المحتويات

- تم ملاحظة تقرير النظام، إمكانية إعادة تشغيل العملية

- ICSeverity

- التأثير

- الوصف

- SyslogMessage

- MessageSample

- عائلة المنتجات

- ريغيكس

- التوصية

- الأوامر

تم ملاحظة تقرير النظام، إمكانية إعادة تشغيل العملية

ICSeverity

3 - خطأ

التأثير

سيؤثر إعادة تحميل الجهاز المستمر على أداء الجهاز وقد يؤدي إلى تعطل الجهاز.

الوصف

تشير هذه الرسالة إلى أن إدارة العملية قد قامت بإنشاء تقرير نظام، ويمكن أن يحدث ذلك عند ملاحظة حدوث عطل، حيث تتم إعادة تشغيل عملية عدة مرات مع حدوث حالات فشل متكررة أو حتى مع وجود مشكلة في الذاكرة.

SyslogMessage

PMAN-3-PROCESS_NOTIFICATION

MessageSample

Nov 01 03:06:09 <> :  %PMAN-3-PROCESS_NOTIFICATION: Rx/x: pvp: System report core/RP_x-system-report_xxxxx-xxxxx-Universal.tar.gz (size: xxxx KB) generated and System report info at core/RP_x-system-report_xxxxx-xxxxx-Universal-info.txt

عائلة المنتجات

- المحولات Cisco Catalyst 9200 Series Switches

- المحولات Cisco Catalyst 9300 Series Switches

- المحولات Cisco Catalyst 9400 Series Switches

- المحولات Cisco Catalyst 9500 Series Switches

- المحولات Cisco Catalyst 9600 Series Switches

- سلسلة موجهات خدمات التجميع طراز ASR 1000 من Cisco

- المحولات Cisco Catalyst 3650 Series Switches

- المحولات Cisco Catalyst 3850 Series Switches

ريغيكس

غير متوفر

التوصية

يتم عرض هذه الرسالة بشكل عام عندما يقوم الجهاز بإنشاء "تقرير النظام". 1. تجميع تقرير النظام هذا لمزيد من التحليل (نقل الملف إلى خادم FTP/SFTP). 2. تأكد من عدم وجود انقطاع للتيار الكهربائي قد يكون السبب وراء المشكلة. 3. إذا كان هذا قد ظهر بعد ترقية حديثة، فحاول الرجوع إلى الإصدار السابق. 4. التحقق من وجود أخطاء معروفة أو مشاكل متعلقة بالعملية أو إصدار IOS قيد الاستخدام. 5. ضع في الاعتبار الترقية المخططة للحفاظ على تحديث برنامج النظام لديك إلى أحدث إصدار مستقر توصي به Cisco، حيث يمكن أن تحل تحديثات البرامج الأخطاء المعروفة التي قد تتسبب في حدوث أعطال للعملية: https://software.cisco.com/download/home

الأوامر

#show version

#show logging

#show module

#show platform

#show environment all

#show inventory

#show boot system