المحتويات

المقدمة

تجاوز واضع السياسات عتبة

ICSeverity

التأثير

الوصف

SyslogMessage

MessageSample

عائلة المنتجات

ريغيكس

التوصية

الأوامر

المقدمة

يصف هذا المستند كود مرفق PUNT_INJECT المسؤول عن اللكمات الحزم و كيفية أستكشاف الأخطاء وإصلاحها عندما يتجاوز الشرطي عتبة معينة.

تجاوز واضع السياسات عتبة

ICSeverity

5 - إشعار

التأثير

لا يوجد تأثير على الخدمة.

الوصف

PUNT_INJECT هو رمز التسهيلات، الذي يشير إلى جزء النظام المسؤول عن فرض ضريبة على الحزم. الضرب يعني عادة أنه يتم إرسال الحزم من المسار السريع (معالجة الأجهزة) إلى المسار البطيء (معالجة البرامج) للمعالجة الخاصة. قد يرجع ذلك إلى أسباب مختلفة مثل الميزات غير المدعومة في الأجهزة أو الحزم التي تتطلب فحص أو معالجة إضافية لا يمكن للأجهزة تنفيذها. يقترح DROP_PUNT_CAUSE أنه قد تم إسقاط الحزمة التي كان من المفترض توجيه ضربات لها (والتي تم إرسالها إلى وحدة المعالجة المركزية لمعالجتها) بسبب محدد. قد يكون هذا سلوكا متوقعا لأن هذا يحمي مستوى التحكم في الجهاز.

SyslogMessage

PUNT_INJECT-5-DROP_PUNT_CAUSE

MessageSample

Mar 26 09:00:22 <> %PUNT_INJECT-5-DROP_PUNT_CAUSE: punt policer drops packets, cause: for-XXX (0xb) from XXX src ip: X.X.X.X THIS IS A SAMPLE MESSAGE

عائلة المنتجات

- موجّهات الخدمات المتكاملة للسلسلة Cisco 4000 Series

- موجّهات الخدمات المتكاملة للسلسلة Cisco 900 Series

- سلسلة موجه خدمات الشبكة السحابية 1000V من Cisco

- سلسلة موجهات خدمات التجميع طراز ASR 1000 من Cisco

ريغيكس

غير متوفر

التوصية

1. تحقق من وحدة المعالجة المركزية (CPU) الخاصة بالموجه واستخدام الذاكرة لمعرفة ما إذا كان هناك حمل زائد يمكن أن يتسبب في إسقاط الحزم: يعرض Router# show process cpu router# عرض عمليات محفوظات وحدة المعالجة المركزية (CPU)# مسحاج تخديد وحدة المعالجة المركزية (CPU)# يعرض موجه الذاكرة الذي تم فرزه# إظهار موجه الذاكرة# show process memory router# show memory summary Router# إحصائيات الذاكرة.

2. راجع تكوين الموجه للتأكد من إعداد الميزات التي تتطلب حقن الكلمات بشكل صحيح ومن عدم وجود إعدادات متعارضة: show running-config على الموجه#.

3. ضع في الاعتبار نمط حركة المرور وأنواع الحزم التي يتم انتقاؤها لتحديد ما إذا كانت كما هو متوقع، أو ما إذا كانت هناك حركة مرور غير عادية يمكن أن تتسبب في حدوث مشاكل. راجع المنظم لتأكيد ما إذا كان الإسقاط متوقعا أم لا: يعرض Router# جهاز النظام الأساسي QFP Active Infrastructure Punt Statistics type per-cause Router# يعرض جهاز النظام الأساسي QFP Active Infrastructure Punt Statistics type inject-drop.

الأوامر

#show version

#show logging

#show platform hardware qfp active statistics drop

#show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type per-cause

#show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type inject-drop

#show platform software process list 0 summary

#show clock