Facilities: (0)

*Mar 9 07:00:41.462: [10.1.2.2,11020/10.64.9.100,1998]: XOT O P3 Call Confirm (11) 8 lci 1

*Mar 9 07:00:41.462: From (0): To (0):

يستلم R4 المكالمة ويربطها بمنفذ vty:

R4#

*Mar 9 06:57:16.598: Serial1: X.25 I R1 Call (21) 8 lci 1024

*Mar 9 06:57:16.602: From (5): 45678 To (6): 123456

*Mar 9 06:57:16.606: Facilities: (6)

*Mar 9 06:57:16.606: Packet sizes: 256 256

*Mar 9 06:57:16.610: Window sizes: 5 5

*Mar 9 06:57:16.610: Call User Data (4): 0x01000000 (pad)

*Mar 9 06:57:16.622: Serial1: X.25 O R1 Call Confirm (5) 8 lci 1024

*Mar 9 06:57:16.626: From (0): To (0):

*Mar 9 06:57:16.626: Facilities: (0)

R4#show x25 vc

SVC 1024, State: D1, Interface: Serial1

Started 00:02:15, last input 00:02:12, output 00:02:12

Line: 2 vty 0 Location: Host: 45678

45678 connected to 123456 PAD <--> X25

Window size input: 5, output: 5

Packet size input: 256, output: 256

PS: 4 PR: 0 ACK: 0 Remote PR: 4 RCNT: 0 RNR: no

P/D state timeouts: 0 timer (secs): 0

data bytes 47/60 packets 4/8 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

R2#show tcp

Stand-alone TCP connection to host 10.64.9.100

Connection state is ESTAB, I/O status: 1, unread input bytes: 0

Local host: 10.1.2.2, Local port: 11020

Foreign host: 10.64.9.100, Foreign port: 1998

Enqueued packets for retransmit: 0, input: 0 mis-ordered: 0 (0 bytes)

TCP driver queue size 0, flow controlled FALSE

Event Timers (current time is 0x2AB893F0):

Timer Starts Wakeups Next

Retrans 11 0 0x0

TimeWait 0 0 0x0

AckHold 10 0 0x0

SendWnd 0 0 0x0

KeepAlive 50 0 0x2AB8A290

!--- Sends keepalive packets and increments.

GiveUp 0 0 0x0

PmtuAger 0 0 0x0

DeadWait 0 0 0x0

iss: 1072933807 snduna: 1072933977 sndnxt: 1072933977 sndwnd: 8023

irs: 1206945087 rcvnxt: 1206945244 rcvwnd: 8036 delrcvwnd: 156

SRTT: 231 ms, RTTO: 769 ms, RTV: 538 ms, KRTT: 0 ms

minRTT: 8 ms, maxRTT: 300 ms, ACK hold: 200 ms

Flags: higher precedence, retransmission timeout, keepalive running

!--- The keepalive status.

Datagrams (max data segment is 536 bytes):

Rcvd: 40 (out of order: 0), with data: 10, total data bytes: 156

Sent: 41 (retransmit: 0, fastretransmit: 0), with data: 10, total data bytes: 16 9

راجع خيارات رسائل تنشيط XOT لأمر المسار X.25 للحصول على مزيد من المعلومات.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أستخدم هذا القسم لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تدعم أداة مترجم الإخراج (للعملاءالمسجلين فقط) بعض أوامر show. استخدم أداة مترجم الإخراج (OIT) لعرض تحليل مُخرَج الأمر show .

ملاحظة: ارجع إلى معلومات مهمة حول أوامر التصحيح قبل إستخدام أوامر debug.

- debug x25 events— يعرض معلومات حول كل حركة مرور X.25 باستثناء حزم سجل البيانات والموارد.

- debug ip tcp driver—يعرض معلومات حول أحداث برنامج تشغيل TCP.

إذا تم قطع الاتصال بين R2 و R3، يتعطل اتصال TCP بعد فترات keepalive. بعد ذلك، يكون إخراج الأمر show tcp فارغا في كل من موجهات R2 و R3.

يمكنك ملاحظة إخراج تصحيح الأخطاء هذا بينما تكون واجهة XOT الخاصة ب R2 و R3 معطلة:

R2#debug x25 events

*Mar 10 05:36:24.685: [10.64.9.100,1998/10.1.2.2,11037]: XOT cx closed

*Mar 10 05:36:24.689: Serial0: X.25 O R1 Clear (5) 8 lci 1024

*Mar 10 05:36:24.693: Cause 9, Diag 0 (Out of order/No additional information)

*Mar 10 05:36:24.709: Serial0: X.25 I R1 Clear Confirm (3) 8 lci 1024

R2#debug ip tcp driver

*Mar 10 05:41:08.800: TCPDRV205B44: 10.1.2.2:11038 --> 10.64.9.100:1998 DoClose

(Cookie 402718) tcp close

R3#debug x25 events

*Mar 10 05:34:27.241: [10.1.2.2,11037/10.64.9.100,1998]: XOT cx closed

*Mar 10 05:34:27.245: Serial1: X.25 O R1 Clear (5) 8 lci 1024

*Mar 10 05:34:27.245: Cause 0, Diag 0 (DTE originated/No additional information)

*Mar 10 05:34:27.261: Serial1: X.25 I R1 Clear Confirm (3) 8 lci 1024

R3#debug ip tcp driver

*Mar 10 05:39:11.321: TCPDRV354BB8: 10.64.9.100:1998 --> 10.1.2.2:11038 DoClose

(Cookie 354B5C) tcp close

معلومات ذات صلة

- أوامر X.25 و LAPB

- دعم تقنية بروتوكولات X.25

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems