المحتويات

- تسرب محتمل للذاكرة

- ICSeverity

- التأثير

- الوصف

- SyslogMessage

- MessageSample

- عائلة المنتجات

- ريغيكس

- التوصية

- الأوامر

تسرب محتمل للذاكرة

ICSeverity

4 - تحذير

التأثير

عالية - يمكن أن يؤدي تسريب الذاكرة إلى تعطل الجهاز بالكامل، مما يؤدي إلى انقطاع الشبكة إذا كان الجهاز في حالة حرجة

الوصف

قد تعرض محولات Cisco Catalyst 3850/3650 switches التي تعمل ببرنامج Polaris الإصدار 16.3.3 أو إصدار أقدم، تسريبات في الذاكرة مما يشير إلى زيادة في إستخدام الذاكرة بواسطة عملية platform_mgr. تتم مناقشة هذه المشكلة بمزيد من التفاصيل في إشعار Cisco الميداني FN - 70110، وفي الخلل CSCvd45973. حد التحذير هو 90٪. سيتم عرض إحدى هذه الرسائل في السجلات: ٪PLATFORM-4-ELEMENT_WARNING:Switch 1 R0/0: سماند: منفذ RP/إصدار 0: تتجاوز قيمة الذاكرة المستخدمة 91٪ مستوى التحذير 90٪ أو ٪PLATFORM-3-ELEMENT_CRITICAL:Switch 1 R0/0: سماند: منفذ RP/إصدار 0: تتجاوز قيمة الذاكرة المستخدمة 96٪ المستوى الحرج 95٪

SyslogMessage

PLATFORM-4-ELEMENT_WARNING

MessageSample

Apr 10:10:10 <> %PLATFORM-4-ELEMENT_WARNING: Switch 1 R0/0: smand:  1/RP/0: Used Memory value 91% exceeds warning level 90% THIS IS A SAMPLE MESSAGE

عائلة المنتجات

- المحولات Cisco Catalyst 3850 Series Switches

- المحولات Cisco Catalyst 3650 Series Switches

ريغيكس

غير متوفر

التوصية

تشير رسالة syslog إلى أن الذاكرة المستخدمة على المكون المحدد (في هذه الحالة، معالج التوجيه) قد وصلت إلى ما يقرب من سعتها، والتي تتجاوز حد التحذير المحدد مسبقا وهو 90٪. هذا شرط يجب مراقبته لأنه إذا استمر إستخدام الذاكرة في الارتفاع، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى حالات لنفاد الذاكرة قد تؤدي إلى تعطيل الخدمة. يمكن أن توفر إعادة تحميل الجهاز الإغاثة المؤقتة عن طريق مسح مشكلة تسريب الذاكرة من البرنامج، باستخدام هذا الأمر: ومع ذلك، نظرا لأن الحالة الأساسية لا تزال موجودة، فإن الحل الدائم الوحيد هو ترقية البرنامج. لا تؤثر هذه المشكلة على المحولات التي تشغل الإصدار 16.5.x و 16.6.x والإصدارات الأحدث

الأوامر

#router

#show version router

#show platform router

#show logging router

#show platform software process list switch active R0 sort memory