المحتويات

Syslog - SNMP-3-input_QFULL_ERR

ICSeverity (خطورة العميل)

3

التأثير

بروتوكول SNMP هو بروتوكول ذو أولوية منخفضة، وعندما يكون هناك إختيار بين مهمة ذات أولوية أعلى وبروتوكول مثل SNMP، يتجاهل الجهاز حزم SNMP أولا.

إذا حدث syslog مرة واحدة/ بضع مرات ولم يظهر بشكل متكرر، يمكن تجاهله بأمان.

في بعض الحالات، يمكن أن يكون هناك عيب في البرنامج قد يتسبب في تشغيل غير متوقع/دون المستوى الأمثل لعملية SNMP. يرجى مراجعة قائمة العيوب المعروفة الموضحة بعد ذلك والنظر في ترقية برنامج جهاز Cisco المعني إلى الإصدار الموصى به/الأحدث لضمان وجود معظم إصلاحات البرامج المعروفة في البرنامج المستخدم.

الوصف

عادة ما يعني هذا الخطأ أن قائمة انتظار syslog ممتلئة على الجهاز وبالتالي لا يمكن للجهاز معالجة حزم SNMP الواردة.

يمكن أن يحدث هذا بسبب هذه الأسباب التالية:

- وحدة المعالجة المركزية مشغولة بمعالجة الحزم الأخرى ذات الأولوية العالية، وبالتالي لا تقوم بمعالجة رسائل SNMP ذات الأولوية المنخفضة.

- انتهت قائمة انتظار إدخال SNMP من المخازن المؤقتة وبالتالي يتعذر معالجة المزيد من الحزم الواردة.

- قد توجد مشكلة في تسريب الذاكرة -> اتصل ب TAC للتحقق من ذلك.

- العيوب المحتملة على الجهاز.

SyslogMessage

SNMP-3-INPUT_QFULL_ERR:

تم إفلات الحزمة بسبب امتلاء قائمة انتظار الإدخال.

MessageSample

SNMP-3-INPUT_QFULL_ERR:

تم إفلات الحزمة بسبب امتلاء قائمة انتظار الإدخال.

عائلة المنتجات

جميع منصات Catalyst

ريغيكس

غير متوفر

التوصية

- قم بزيادة الفاصل الزمني لعملية التحقق.

- إن هناك OIDs خاص يكون كثير استبيان، أنت يستطيع غيرت الفاصل الزمني لتلك أو أزلت هم إن لا يحتاج إستطلاع.

- غالبا ما يوصى بإعادة التشغيل الدافئة لمحرك SNMP لقائمة انتظار المشكلة بأكملها. للقيام بذلك:

- no snmp-server

- sh snmp  - التحقق من تعطيل SNMP.

- sh proc cpu |  I SNMP Engine —> للتحقق من تعطيل بروتوكول SNMP.

- إعادة تكوين SNMP باستخدام الأمر،  snmp-server .

- .زيادة حجم قائمة انتظار SNMP. هذا حل بديل وليس إصلاحا.

- لتحديد السبب الجذري بدقة أو إذا كنت تشك في وجود عيب، يرجى فتح TAC SR.

- يمكنك زيادة حد الوقت باستخدام هذا الأمر:

- حد إستجابة شاشة SNMP 5000.

- يمكنك أيضا إستخدام أمر التكوين no snmp monitor response . يقوم هذا الأمر بتعطيل الآلية لمقارنة وقت الاستجابة بالعتبة ولا يتم عرض رسائل التأخير.

- كما أن هذه السجلات إعلامية فقط حتى يمكنك حذف هذه السجلات بشكل دائم.

الأوامر

show proc cpu sorted  -> للتحقق من النسبة المئوية لوحدة المعالجة المركزية (CPU) على الجهاز والنسبة المئوية لوحدة المعالجة المركزية (CPU) على عملية محرك SNMP

show proc cpu | I SNMPEngine

show snmp stats oid  -> للتحقق من معرف المستخدم الذي يبقي محرك SNMP مشغولا

show snmp