المحتويات

- تحذير الجهد الكهربي الخاص بوحدة إمداد الطاقة

- ICSeverity

- التأثير

- الوصف

- SyslogMessage

- MessageSample

- عائلة المنتجات

- ريغيكس

- التوصية

- الأوامر

تحذير الجهد الكهربي لوحدة إمداد الطاقة

ICSeverity

4 - تحذير

التأثير

لا يوجد تأثير على الخدمة.

الوصف

وهناك عدد قليل من الأسباب المحتملة لهذه القضية، وكثير منها ذات طبيعة تجميلية.

الأولى: إذا رأيت قيمة الجهد الكهربائي بالمللي (mV) تم الإبلاغ عنها بواسطة syslog 0، -1، أو 65535، قم بتشغيل النظام الأساسي ل CLI show وابحث عن آخر رقمين من الرقم الكبير في عمود إصدار CPLD. بالنسبة لموجهات ISR4431 و 4451 إذا كان آخر رقمين من CPLD هما 38 أو أقل، فمن المحتمل أن يكون هذا نتيجة عيب تجميلي يمكن حله من خلال ترقية البرنامج FPGA/CPLD. بالنسبة لموجهات ISR4461، إذا كان آخر رقمين من أرقام CPLD هما 40 أو أقل، فمن المحتمل أن يكون ذلك نتيجة عيب تجميلي يمكن حله من خلال ترقية FPGA/CPLD. لاحظ أن هذا البرنامج الثابت مستقل عن إصدار Cisco IOS® XE الجاري تشغيله. يمكن العثور على أحدث صورة من نوع FPGA/CPLD ضمن صفحة تنزيل برنامج الأجهزة القابلة للبرمجة من Cisco IOS® XE للنظام الأساسي لديك.

ثانيا: الموجهات التي تعمل بنظام التشغيل 17.6.1 أو إصدار أحدث والتي تم إدخال وحدة تزويد بالطاقة فيها داخل الهيكل، ولكنها غير موصلة بمصدر طاقة نشط، يمكنها رؤية هذه الرسالة كل 5 دقائق. بدءا من 17.6.1 تم تغيير سلوك التسجيل لطباعة هذه الرسالة كل 5 دقائق إذا كان شرط الطاقة هذا موجودا.

ثالثا: يمكن إيقاف نظام رصد داخلي يقيس أداء إمدادات الطاقة. يمكن أن تؤدي إعادة ضبط وحدة إمداد الطاقة بشكل فعلي إلى مسح حالة بعض الأنظمة الأساسية. إذا إستمرت الحالة بعد إعادة الضبط الفعلي، فيجب إجراء دورة طاقة ثابتة للهيكل مع قطع طاقة لمدة 30 ثانية على الأقل عن أي مكون أو مصدر طاقة.

أخيرا: إذا استمر الخطأ بعد دورة طاقة ثابتة بدون إستهلاك طاقة لمدة 30 ثانية على الأقل، فمن المحتمل أن يكون هناك خطأ حقيقي في الأجهزة وأن يلزم إستبدال الأجهزة. ل أي سؤال آخر، هموم، أو مساعدة أستكشاف الأخطاء وإصلاحها، اتصل ب cisco TAC.

SyslogMessage

ENVIRONMENTAL-1-ALERT

MessageSample

Jan 18 35:04:00 <> : %ENVIRONMENTAL-1-ALERT: V: PEM Out, Location: P0, State: Warning, Reading: 0 mV THIS IS A SAMPLE MESSAGE

عائلة المنتجات

- موجّهات الخدمات المتكاملة للسلسلة Cisco 4000 Series

- الأنظمة الأساسية لحافة السلسلة Cisco Catalyst 8300 Series

- الأنظمة الأساسية للطرف سلسلة Cisco Catalyst 8500

ريغيكس

غير متوفر

التوصية

وهناك عدد قليل من الأسباب المحتملة لهذه القضية، وكثير منها ذات طبيعة تجميلية.

الأولى: إذا رأيت قيمة الجهد الكهربائي بالمللي (mV) تم الإبلاغ عنها بواسطة syslog 0، -1، أو 65535، قم بتشغيل النظام الأساسي ل CLI show وابحث عن آخر رقمين من الرقم الكبير في عمود إصدار CPLD. - بالنسبة لموجهات ISR4431 و 4451، إذا كان آخر رقمين من أرقام CPLD هو 38 أو أقل، فمن المحتمل أن يكون هذا نتيجة عيب تجميلي يمكن حله من خلال ترقية البرنامج FPGA/CPLD. - بالنسبة لموجهات ISR4461، إذا كان آخر رقمين من أرقام CPLD هو 40 أو أقل، فمن المحتمل أن يكون ذلك نتيجة عيب تجميلي يمكن حله من خلال ترقية FPGA/CPLD. - لاحظ أن هذا البرنامج الثابت مستقل عن إصدار Cisco IOS XE الجاري تشغيله. يمكن العثور على أحدث صورة من نوع FPGA/CPLD ضمن صفحة تنزيل برنامج الأجهزة القابلة للبرمجة من Cisco IOS XE لنظامك الأساسي.

ثانيا: الموجهات التي تعمل بنظام التشغيل 17.6.1 أو إصدار أحدث والتي تم إدخال وحدة تزويد بالطاقة فيها داخل الهيكل، ولكنها غير موصلة بمصدر طاقة نشط، يمكنها رؤية هذه الرسالة كل 5 دقائق. - ابتداء من 17.6.1 تم تغيير سلوك التسجيل لطباعة هذه الرسالة كل 5 دقائق إذا كان هذا الشرط الخاص بالقوة موجودا.

ثالثا: يمكن إيقاف نظام رصد داخلي يقيس أداء إمدادات الطاقة. - يمكن أن تؤدي إعادة الجلوس فيزيائيا في مصدر الطاقة إلى مسح الظروف المحيطة ببعض الأنظمة الأساسية. - إذا إستمرت الحالة بعد إعادة الضبط الفعلي، فيجب إجراء دورة طاقة ثابتة للهيكل مع انقطاع طاقة لمدة لا تقل عن 30 ثانية عن أي مكون أو مصدر طاقة.

أخيرا: إذا استمر الخطأ بعد دورة طاقة ثابتة بدون إستهلاك طاقة لمدة 30 ثانية على الأقل، فمن المحتمل أن يكون هناك خطأ حقيقي في الأجهزة وأن يلزم إستبدال الأجهزة. ل أي سؤال آخر، هموم، أو مساعدة أستكشاف الأخطاء وإصلاحها، اتصل ب cisco TAC.

الأوامر

#show version

#show platform

#show logging

#show environment

#show redundancy

#show facility-alarm status

#show platform diag

#show inventory